Григорий Неделько

На табличке надпись: «У меня проблема!»

С утра во всём робограде отключили электричество; сбой в сети не затронул лишь ясли, детские сады, дома престарелых и больницы – технические центры. А вечером в кабинете техника первой заводской категории FXBT-47 раздался стук.

– Да, входите.

Дверь открыли импульсом, она въехала в крупную щель слева, и в помещение зашёл робот грустного вида. В металлических пальцах он держал блестящую табличку, на которой было что-то написано чёрным маркером. FXBT прочёл надпись: «У меня проблема!» – гласила она.

– Здравствуйте, техник, – слегка неуверенно начал пациент.

– Да-да, я вас слушаю, – с обычной, встроенной в программу доброжелательностью отозвался FXBT.

– У меня проблема…

– Я вижу.

– Не могли бы вы помочь мне…

– Всенепременно. Да вы садитесь, садитесь.

– А. Спасибо.

Пациент послал сигнал, и выехал стул. Робот занял на нём место и, не выпуская из рук таблички, продолжил:

– Меня сегодня постигло жуткое несчастье…

– Может быть, уберёте табличку? – предложил FXBT. – Я уже понял, что у вас проблема.

Робот кивнул и положил металлический прямоугольник на колени.

– Так в чём же суть вашей жалобы? – подтолкнул техник.

– Моя жалоба, наверное, довольно странна, – ответил пациент, – потому что я не знаю точно, какая со мной случилась неприятность. И случилась ли вообще.

– Интересный случай… – заметил FXBT. – И давно это с вами?

– С сегодняшнего дня, как раз после перебоев с электроэнергией.

– Но остальное-то вы помните?

– Остальное помню, а тут закоротило.

– Чудесно! Я хотел сказать, ужасно! Но, с точки зрения науки, весьма занимательно. – FXBT переплёл толстые пальцы на шарнирах. – Впрочем, у меня есть одна идея: если проблема возникла из-за отключения электричества, то, возможно, вторичный такой сбой вернёт всё на место.

– Вы уверены?

– Нет, как и сказал, а потому мне надо вас осмотреть. Разрешите… Нет-нет, вы сидите.

Доктор встал, выдвинул из руки рентген и просветил робота.

– Ага, так я и думал: поменялось направление энергии в имплантантах. Потерпите, будет немного электрично.

Техник взял с полки прибор со множеством проводов, подключил некоторые к пациенту и передвинул тумблер.

– Ай!

Робота чуть приподняло над стулом, но сразу же опустило.

– Всё, всё, не волнуйтесь. Вот, залейте горючего.

FXBT протянул одну из пробирок с «питательным» веществом, стоявших на столе специально на такой случай. Робот открыл маленькую дверцу на руке и залил в отверстие тёмную жидкость.

– Как теперь себя чувствуете? – поинтересовался затем FXBT.

– Вы знаете, техник: превосходно. Разряд, правда, закоротил микросхемы, отвечающие за личность.

– Это нестрашно, скоро пройдёт. Однако, если хотите, запишем вам нового вас.

– Нет, спасибо, доктор, я лучше побуду собой.

– Как пожелаете. Ну а что же с вашей проблемой?

– Я её вспомнил. Только она находится не здесь.

FXBT непонимающе посмотрел на робота.

– А где же?

Вместо ответа пациент поднялся со стула, который тут же отъехал на место, подошёл к двери и открыл её. За дверью, уходя по коридору длиннейшей сверкающей полосой, стояли десятки, а может, сотни и даже тысячи роботов. И все – с табличками.

(Июнь 2014 года)

Content

Григорий Неделько
На табличке надпись: «У меня проблема!»