Военно-инженерная краснознаменная академия Красной Армии

имени В. В. Куйбышева

В. Ф. Шперк

ФОРТИФИКАЦИОННЫЙ СЛОВАРЬ

ОТ АВТОРА

Изучение фортификации показывает, что в течение многовековой истории ее развития появилось множество терминов, из которых одни уже почти исчезли и встречаются только в исторических книгах, другие получили новое содержание, отличное от прежнего, и только некоторая их часть осталась без изменения.

С другой стороны, каждая война вносила в область фортификации новые понятия, для которых не всегда находились названия и волей-неволей приходилось иногда применять старые термины: «новое вино вливалось в старые мехи».

То обстоятельство, что в каждую войну в армию вливалось большое количество офицеров, прошедших ускоренную подготовку и, следовательно, не обладавших точным знанием терминологии, также содействовало известной путанице. Между тем правильно называть — это значит правильно понимать. Наконец, путанице в терминологии помогало и то, что часть терминов вообще не имела точного определения, и различные авторы по-разному, понимали их и вкладывали в них различное содержание.

Все это давно уже поставило вопрос о выявлении всей фортификационной терминологии и приведении ее в известный порядок. Первая попытка была сделана в 1869 г. известным историком военно-инженерного дела полковником А. Савельевым, который составил «Алфавитный сборник военно-инженерных терминов», рукопись которого, к сожалению, найти не удалось. Энциклопедия Леера неполна и устарела, энциклопедия Сытина осталась не законченной и также устарела, так как уже первая мировая война 1914–18 гг. создала новую богатую терминологию. Все это и побудило составителя настоящего словаря несколько лет тому назад приступить к выявлению фортификационных терминов на основании различных словарей я книг по фортификации.

Настоящий словарь является первой попыткой, дать свод фортификационных терминов и, конечно, не может быть свободен от целого ряда мелких и крупных недостатков.

Словарь не претендует на исчерпывающую полноту как в смысле количества терминов, так и по их объяснению, однако составитель надеется, что и в настоящем своем виде он принесет известную пользу не только слушателям Академии, но и офицерам инженерных войск. Задачей дальнейшего является разработка полного иллюстрированного фортификационного словаря.

Все замечания и пожелания автор просит направлять на его имя по адресу Академии в Научно-исследовательский отдел. За всякую деловую критику он будет только благодарен.

Приношу глубокую благодарность генерал-лейтенанту инженерных войск диктору Васильевичу Яковлеву (ныне покойному), генерал-майору инженерных войск Борису Александровичу Оливетскому и полковнику Петру Константиновичу Бузнику, просмотревшим словарь в давшим ряд ценных указаний.

А

Абшнит (нем. Abschnitt — отрезок) — крепостная вспомогательная внутренняя постройка в виде вала со рвом впереди, дававшая возможность продолжать оборону после того. как противник занял главный вал (см. Главная крепостная ограда), и вести обстрел внутренности последнего. Термин «абшнит» появился у нас в XVIII в. и существовал недолго; был заменен термином ретраншамент.

Акрополь (греч. acros — верхний и polis — город) — внутреннее укрепление в древне-греческих городах, расположенное обычно в возвышенной части города. Играл роль цитадели.

Активное затопление — см. Затопление.

Албанский камнемет — противоштурмовое пехотное препятствие, применявшееся при обороне в горных условиях и состоявшее из камней, уложенных на крутом бруствере и удерживаемых на нем бревнами, параллельными брустверу. Для приведения А. к. в действие канат или веревка, удерживающие бревна, обрубались — камни скатывались вниз и сминали атакующего.

Амбаркационный пункт (франц. embarcation — перевозные и другие мелкие морские суда) — участок морского побережья, занятый и укрепленный высадившимся десантом с целью облегчить и обеспечить прибывающему экспедиционному корпусу высадку на неприятельский берег и дальнейшее его наступление внутрь страны, а в случае неудачи — прикрыть его отступление и обратную посадку на суда. В настоящее время называется плацдармом высадки и не совсем удачно — предмостным плацдармом или укреплением (см. Предмостная позиция).

Амбразура (франц. embrasure — бойница, оконное отверстие в стене, расширяющееся внутрь комнаты) — горизонтальный вырез в бруствере или стене укрепления таких размеров и такой формы, чтобы дуло орудия или другого огневого средства могло входить в него. поворачиваться в стороны и, если нужно, опускаться и подниматься на требуемые углы. Имеет вид усеченной пирамиды, обращенной обычно широким основанием наружу. Нижняя поверхность А. называется подошвой, боковые поверхности — щеками А. Часть насыпи или стены ниже А., между ее подошвой и горизонтом стояния орудия называется стулом А. Наиболее узкая часть А. называется шейкой А. См. также Бойница.

Амбразурный заслон — приспособление для зашиты орудийного расчета от ружейного огня противника, направленного в амбразуру, и для маскировки последней.

Анвелопа (франц. enveloppe — обертка) — наружная вспомогательная постройка в крепостях, применявшаяся в эпоху гладкоствольной артиллерии для прикрытия эскарповых стен (см. Эскарп) сухих рвов и главного вала (см. Главная крепостная ограда) от разрушения неприятельским артиллерийским огнем из брешь-батарей. А. располагалась непосредственно за контр-эскарпом и окружала непрерывной линией один или несколько фронтов крепостной ограды. Перед А. устраивался наружный ров такой же глубины, как и ров главного вала, но меньшей ширины и с продольной его обороной. Особое развитие А. получила в XVII и XVIII вв.

Анкер (франц. ancre — якорь) — приспособление для удержания одежды насыпей от обрушения под действием давления земли. Состоит из заостренного кола длиной около 1 м (анкерный кол) и оттяжки из веревки, проволоки или из двух переплетенных между собою виц. Оттяжка одним своим концом захватывается за кол одежды, а другим туго притягивается к анкерному колу, крепко вбитому за линией естественного откоса данного грунта, обычно на расстоянии не менее 1,5 глубин одеваемого котлована.

Анкерный кол — см. Анкер.

Ансамбль (франц. ensemble — вместе) — большие группы долговременных укреплений, связанных вместе одной тактической задачей и единым фортификационный решением. Возведенные на северо-восточных границах Франции (на «липни Мажино»). А., занимая каждый площадь около 1 км^2, были снабжены огневыми сооружениями типа железобетонных орудийных и пулеметных капониров и полукапониров, броневыми пулеметными я орудийными установками и броневыми наблюдательными постами, связанными между собою глубоко заложенными подземными сообщениями и обнесенными противотанковыми и противопехотными препятствиями. Глубоко под землей были возведены казарменные помещения для гарнизона А., командный пункт, силовая станция, склады и пр. А. были созданы на решающих в оперативном смысле пунктах и должны были по идее обладать большой огневой силой. «Линия Мажино» была обойдена немцами в 1940 г. и потому полной проверке в боевых условиях не подверглась.

Анфиладный огонь (франц. enfilade — пушечный залп вдоль корабля) — стрельба по направлению фасов укрепления с целью подбития орудий, расположенных рядом. Представляет собою развитие вобановского рикошетного огня. С введением траверсов и окопов для орудий превратился в перекидную стрельбу с целью демонтирования орудий. В настоящее время этот термин не применяется.

Анфилирование — применение анфиладного огня.

Аппарель (франц. appareile — въезд) — пологая земляная отсыпь для сообщения и для втаскивания орудий на высокие насыпи, применяемая вместо лестницы. А. называют также пологие спуски в различные рвы, окопы, укрытия и пр.

Апроши (франц. approcher — приближаться) — широкие ходы сообщения, возводившиеся атакующим при постепенной атаке крепости для продвижения вперед и для безопасного сообщения между параллелями. Для за. щиты от продольного огня из крепости А. велись зигзагами. причем в местах поворотов каждое колено несколько заходило за позади лежащее, образуя тупики или завороты. Работы по возведению А. производились преимущественно по ночам летучей сапой или же перекидной сапой. Впервые А. были применены англичанами в Столетнюю войну в 1418 г. при осаде Руана и французами в 1420 г. при осаде Мелюна. Русское название А. — подступы.

Аркобалиста (токсобалиста) (лат. arcus — дуга, ballo — бросать) — метательная машина древних и средних веков, по своему устройству напоминающая большие арбалеты. Длинный лук, доходивший до 3,5 м. деревянный или железный, прикреплялся к раме, расположенной на паре колес большого диаметра: тетива натягивалась укрепленным на раме воротом. Стрельба производилась обыкновенными стрелами и каменными или свинцовыми шарами. Перевозилась вместе с войсками.

Артиллерийский вал — см. Вал.

Артиллерийский гласис — гласисообразная насыпь (см. Гласис), возведенная в промежутках между фортами и приспособленная для постановки за ними в военное время крепостных орудий, причем на известном расстоянии друг от друга имелись ниши для снарядов и зарядов. Предложен впервые Тотлебеном на основании опыта обороны Севастополя в 1854–55 гг.

Артиллерийский окоп — заглубленная в землю на определенную глубину орудийная площадка, обнесенная невысоким бруствером. Служит для защиты от поражения орудийного расчета я лучшей маскировки орудия. Для втаскивания и вытаскивания орудия позади устраивается аппарель; в бруствере имеется открытая амбразура, а по сторонам — ровики для номеров и ниши для боеприпасов.

Арьергардные позиции — позиции, имевшие целью облегчить отступление главных сил в походном (а та в боевом) порядке. Применялись до первой мировой войны 1914–18 гг.

Атака булевыми колодцами — уничтожение неприятельских минных галлерей, не контр-минами, а сверху, с поверхности земли, — булевыми колодцами. Возможна только при полной беспечности противника и особых условиях местности (невидимость работ для противника).

Атака Вобана — постепенная атака крепости путем постепенного методического приближения к ней системой параллелей и апрошей. Первая параллель отрывалась вне дальности картечного огня крепостных орудии, вторая, охватывавшая атакованный фронт крепости, отрывалась на поло винном расстоянии до крепости, третья — у подошвы гласиса и последняя — на гребне гласиса — т. н. траншея венчания. Параллели связывались зигзагообразными апрошами. Атака Вобана, получившая также названия методической, постепенной и инженерной атаки, с некоторыми изменениями сохранилась до XX века.

Атака Де-Виля — система постепенной атаки, при которой на расстоянии 280–490 м от крепостного фронта устраивалась длинная траншея (параллель), доходящая до капиталей двух смежных бастионов, с редутами по концам и в середине траншеи. От крайних редутов велись апроши, встречавшиеся на половинном расстоянии до крепости, где возводится большой редут на 500 чел. От центрального редута апроши велись к подножию гласиса, где отрывалась также параллель, по концам которой возводились контр-батареи и редуты. Атака Де-Виля явилась первой попыткой привести в систему инженерные средства атаки в эпоху усовершенствования артиллерии (в начале XVII в.) и послужила образцом Вобану для его системы атаки.

Атака Зауэра — см. Ускоренная атака.

Афганские башни — небольшие укрепления круглой формы, расположенные на возвышенностях, с оградой из сложенной насухо каменной стенки с примкнутым к ней изнутри каменным или деревянным банкетом. По стенке наверху выкладывались зубцы из камня или мешков с землей. Вход в укрепление преграждался небольшим рвом с легко разбираемым мостиком. Внутри находился деревянный барак для гарнизона. Применялись англичанами для передовых постов во время войны с Афганистаном в 1877–1880 гг. Название свое получили за сходство с такими же укреплениями в афганских селениях.

Б

Бакул — название старинных подъемных крепостных ворот при входах в крепость или в отдельную самостоятельную часть крепости.

Балиста (лат. ballista — метательный снаряд) — древняя метательная машина, приводимая в действие упругостью скрученных пучков жил. Б. представляла собой длинный деревянный жолоб, установленный на колесах или на особой станине. К концу жолоба приделывалась поперечная рама с натянутыми по ее краям пучками жил, в которые было вставлено по рычагу. Оба рычага были соединены тетивою. К последней посредине прикреплялся ползун, скользящий по жолобу. Ползун с помощью ворота оттягивался назад, затем спущенный с ворота, под влиянием натяжения от скрученных жил с силой устремлялся вперед. Снаряд в виде камня или стрелы получал сильный удар ползуна и вылетал из жолоба. Б. впервые появились по-видимому у финикиян в IV — III вв. до н. э., а затем перешли к грекам и римлянам.

Балистарии (балистьеры) — персонал, обслуживающий метательные осадные машины. На Руси им соответствовали воротники.

Банк (франц. banc — скамья) — часть бруствера над барбетом в полевых укреплениях. Когда стрельба производилась не через амбразуру, а поверх бруствера, она называлась «стрельбой через банк».

Банкет (франц. banquette — приступок) — насыпь за высоким бруствером укреплений для помещения на ней стрелков, стреляющих из-за этого бруствера. Высота Б. делалась такою, чтобы, стоя на нем, можно было удобно стрелять, т. е. Б. должен быть ниже линии огня на грудную высоту. В старину Б. также назывались наблюдательные пункты, устраивавшиеся при осадных и промежуточных батареях для наблюдения за падением снарядов и для корректирования стрельбы.

Барабан башенный — цилиндр в броневых башнях, на который опирается башенный купол.

Баран — стенобитная машина древних и средних веков, названная так за сходство движений при пробивании стены с движениями дерущихся баранов. Ударный конец Б. делался в виде бараньей головы. См. также Таран.

Барбакан (персид. bala-khanch — окно, балкон для стрельбы над входом) — старинная фортификационная постройка. Во время крестовых походов так называлась стенка дозорного пути в укрепленных городах Палестины. Позднее это название перешло к отдельным башням, оборонявшим подступы к постам или к наружным входам крепостных оград, причем от крепостных ворот к башне шел каменный корридор с бойницами в стенах. В XV в. Б. стали называть отдельную стенку, прикрывающую куртину между двумя башнями и имеющую бойницы. Иногда Б. назывались и сами амбразуры и бойницы.

Барбет — насыпная площадка за бруствером укреплений для установки орудий и пулеметов, стреляющих через бруствер или, как говорят, «через банк».

Баррикада (франц. barricade — заграждение) — препятствие из разного рода подручных материалов и предметов в населенных пунктах поперек дорог, улиц и у мостов с целью задержать противника, в основном — его пехоту, конницу и танки. Б. для последних делаются специальной конструкции и должны отличаться особой прочностью, высотой и отвесностью преграды.

Барьерные ворота — деревянные ворота для запирания выхода из полевых и временных укреплений (типа редутов) и обеспечения их от нечаянного нападения; иногда вместо ворот ставились поворотные рогатки.

Бастея — полукруглая каменная крепостная постройка XVI в., заменившая крепостные башни, для продольного обстреливания крепостной ограды. Б. располагались главным образом в исходящих углах ограды, имели большой выступ в поле и открытую горжу. Бастеи Альбрехта Дюрера (1527 г.) имели открытую оборону сверху, а внизу, у дна рва, — закрытую, из прочно построенных казематов. В старинных русских крепостях такие постройки называли персями. Появились у нас раньше, чем на Западе.

Бастида. 1. Небольшие укрепленные селения на юге Франции в XII — XIV вв., окруженные валом с башнями для обеспечения от внезапных нападений мелких отрядов. Иногда Б. назывались сторожевые башни на городских стенах.

2. Деревянная башня в 2–3 этажа применявшаяся в средние века при осадах. В древние века эти башни были известны под названием гелеполь.

Бастилия. 1. Предмостное укрепление в виде башен по обеим сторонам входа, для защиты последнего.

2. Укрепленные замки в городах Франции (в средние века), предназначенные главным образом для защиты в случае народных восстаний; назывались также цитаделями.

3. Отдельные укрепления из камней или дерева, возводившиеся при осаде в XIII — XVI вв.; иногда соединялись между собою земляными рвами и валами.

Бастион (итал. bastionato — всякая выступающая постройка) — пятиугольное долговременное укрепление в виде люнета, с двумя фасами, двумя фланками и открытой горжей, возводившиеся на углах крепостной ограды и примыкавшие к ней. Обращенные друг к другу половины двух смежных Б. и соединяющий их участок ограды куртина — образуют бастионный фронт. Сочетание нескольких бастионных фронтов, усиленных вспомогательными постройками, называлось бастионной системой. Изобретатель Б. неизвестен. Исторически достоверно лишь, что первые два Б. были построены в 1527 г. итальянским инженером Сан-Микеле при укреплении Вероны. Предшественником бастионов Сан-Микеле явились прямоугольные укрепления другого итальянца Мартини, выстроенные им в конце XV века.

Бастионная система — см. Бастион.

Бастионный угол — угол, составленный фасами бастиона.

Бастионный фронт — см. Бастион.

Батардо — каменная или кирпичная постройка, устраивавшаяся в крепостном рву и имевшая назначением удерживать в водяных рвах воду на требуемой высоте, а в сухих рвах — перехватывать снаряды, направленные в эскарп, в случае если противник может воспользоваться для стрельбы устьем какого-либо другого рва, упирающегося в главный.

Батарейный тур — см. Тур.

Батарея — в фортификации — закрытие, назначенное для действия из него нескольких рядом стоящих орудий. В настоящее время, когда орудия не располагаются рядом, а каждое имеет свое отдельное закрытие, термин этот вообще не применяется, но в береговой фортификации сохранился до сих пор.

Башня крепостная — высокая пристройка к крепостным стенам, обычно несколько выступающая за плоскость стены и имеющая высоту в среднем в 1,5–2 раза больше высоты стены. Являлась необходимейшей составной частью крепостных оград в древние и средние века до появления артиллерии, когда была заменена вначале бастеями, а затем бастионами. Башни имели назначение: а) для продольного обстреливания крепостных стен и подступов к ним; б) для обеспечения сообщения с полем; в) в качестве безопасных помещений для войск и применявшихся при обороне машин; таким образом башни являлись своеобразными опорными пунктами крепостной ограды. В развитии фортификации появление башен является важным моментом, с которого по существу и начинается сама фортификация.

Башня подвижная — см. Осадные башни.

Безбрустверный окоп — стрелковый окоп без бруствера. При отрывке его земля уносится и рассыпается в местных складках. Впервые бил применен бурами в англо-бурскую войну 1899–1902 гг., откуда и получил другое название — бурский окоп.

Берма — узкий уступ или нетронутая узкая полоса земли на местном горизонте между рвом и насыпью, предохраняющая от осыпания насыпи в ров. В окопах Б., кроме того, служи г для облегчения выскакивания на бруствер при контратаках и местом для складывания патронов.

Блида — см. Катапульта.

Блиндаж — первоначально этим термином называлось всякое покрытие, предохраняющее от поражения живую силу. Затем Б. стали называть всякое полевое фортификационное охранительное сооружение, имеющее ту или иную степень защиты от поражения сверху. К таким Б. относились самые простейшие постройки, начиная от козырьков до сооружений, дающих защиту от целых снарядов тяжелой артиллерии. В зависимости от положения покрытия Б. делились на горизонтальные, в которых покрытие было горизонтальным, и наклонные, в которых покрытие, прикрытое впереди высокой насыпью, имело наклонное положение, с падением в сторону полета снаряда. В настоящее время все охранительные сооружения, возведенные в некотором отдалении от линии огня, известны под названием убежищ, а под Б. понимаются только укрытия для живой сила и основных средств, устраиваемые возле огневой позиции под бруствером или рядом с ней. Б. получили большое распространение впервые в Севастополе в 1854–55 гг.

Блиндирование — обеспечение от артиллерийского огня сооружений, назначаемых для различных нужд войск или непосредственно для ведения боя. Б. сводилось обыкновенно к устройству перекрытия из жестких материалов — дерева, железа — и обсыпки землей.

Блокада крепости — окружение крепости войсками для прекращения всех внешних ее сношений. Вследствие этого гарнизон лишен возможности получить какую-либо помощь со стороны и из-за истощения жизненных и боевых запасов в конце-концов бывает вынужден сдать крепость (чаще всего от голода). В древние и средние века при блокаде крепость обычно обносилась укреплениями, составляющими контр-валационную линию. В XIV — XVI вв. последняя носила название также блокадной линии и состояла из отдельных укреплений (бастилий и бульвар), соединенных рвом и валом.

Блокадная линия — см. Блокада крепости.

Блокгауз (нем. Blockhaus — бревенчатое строение) — фортификационное огневое сооружение, приспособленное для ведения кругового огня и для жительства в нем гарнизона. Форма и конструкция Б. самая разнообразная и зависит от назначения, характера противника, местности и наличия тех или других материалов. Б. обычно применяются для защиты коммуникаций и в лесных условиях. Будучи более или менее изолированными и являясь опорными пунктами, которые должны сопротивляться самостоятельно достаточно долгое время, они обычно имеют прочные стены и перекрытия, способные выдерживать огонь артиллерии того или иного расчетного калибра. Бойницы для винтовок и амбразуры для пулеметов прорубаются так, чтобы перед Б. не было мертвых углов (необстреливаемых пространств), пользуясь которыми противник мог бы подойти безопасно к самому сооружению. Амбразуры для пулеметов делаются в наиболее опасных направлениях. При кордонном расположении Б. каждый из них должен обстреливать подступы к соседним. В 1917 г. была попытка под термин «блокгауз» отнести все огневые сооружения тяжелого типа, даже не предназначенные для жилья. как, например, пулеметные капониры и полукапониры, фронтальные пулеметные огневые сооружения, даже минометные огневые сооружения. Однако в таком произвольно расширенном понимании термин «блокгауз» не привился, сохранив свое прежнее более узкое значение. В первый раз Б. появились в 1778 г. в Силезии во время войны за Баварское наследство. С той поры они стали широко применяться. Наиболее широкое применение Б. нашли в англо-бурской войне 1899–1902 гг., когда на протяжении 6000 км было возведено 8000 блокгаузов разных типов при организации защиты английских коммуникаций от нападения буров. В Великую Отечественную войну немцы также часто применяли Б. для защиты своих коммуникаций от нападения партизан.

Боевая готовность крепостей — готовность последних к боевым действиям при переходе с мирного положения на военное. Исходя из определения крепости как стройного сочетания из гарнизона, управления им, вооружения, запасов и долговременных укреплений, считали, что для Б. г. к. необходимо:

По части войск и управления ими — чтобы войска: 1) были знакомы с местностью, на которой им придется действовать. 2) твердо усвоили себе приемы крепостной войны. 3) могли своевременно занять боевые позиции и встретить неприятеля, даже неожиданно вторгшегося в их пределы. 4) могли оказать деятельную поддержку вылазками во фланг и тыл прошедшего мимо крепости противника и борьбой за окружающую местность.

По части вооружения и боеприпасов — чтобы в крепости были все артиллерийские средства, боеприпасы и вспомогательные средства, назначенные по плану артиллерийской обороны. и находились на своих местах или хранились в ближайшем соседстве.

По части запасов продовольственных и медицинских — чтобы боевая готовность крепости обеспечивалась снабжением ее на все время войны.

По части долговременных укреплений — чтобы был в наличии точный и детальный план работ по приведению крепости к обороне, рассчитанный по дням и часам, из которого каждый начальник знал бы, что и когда ему делать и откуда взять рабочую силу. материалы, инструменты и т. п. Само возведение крепости также должно идти по определенному плану, по которому крепость, даже не оконченная, в известной степени имела бы часть сооружений, могущих быть использованными для обороны.

Практика войны показала, что ни одна крепость в момент начала военных действий не была готова по ряду причин полностью к обороне.

Боевая линия или линия сторожевых частей — так в первую мировую воину 1914–18 гг. называлась первая стрелковая линия окопов, занимавшаяся сторожевыми частями обороняющихся войск, обильно снабженных пулеметами. Успех ее обороны был основан преимущественно на умелом сочетании искусственных препятствий, пулеметного огня и контратак ближайших поддержек.

Боевой гребень — перегиб ската местности, откуда на дальность действительного выстрела можно обстреливать весь нижележащий скат и подошву без мертвых пространств.

Боевые колодцы — см. Булевы колодцы.

Бои подошвенные, средние и верхние — казематы в древне-русских крепостных оградах для помещения орудии. Подошвенные и средние бои назывались печурами и вооружались каждый по одному орудию. Верхние бои предназначались для помещения стрелков, подошвенные — для настильного обстрела местности.

Бойница — узкая щель в бруствере или в оборонительных стенках, служащая для стрельбы по заданному направлению. Бойницы бывают покрытые и открытые. Боковые части бойницы называются щеками, узкая часть — шейкой бойницы. Бойницы обычно имеют раструб, чаще всего обращенный к противнику, что удобнее для стрельбы, так как стрелок, не сходя с места, а только поворачивая винтовку, обстреливает весь сектор. Для целей маскировки раструб делается иногда вовнутрь — такая бойница менее заметна, но более неудобна для стрельбы. так как стрелок должен сам переходить с места на место, чтобы поразить весь сектор, и более неудобна для наблюдения. Среднее положение занимает Б., у которой раструбы направлены в поле и вовнутрь, и шейка таким образом приходится по средине. Термин «бойница» обычно применяется только для ружейного огня, но иногда в литературе ее называют также и амбразурой.

Болверк (больверк) — название бастиона; применялось у нас в XVIII в. Мало употребительный термин, встречающийся лишь в специальной литературе.

Большая крепость — крепость, состоящая из сомкнутой центральной ограды и окружающего ее пояса или цепи отдельных самостоятельных укреплений — фортов, удаленных на 6 км от ограды и 2–4 км друг от друга. Имеет гарнизон около корпуса пехоты и вооружение до 1000 орудий и пулеметов. Называется также крепостью нормального расположения.

Бомба-торпеда — см. Торпедо.

Бонет — местное возвышение бруствера (на 0,45 м над линией огня) с бойницами в них для ружейного огня. Устраивались до русско-японской войны в укреплениях для защиты головы стрелка во время стрельбы.

Бонет-каземат — см. Бонет-капонир.

Бонет-капонир — оборонительная казематированная постройка во рвах крепостей XVIII и первой половины XIX в., имевших отдельные эскарповые стенки и дозорный путь за ними. Помещался в исходящем углу стенки. Б.-к. давал продольную ружейную оборону дозорному пути, служил опорным пунктом для его защитников и обеспечивал им сообщение по потерне с внутренностью укрепления. Называли также бонет-казематом.

Бон речной — см. Речной бон.

Бреширование — артиллерийская стрельба с целью обрушения вертикальных крепостных укреплений или проделывания в них брешей.

Брешь-батарея (королевская батарея) — батарея, располагавшаяся, до появления равелина, против куртины бастионного фронта и имевшая назначением произвести обвал куртины, сделать в ней брешь для атакующего.

Бриколь — метательная машина средних веков, применявшаяся для прицельного бросания тяжелых стрел, укладываемых в желобе на вертикальной стойке. Ударный механизм состоит из упругого бруса иди доски, прикрепленной нижним концом вертикально к стойке; верхний конец доски с помощью канатов, блоков и ворота может быть оттянут назад, вследствие чего изгибается. После спуска конец бруса или доски резко ударяет по хвосту стрелы, которая с силой устремляется вперед. Б. бросала стрелы на 1300 шагов, а на дистанция 300 шагов ее металлические стрелы пробивали бревно толщиной 15 см.

Бронебатарея — батарея из 2–4 орудий, помещенных в одноорудийных башнях, утопленных в бетонный массив. Калибр орудий — до 205 мм. В бетонном массиве — помещение для артиллеристов, командира батареи и офицеров и телефонно-телеграфная станция, соединенные общим коридором. В горже батареи — ружейный капонир. Батареи окружались проволочными заграждениями, обстреливаемыми фронтальным огнем. Возводились на промежутках крепостного пояса.

Бронебашня — броневая конструкция, в которой купол покоится на подвижном вращающемся цилиндре, называемом барабаном. При барабанах, вращающихся на катках, Б. носят название катковых; при вращении на шарах, расположенных в особом желобе, — шариковых. Применяются для длинных крепостных пушек.

Бронебудка — броневое закрытие для прожекторов в крепостях.

Броневая дверь — дверь, сделанная из брони, для защиты входов в долговременные сооружения. Броневая дверь для защиты от ОВ обычно делается герметической. Разновидностью ее является броневая ставня, устанавливавшаяся раньше для защиты световых отверстий в жилых бетонных казематах или пороховых погребах.

Броневая ставня — см. Броневая дверь.

Броневая фортификация — фортификация, строившая оборону крепости на основе артиллерийского огня из броневых установок, броневых фортов и бронебатарей. Появление во второй половине XIX в. нарезной артиллерии и фугасных снарядов вызвало необходимость не только конструктивных изменений фортификационных сооружений, но и увеличения диаметра крепостей, т. е. изменении характера самой крепости. Последнее обстоятельство и сыграло решающую роль в появлении идей Б. ф. Увеличение диаметра вызывало увеличение числа фортов, а следовательно и гарнизона, необходимого для крепости. Таким образом ставился вопрос или об увеличении общей численности армии, или же об увеличении численности крепостных войск за счет уменьшения полевых. На последнее ни одно государство пойти не могло, а первое не всем странам было под силу, в особенности малым. Не случайно поэтому, что идея Б. ф. нашла себе применение главным образом в таких странах, как Бельгия, Голландия, Румыния, Швейцария, Дания, и лишь частично в Германии и Франции. Идеологами броневой фортификации явились бельгийский военный инженер Бриальмон, по идеям которого были укреплены Бельгия, Румыния, во Франции — Муерн, в Германии — Зауэр и Шуман. Крайнего своего выражения Б. ф. достигла в идеях Зауэра и Шумана. Первый предложил линию фортов заменить поясом отдельных броневых башен, построенных на расстоянии полукилометра одна от другой, или, еще лучше, двойной линией башен на расстоянии 1 км друг от друга. Гарнизоном башен являлись исключительно артиллеристы. Шуман, с целью уменьшения гарнизона крепостей и стоимости последней, предложил возводить форты без пехоты, в виде броневых батарей, вооруженных артиллерией и пулеметами и окруженных препятствиями, причем ход обороны должен был направляться нажатием кнопок электрических приборов из центральной наблюдательной станции. Эти идеи, как крайне утопичные и нереальные, не нашли себе применения. В России идеи Б. ф. не получили признания и основным элементом крепости по-прежнему признавался форт-редут, как опорный пункт для активных действий гарнизона, а не форт-батарея, являвшаяся выражением пассивной силы крепости. Мировая война показала правильность идей русской фортификации, которая. не отказываясь от применения броневых установок в фортах для противоштурмовой артиллерии, основу обороны все же строила на активных действиях гарнизона.

Броневой бруствер — толстая металлическая стенка для прикрытия орудий (преимущественно береговых), заменяющая собой земляной вал. Б. б. отливались в виде отдельных сегментов, связываемых между собою болтами, клиньями и т. п. На соответствующей высоте прорезывалась амбразура, а горизонтальная ось вращения орудия переносилась к его дульной части, вследствие чего сохранялся довольно большой сектор обстрела. Сегменты представляли собой выпуклые к неприятелю плиты, заделанные в каменную кладку и снабженные поперечными кронштейнами-упорами, служившими одновременно как бы траверсами для орудий. Появились Б. б. в 60-х годах XIX в. в Англии, откуда перешли и в другие страны, в том числе и в Россию. Однако такие брустверы оказались мало удобными, и скоро от них отказались.

Броневой форт — форт, состоящий из бетонного массива, в котором установлены различные броневые установки для орудий и наблюдения. Обычно форт имел на вооружении три 53-мм скорострельные пушки в скрывающихся башнях, четыре 105-мм или 120-мм скорострельные пушки под горжевой казармой и по одной 75-мм пушке в башнях у горжевых углов форта для обстреливания интервалов. Для усиления пехотного огня придавались пулеметы, располагаемые открыто и хранившиеся в бетонных убежищах под валом. Гарнизон такого форта был рассчитан на 1 роту пехоты и 1 роту крепостной артиллерии. Типом броневого форта, нашедшего большое применение на Западе, в особенности в Бельгии и таких странах, как Румыния, являлся форт-батарея. Практика первой мировой войны 1914–18 гг. показала, что они довольно быстро выводятся из строя и тогда становятся беспомощными в самостоятельной обороне.

Бронеказемат — оборонительный каземат, сделанный весь из броневых плит или имеющий по крайней мере лицевую стену и покрытие из брони и заделанный наглухо в бетонный массив.

Бронекаретка — легкая подвижная, установленная на колесах, броневая конструкция для мелкокалиберной артиллерии, перевозимая лошадьми и устанавливаемая в сделанные в бетонном бруствере гнезда. Предложена в конце XIX в. германским инженером Шуманом. В первую мировую войну 1914–18 гг. немцы их использовали для укрепления полевых позиций.

Бронеколпак — термин, появившийся уже после первой мировой войны 1914–18 гг. и означавший броневой купол, предназначенный для стрельбы из пулемета и заделанный неподвижно или непосредственно в земляную обсыпку или в бетон.

Бронекольцо — боковая броня в бронескорострелках, связанная с куполом.

Бронекупол — броневая конструкция для орудий, в которой купол связан со станками орудия или же последнее поставлено на особой поворотной платформе на дне колодца. Вращение купола производится на шарах, уложенных в желоба по броне-поясу. Вооружается так же, как и бронелафет.

Бронелафет — броневая облегченная конструкция дли орудий, связанная иногда со станками орудийного лафета, являющимися опорой куполу. Барабана не имеется, а вращение производится на центральной оси-стойке. Применяется для легких систем орудий — гаубиц и укороченных скорострельных пушек средних калибров.

Бронепосты — броневые закрытия для наблюдателей.

Бронепояс — передовая броня, опоясывающая башенное помещение в башенных конструкциях и усиливающая бетонный массив.

Бронескорострелка — опускная броневая башенка для мелкой скорострельной артиллерии, назначенной для отбития штурма в фортах. Носит еще название скрывающейся башни.

Бруствер (нем. brustwehr — грудная защита) — часть фортификационного сооружения, представляющая собой закрытие от прицельных выстрелов и взоров противника. В старых укреплениях, где Б. достигал высоты 1,4 м и больше, он являлся одновременно и преградой штурму вместе со рвом перед ним. Б. бывают земляные, металлические, броневые, железобетонные и вообще из любых материалов. Толщина Б. для полевых укреплений определяется условием непробиваемости пулей, а для долговременных — условием неразрушаемости снарядом. Профиль Б. определяется тремя плоскостями: почти вертикальной внутренней, горизонтальной и наружной наклонной. Внутренняя плоскость (почти вертикальная) пересекается с почти горизонтальной плоскостью. Эта часть Б. носит название внутренней крутости Б. Второй отрезок между плоскостями внутренней и наружной, наклоненной к земле под углом 30–45° (т. е. под углом естественного откоса грунта), носит название ската Б. Последний отрезок, между скатом и горизонтом земли, называется передней отлогостью Б. Толщина Б. равна длине ската Б. Если передняя отлогость Б. является продолжением его ската, т. е. если обе плоскости сливаются, то такой Б. носит название гласисообразного или гласиса. Скату Б. дают такой наклон, чтобы пуля положенного на него ружья, пролетала над горизонтом не выше, чем на 0,5 м. Другие части Б. носят следующие названия: линия пересечения внутренней крутости с горизонтом называется подошвой Б., со скатом — внутренним гребнем Б. или его кроной, пересечение ската с передней отлогостью — наружным гребнем Б. Брустверы известны с глубокой древности. Делались они в крепостях в виде вертикальной стенки — парапета с бойницами, а в полевых укреплениях — из бревен.

БСОТ — см. СОТ.

Булеварди — название бастионов, имевших отступные и ярусные фланки. Назывались также бастилиями и турионами, а у немцев — болверками.

Булевы колодцы — вертикальные колодцы сечением около 0,75 м в квадрате и до 4–5 м глубиной, служившие для уничтожения минных галерей противника открытым зарядом ВВ, положенным на дно колодца. Заряд ВВ исчисляли как для получения учетверенной воронки, принимая за линию наименьшего сопротивления расстояние от дна колодца до потолка галлереи. Получили свое название по имени французского изобретателя капитана Буля. Называются также боевыми колодцами.

Бульвар — сомкнутые земляные укрепления, применявшиеся в XV в. при осадах. Впервые Б. были применены англичанами в 1428 г. при осаде Орлеана и представляли собой квадратные редуты с круглыми выступами по углам, в которые помещалось по 3 орудия, стрелявших через блиндированные амбразуры. Позднее название «бульвар» перешло к линии земляных валов в крепостях, а по упразднении и срытии валов сохранилось за аллеями, насаженными на их месте.

Бурский окоп — см. Безбрустверный окоп.

В

Вагенбург (нем. Wagenburg — городок из повозок) — сосредоточенное построение повозок при расположении на ночлег или дневку, а также при вынужденной остановке в пути. под угрозой нападения противника. Обыкновенно вагенбургам стремились придать форму четырехугольника или круга, смотря по местности, — так, чтобы прикрывающий отряд мог воспользоваться им как опорным пунктом. Повозки смыкались в один ряд задками в поле. При наличии времени В. усиливались окопами и препятствиями (засеками и пр.). Пока огнестрельное оружие было недостаточно совершенно, В. применялись довольно часто, главным образом против кавалерии. В древние века. по свидетельству Цезаря, вагенбургами пользовались галлы, германцы, гунны, в средние — крестоносцы, а в дальнейшем и европейские армии. Гусситы во время борьбы Чехии и Моравии за независимость создали подвижные В., т. е. походный порядок их носил характер В. При остановке телеги связывались между собой цепями, чтобы их нельзя было растащить. С наружной стороны внизу подвязывались доски, чтобы под телегу нельзя было пролезть, а на телеги становились специальные команды из «крючников», стаскивавших длинными крючьями всадников, и «молотильщиков», бивших цепами, окованными железом. На некотором расстоянии друг от друга ставились артиллерийские телеги с наглухо закрепленными орудиями, которые били в упор картечью. Таким образом полевая артиллерия, по существу, была создана гусситами. Монголы также применяли В. под названием «курени». Вагенбурги у них имели круглую форму, а посредине В. ставилась палатка начальника отряда. У нас и других славян В. также применялись с самых древних времен.

Вал — высокая земляная насыпь, обычно со рвом впереди, возводившаяся с оборонительными целями. Земляные валы в качестве укреплений известны с глубокой древности. Первобытные укрепления почти всегда делались в виде вала и рва впереди, в основном в качестве трудно преодолимого препятствия. В России земляные валы, усиленные деревянными стенами, существовали все время. На Западе они были сменены каменными стенами и снова появляются уже в конце средних веков, когда могущество артиллерийского огня заставило перейти от каменных стен обратно к земляным валам. С этого времени вал в крепостях состоял из двух частей — бруствера и валганга. Первый служил прикрытием и боевой позицией, второй — для помещений орудия и для сообщения. До изобретения фугасных бомб вал приспособлялся для вооружения артиллерией и назывался артиллерийским валом или только для пехоты — стрелковый вал. Нередко устраивались два вала: передний — стрелковый, задний — артиллерийский, а иногда наоборот. В конце XIX и начале XX в. вал в крепостных рвах приспосабливался главным образом для ружейной обороны, и только в углах фортов насыпались барбеты для противоштурмовых скорострельных пушек и пулеметов, выкатываемых во время штурма из особых помещений или находящихся в броневых башнях.

В крепостных оградах вал, составляющий главную оборонительную линию, назывался главным, в отличие от вала вспомогательных построек.

Валганг — часть крепостного вала, прикрытая спереди бруствером и предназначенная главным образом для размещения крепостных орудий. В. состоял обыкновенно из двух частей — артиллерийского В., на котором стояли орудия, и В. сообщения — задней пониженной части. Артиллерийский В. устраивался на 2,4 м ниже гребня бруствера, а В. сообщения — на 4,3 м. Стрельба с В. производилась через открытые амбразуры или через банк, т. е. поверх бруствера с барбетов. Амбразуры устраивались только для обстрела крепостных рвов. В крепостях и фортах второй половины XIX и начала XX в. устраивался только В. сообщения. Появился В. в средние века, когда возникла необходимость в увиливании стен против артиллерийского огня; изнутри стен — со стороны города — делалась земляная присыпка, которая и служила В.

Вартеи — сторожевые или дозорные башни, возводившиеся в раннее средневековье на возвышенных местах вдоль границ для наблюдения за приближением противника.

Вежа — старый русский термин, применявшийся до XVI века и означавший крепостную башню. Вежей назывался также укрепленный полевой лагерь, а иногда и крепость.

Вентилируемое убежище — убежище, приспособленное для целей противохимической зашиты. Имеет газонепроницаемые ограждения, герметические закрытия дверных проемов и других отверстий, тамбуры (шлюзы) во входах для пропуска входящих и выходящих людей и установку фильтровентиляции для очистки от ОВ подаваемого в убежище воздуха. См. также Газоубежище.

Вентиляция — см. Фильтровентиляция.

Венчание воронки — приспособление к обороне гребня воронки, образующейся при взрыве минного горна, устройством в ней траншеи. Последняя делается иногда впереди воронки, иногда позади и служит для обстреливания внутренности воронки.

Венчание гласиса — устройство атакующим траншеи у гребня гласиса крепости, называвшейся траншеей венчания (см. Параллели) и служившей последней предштурмовой позицией. Из нее могли быть выведены галлереи к контр-эскарпу для обрушения последнего минами или для устройства выходов в ров, а также можно было опуститься колодцами или галлереями для разрушения фланкирующих ров построек. Во время штурма из нее действовали стрелки по защитникам укрепления. В. г. велось перекидной сапой, а иногда — летучей сапой.

Венчатая ограда — ограда из деревянных срубов, называвшихся в древней Руси городнями.

Венчатое убежище — убежище, стены которого сделаны из срубов — одиночных или двойных; в последних между срубами оставляется промежуток, обычно заполняемый камнями, для предохранения от действия взрыва снарядов, проникших через обсыпку убежища.

Верк (нем. Werk — укрепление) — отдельное укрепление. входящее в состав крепостных сооружений и способное вести самостоятельную оборону. Термин появился у нас в XVIII в.; в настоящее время применяется редко, главным образом в исторических трудах и в иностранной литературе.

Вершина бруствера — см. Крона бруствера.

«Взять взятием» — древне-русский термин наших летописей, означающий взятие крепости постепенной атакой.

Винея — подступной крытый ход, осадная машина древних веков, служившая для подхода к стенам осажденного города. В. представляла собой род остова легкого сарая на катках с двускатной или плоской крышей из плетней или досок, покрытых сырыми воловьими кожами или дерном против навесного поражения и зажигательных стрел; боковые стороны также одевались плетнями и обеспечивались от поражения. Длина В. доходила до 5 м при 2 м ширины и высоты. В боковых стенах делались двери и бойницы для стрелков из лука. По мере движения В. вперед, сзади приставляли другие В., образуя длинный крытый ход, В голове шла В. больших размеров с наклонным щитом впереди, называвшимся «мускул», с помещенным внутри тараном.

Висячий траверс — отдельные перекрытия над ходами сообщения, возведенными на переднем скате возвышенностей Устраиваются для скрытия движения по ходам сообщения от наземного наблюдения противника, для чего необходимо, чтобы задний край В. т. проектировался за передним краем следующего траверса; в этом случае свободные непокрытые участки ходов сообщения не будут видны противнику. В. т. известны с XV в., когда они применялись для защиты людей в апрошах.

Вица — размочаленная, предварительно пропаренная над огнем, длинная тонкая хворостина из гибкого дерева, диаметром в комле 10–12 мм, употребляемая вместо веревок для вязки фашин и других надобностей.

Внешние постройки — крепостные вспомогательные постройки, располагающиеся впереди линии огня главного вала. Разделяются на наружные (между валом и гласисом) и передовые (впереди гласиса). К наружным относятся — прикрытый путь, теналь, плацдармы, примкнутый к эскарпу равелин, контр-гарды и пр.; к передовым — равелин, вынесенный за гласис, люнеты, крон-верки, горн-верки и пр.

Внешняя оборона укреплений — организация в крепостях огня и мертвых преград, встречавших атакующего на пути к укреплениям.

Внутренние постройки — крепостные вспомогательные постройки, располагавшиеся в тылу линии огня главного вала. К ним относятся ретраншаменты, кавальеры, цитадели.

Внутренняя оборона укрепления — действия внутреннего резерва гарнизона, направленные к тому, чтобы огнем или штыком выбить штурмующих, ворвавшихся в укрепление. Для облегчения действий войск возводили ряд вспомогательных построек.

Военная архитектура — год этим термином в XVI — XVII вв. понималось искусство возведения укреплений и всякого рода построек, имеющих военное значение. В. а. являлась отделом общей архитектуры. Огнестрельное оружие, показавшее слабость старых укреплений (стен и башен) против нового мощного средства разрушения, заставило заняться пересмотром систем и конструкций укреплений. В связи с этим военное строительство выделилось в самостоятельную отрасль и получило название фортификации, заменив старый термин «военная архитектура».

Военная зона — территория вокруг крепостей, непосредственное наблюдение за которой лежало на государстве. В В. з. не допускалось никаких работ, могущих мешать обороне крепостей, укрепленных пунктов и границ государства.

Военная улица — термин, применявшийся до XX в. и означавший дорогу непосредственно за валами главной ограды в крепостях для движения войск и перевозки орудий.

Военный гребень — см. Боевой гребень.

Возвышенная профиль укрепления — увеличенная горизонтная профиль укрепления с высотой бруствера до 1,75 м, при которой стрельба ведется с банкета. Имеет широкие рвы как впереди насыпи, так и внутри укрепления.

Войсковая позиция — позиция, занятая войсками, находящимися в соприкосновении с противником. Обычно укрепляется или усиливается самими войсками.

Войсковая фортификация — см. Позиционная фортификация.

Волчьи ямы — углубления в земле в виде усеченных конусов глубиною в рост человека (1,75 м), диаметром по дну 0,5–0,7 м, с вбитыми в дно короткими, заостренными наверху кольями, расположенными в шахматном порядке в 4–5 рядов. В. я. — одно из древнейших препятствий. Римляне их применяли при укреплении полевых лагерей.

Волчья нора — так назывались иногда ниши, отрытые в передней крутости окопа на одного человека. Ниши не имели никакой одежды и возводились стрелками в самом начале до постройки более надежных укрытий. Такие укрытия назывались также лисьими норами.

Ворон — так назывался иногда у нас в летописях крюк-разрушитель.

Воронка — углубление в земле, близкое по форме к усеченному конусу, полученное в результате взрыва в земле заряда ВВ, зарытого в землю на известную глубину, или взрыва снаряда, проникшего в землю. Величина В. зависит от величины и типа ВВ. глубины взрыва, а также от грунта или материала. В боях В. часто используются в качестве простейших укрытий или огневых открытых сооружений. При атаке неприятельских позиций, местность впереди последних иногда нарочно обстреливается с целью создания В., которые облегчают перебежки атакующих.

Вращающиеся бронебашни — броневые конструкции, имеющие круговое вращение вокруг центральной оси башни.

Временная фортификация — отдел фортификации, изучавший устройство и правила возведения временных укреплений. Возникла в XVII в. и существовала до первой мировой войны 1914–18 гг., т. е. в период полевых укреплений типа редутов и крепости. После мировой войны 1914–18 гг., когда характер фортификации как полевой, так и долговременной резко изменился, В. ф. исчезла.

Временные укрепления — укрепления, обычно возводившиеся при недостатке времени для устройства долговременных сооружений. Обладая формой и профилем, близко подводившими к последним, В. у. не имели каменных преград и безопасных от огня осадной артиллерии казематов. Материалом для них служила земля, дерево, железо в виде балок, рельсов, дикий камень. Если частично для возведения В. у. применяется и бетон, то они называются полудолговременными укреплениями. Применялись для защиты каких-либо важных пунктов, значение которых выяснялось уже во время войны.

Временный форт — временное укрепление типа форта, в основном возведенное из земли, дерева, железа и применявшееся для защиты важных пунктов, переправ, дефиле и др., значение которых выяснилось уже во время воины, или для усиления долговременных крепостных позиций при недостатке средств и времени для возведения долговременных укреплений.

Вспомогательные постройки — постройки, возводившиеся для усиления долговременных (и временных) фронтов в фортах и оградах и располагавшиеся впереди линии огня главного вала (внешние постройки) и в тылу (внутренние постройки). В период гладкоствольной артиллерии эти постройки играли важную роль, с появлением же нарезной — часть из них утратила всякое значение.

Второлинейные опорные пункты — опорные пункты периода 1904–1914 гг., располагавшиеся внутри позиций. Они помогали обороняющемуся, оттесненному с фронта, держаться во внутреннем пространстве позиции.

Входящий плацдарм — уширение прикрытого пути на входящих углах в крепостях бастионной системы. В. п. служили для сбора войск, для вылазок и для продольного обстрела длинных крыльев гласиса перед бастионами.

«Выстояние» — древний русский термин, означавший блокаду («стать статьем на выстояние»).

Г

Габион (франц. gabion — тур) — см. Тур.

Габнонада — сплошной ряд туров, заполненных землей поставленных с целью укрытия от взоров противника рабочих, возводящих параллели или другие постройки. Применялись в период гладкоствольного оружия. Г. раньше служила и для указания пути следования колони в ночное время.

Газонепроницаемая перегородка — перегородка в убежищах, непроницаемая для ОВ. В полевых сооружениях перегородки обычно делаются земляными, для чего между двух досчатых или жердевых стенок, поставленных на расстоянии 10–15 см друг от друга, насыпается земля, которая затем утрамбовывается.

Газонепроницаемый занавес — кусок ткани, обработанный специальными газонепроницаемыми составами и применяемый для закрывания дверных проемов в убежищах для защиты от проникания ОВ. Занавесы бывают наклонные и вертикальные.

Наклонный занавес опускается на поставленную наклонно раму с герметически заделанными боковыми сторонами между рамой и стенкой. Для плотности прилегания занавеса к раме к ней прикрепляется несколько парных планок с внешней и внутренней стороны. Этот тип занавеса наиболее прост и почти без изменений существует с первой мировой войны 1914–1918 гг., когда он впервые был предложен англичанами. В ту же войну французы предложили занавес опускать не на плоскую раму, а на дугообразные выступы ниши, благодаря чему натяжение, а следовательно и плотность прилегания, лучше, но выделка такой рамы более сложна.

К вертикальным занавесам относится запахивающийся и натягивающийся занавесы. Первый, предложенный японцами, состоит из двух кусков свободно висящей ткани, заходящих краями друг за друга. Это наиболее примитивный способ. Натягивающийся занавес, предложенный инженером Ливчаком, наиболее герметичен, но и наиболее сложен по устройству. Занавес натягивается по двум горизонтальным дугообразным доскам, прикрепленным наверху и в низу дверного проема и притягиваемым к ним особым прибором.

Газоубежище — термин неправильный и означающий убежище или любое помещение, приспособленное для защиты от отравляющих веществ. Разделяются на вентилируемые убежища (с фильтровентиляцией) и невентилируемые или, как их еще неправильно называют, «с постоянным объемом воздуха». Убежища невентилируемые допускаются для устройства при укреплении позиций как временная мера и должны при первой к тому возможности превращаться в убежища, вентилируемые путем устройства фильтровентиляции. Оба типа убежищ появились впервые в первую мировую войну 1914–18 гг.

Галлерея — фортификационное сооружение большой длины и малого сечения, защищенное от разрушений целыми снарядами и авиабомбами расчетного калибра. Такие же постройки, но защищенные только от пуль и осколков, называются крытыми ходами сообщения. В зависимости от своего расположения и назначения Г. имели различные названия.

В крепостях различались Г.: а) эскарповые и контр-эскарповые, приспособленные и неприспособленные к обороне, б) сообщения (потерны); в) минные и г) вентиляционные. Первые два типа Г. для обеспечения от разрушения делались бетонными и железобетонными, минные в контр-минных системах — каменными или бетонными; вентиляционные выделывались в массивах крепостных сооружений. Оборонительные эскарповые и контр-эскарповые Г. делались для обстрела рвов и диамантных ровиков — там, где нет фланговой обороны рвов или для усиления последней; для этого в стенах Г., выходящих в ров, делались бойницы.

Гассар — отдельные щиты из толстых досок или брусьев с бойницами для стрельбы, установленные на брусья и для легкости передвижения на колеса или катки. Применялись у нас в XVI в.

Гелеполь (греч. — «покорительница городов» или дословно «градобратель») — осадная машина древних веков, при менявшаяся в качестве подступного средства. Представляла собой многоэтажную деревянную башню, высота которой должна была превосходить высоту стены. Башня состояла из деревянного остова, с трех сторон обшитого досками; последние иногда покрывались сырой кожей для зашиты от зажигательных стрел. В каждом этаже находились отверстия для метательных машин, закрываемых толстыми подъемными ставнями. Наверху была открытая платформа с деревянной или плетневой брустверной стенкой и с одним или двумя опускными мостками со стороны, обращенной к стене. Эти мостки опускались сверху на стену, и по ним осаждающие, предварительно уничтожив защитников стены, переходили на последнюю. Для устойчивости башни ее основание делалось в 1/3 высоты. Башня перевозилась на катках по постланным доскам с помощью рычагов, талей и пр. Изобретателем Г. считают не совсем правильно Димитрия Полиоркета, построившего такую башню при осаде Родоса в 304 г. до н. э., причем башня его достигала, по свидетельству некоторых писателей, 40 с лишним метров. Подобные осадные башни известны в средние века во всех государствах Европы, в том числе и в России.

Герметическая дверь — дверь, применяемая для зашиты от проникания ОВ и состоящая из непроницаемого для ОВ полотна двери и упругих прокладок (резина, валики из войлока, пакли и т. д.) по периметру двери, которые при закрывании под действием особого запора сжимаются и таким образом герметизируют дверной проем.

Гиппы — так назывались в древние века деревянные оборонительные ограды, состоящие из бревенчатого палисада, иногда несколько наклонного внутрь, позади которого устраивались подмостки на высоте около 0,9 м от верхнего края — так, чтобы можно было защищать наружную подошву стены. Иногда устанавливались на земляном валу.

Главная крепостная ограда — линия укреплений, ближайшая к городским укреплениям, наиболее высокая и прочно укрепленная, являющаяся в крепостях главной линией обороны. Сокращенно называется иногда главным валом.

Главная крепостная позиция — наружный пояс крепостных укреплений, состоящий из фортов и промежуточных укреплений, удаленный на несколько километров от центральной ограды. На этой позиции гарнизон крепости должен проявлять наиболее упорное сопротивление атакующему. Носит иногда название главной оборонительной позиции крепости.

Главная оборонительная позиция крепости — см. Главная крепостная позиция.

Главная полоса обороны — основной элемент оборонительной полосы дивизии и армии. Состоит из батальонных районов обороны и является основным рубежом, вследствие чего наиболее сильно обеспечивается огневыми и инженерными средствами противотанковой и противопехотной защиты. Выбирается, как правило, за естественными противотанковыми препятствиями и включает местные рубежи и предметы, удержание которых не допускает прорыва противника. Создастся с целью остановить атаку танков и пехоты противника, нанести ему поражение и заставить отказаться от дальнейшего наступления.

Главный вал — см. Главная крепостная ограда.

Главный опорный пункт роты — важнейший из взводных опорных пунктов роты. наиболее сильно оборудованный в инженерном отношении, усиленный огневыми средствами и рас положенный тактически наиболее выгодно.

Гласис (лат. glatia — покатость, гладкая длинная отлогость) — пологая насыпь, возводившаяся перед рвом впереди прикрытого пути, которая облегчала обстрел местности впереди главного вала. В русских фортах главный вал также иногда делался гласисообразной профили, вследствие чего дно рва можно было обстреливать фронтальным огнем.

Гласисообразная профиль — профиль вала, устроенного в виде гласиса.

Глубина амбразуры — расстояние от подошвы амбразуры до гребня бруствера.

Гнездный окоп — см. Окоп.

Гнездо — см. Пулеметное гнездо.

Гнездо сопротивления — термин, возникший в конце первой мировой войны 1914–1918 гг. и просуществовавший до 30-х годов. Им обозначалось сочетание нескольких огневых точек, находившихся во взаимной огневой связи и иногда обнесенных проволочными препятствиями. Г. с. иногда назывались еще очагами сопротивления или осиными гнездами.

Голландская рама — рама, сделанная из широких и толстых досок и состоящая из двух боковых строек, лежня и перекладины. связанных заподлицо. Применяется в минном деле и при возведении подземных сооружений, например для выделки лисьих нор.

Горжа (франц. gorge — шея, горло) — тыльная сторона отдельных укреплений. Термин обязан своим происхождением тому, что вынесенные вперед за гласис отдельные укрепления раньше соединялись своей тыльной стороной с прикрытым путем узкими траншеями; таким образом укрепление имело некоторое сходство с головой и шеей.

Горжевая казарма — казарма в горже фортов, защищенная от огня осадной артиллерии и приспособленная для обороны горжи. В русских фортах Г. к. являлась их редюитом, для чего насыпь над ней делалась в виде вала, позволяющего вести огонь по внутренности форта.

Горжевый фас — см. Тыльный фас.

Горизонт — в фортификации — поверхность земли. Иногда применяется термин местный горизонт по отношению к поверхности земли данного сооружения.

Горизонтальная сеть — противопехотное проволочное препятствие, подставляющее собой колючую или гладкую проволоку, натянутую горизонтально на расстоянии 0,15–0,20 м от поверхности земли по невысоким колышкам, забитым в несколько рядов. Появилась в первую мировую войну 1914–18 гг. Такая сеть легко маскируется, трудно разрушается артиллерийским огнем и танками. Когда Г. с. усилена гранатами, сюрпризами и прочими взрывными противопехотными препятствиями, она трудно преодолима. Устраивается обычно за каким-либо другим препятствием, чтобы не быть обнаруженной противником.

Горизонтальный блиндаж — см. Блиндаж.

Горизонтная батарея — орудийные окопы, в которых орудия стоят на поверхности земли, а спереди прикрыты бруствером.

Горизонтная профиль укрепления — профиль укрепления, состоящего из бруствера высотой 1,4 м (грудная высота) и двух рвов — одного впереди глубиной до 2 м и второго позади, за широкой бермой, в котором укрывались обороняющиеся от артиллерии противника. Обычная профиль укреплений типа редутов в XIX в.

Горная фортификация — термин, которым иногда называют систему укрепления местности в горных условиях. Последние накладывают свой отпечаток на формы укрепления и конструкцию сооружений. Объектами зашиты являются главным образом горные дефиле, защищаемые с отдельных опорных пунктов большей или меньшей мощности. Линейный, полосный характер оборонительного рубежа большей частью исчезает, и его заменяет резко выраженный узловой характер укрепленной полосы. Имеется возможность широко применять подземные сооружения как охранительного, так и оборонительного значения. В настоящее время у нас этот термин применяется редко, но на Западе употребляется и до сих пор.

Горн-верк — вспомогательная постройка, служившая для укрепления крепостного фронта и состоящая из двух полубастионов, соединенных куртиной, вследствие чего постройка приобретала вид рогов (Horn), откуда русское название XVIII в. «рогатая постройка». Появились в конце XVI в. в Голландии, во время войны с Испанией за независимость, когда явилась необходимость срочно возводить крепости без помощи камня, из подручных средств — земли. Горн-верк таким образом увеличивал глубину обороны, чем до известной степени компенсировалась слабая прочность сооружения и недостаточная обученность солдат, набранных из добровольцев, вставших на борьбу за независимость, и обеспечивалось упорство обороны.

Город (от слова «городить») — в древней Руси так называлось всякое крупное жилое место, окруженное оборонительной оградой.

«Город кромьный» — так в древней Руси называлась наружная оборонительная ограда.

Городец — см. Городок.

Городище — русское название укрепленных поселений эпохи разложения родового общества, обнесенных земляными валами. В общежитии Г. называют также всякие древние укрепления, представляющие собой остатки земляных валов. В Западной Европе Г. известны под названием рефугиумов.

Городни — деревянные срубы, из которых устраивались деревянные стены в древней Руси.

Городники — строители городских стен и укреплений в древней Руси. Термин известен со времен Ярослава Мудрого.

Городок (городец) — так называлось в древней Руси обнесенное оборонительной оградой небольшое поселение, значительно меньшее, чем город.

Гребень бруствера — см. Крона бруствера.

Гребень стрелковый — см. Боевой гребень.

Гробля (польск. grobla) — насыпь, плотина, термин, применявшийся в наших летописях.

Грудная высота — высота прикладки стрелка в окопах или других укреплениях при стрельбе стоя; в среднем равна 1,4 м.

Гуляй-город — подвижный деревянный городок, составленный из отдельных подвижных вертикальных щитов с отверстиями в них для стрельбы и поставленный на колеса. Русские применяли их в XVI — XVII вв. при осадах и в полевой войне, быстро образуя из них укрепления. Артиллерия устанавливалась в промежутках щитов, для чего последние раздвигались. Гуляй-города — изобретение русских и применялись исключительно ими. Имели большое значение для упорства и активности боевых действий. Один иностранец (Генрих Штаден), служивший в войсках Ивана Грозного, пишет про гуляй-города: «Если бы у русских не было гуляй-города, то крымский царь побил бы нас, взял бы в плен и связанными увел бы всех в Крым, а Русская земля была бы его землей» (нападение крымского хана в 1572 г.).

Д

Двойная перекидная сапа — способ устройства подступов в сфере действительного ружейно-пулеметного огня, при котором, при ведении сапы, кроме головного бруствера, насыпаются еще два боковых.

Двойной редан — открытое полевое укрепление из двух соединенных вместе реданов.

Двойной тет-де-пон — предмостное укрепление, возведенное на обоих берегах реки. См. также Предмостная позиция.

Демилюна (франц. demi-lune — полумесяц) — полукруглая наружная вспомогательная постройка XVI в., имевшая некоторое сходство с полумесяцем и располагавшаяся перед куртиной бастионного фронта для прикрытия куртины от действия брешь-батарей и выходов в ров. Прототип позднейшего равелина.

Демолирование (франц. démolir — разрушать) — разрушение каменной одежды крепостных стен прицельным или перекидным артиллерийским огнем.

Демонтирные батареи — батареи, назначенные для демонтирования.

Демонтирование (франц. démonter — разобрать) — вид стрельбы, применявшийся до XX в. и имевший целью сбить артиллерию противника с верков крепости.

Дернина — отдельный кусок дерна, вырезанный в форме небольшого более или менее правильного параллелепипеда. Нормальные размеры дернин 10 — 15 см толщины, 30 см ширины и 30–45 см длины, но могут быть и меньше и в общем зависят от крепости и глубины растительного слоя.

Десантный пункт — участок берега, удобный для высадки неприятельских войск.

Детинец («девать», «деть». т. е. укрыть) — внутреннее укрепление в русских укрепленных городах. Термин применялся в наших летописях. См. также Кремль.

Дефиле (франц. défilé — теснина) — теснина, узкий проход, образуемый непроходимой или трудно проходимой по сторонам местностью. Д. — понятие относительное, зависящее от численности войск: Д. для дивизии не будет Д. для полка, а тем более для батальона. Д. делились на открытые и закрытые; первые могут обстреливаться как с фронта, так и с флангов, вторые — только с фронта.

Дефилирование (франц. défilement — защита крепостных сооружений от пушечных выстрелов противника) — определение высоты и направления бруствера крупных укреплений (фортов, редутов) в зависимости от расположения вокруг них командующих высот, оставляемых противнику. Д. преследует цель так расположить брустверы укрепления и дать им такую высоту, чтобы внутренность укрепления была закрыта для противника, а самый бруствер предохранял от затыльного и продольного анфиладного огня. Д. подразделялось на горизонтальное, имеющее целью прикрытие фасов укрепления от продольного поражения, и вертикальное, имеющее целью прикрыть внутренность укрепления от наклонных выстрелов, направленных с окружающих высот.

ДЗОТ (дерево-земляная огневая точка) — дерево-земляное огневое сооружение, дающее защиту не только от осколков и пуль, но и от мин и снарядов противника. Термин сам по себе неправильный, так как под огневой точкой понимается обычно огневое средство, а не сооружение. Последнее, в сущности, может быть названо огневой точкой только тогда, когда в нем уже находится огневое средство; когда же огневого средства в сооружении нет, оно может быть только укрытием. Несмотря на это, термин ДЗОТ прочно вошел в обращение (так же, как ДОТ, СОТ, БСОТ) и встречается в литературе как неофициальной, так и официальной.

Диамантный ровик — небольшой ров, отрытый в дне крепостного рва, перед амбразурамикофров, для зашиты последних от противника, проникшего в ров. В настоящее время возводится иногда перед некоторыми типами долговременных огневых сооружений для зашиты амбразуры от заваливания ее осколками бетона и для сброса стрелянных гильз.

Директриса стрельбы — для стрелковых окопов — линия, перпендикулярная к линии огня и показывающая среднее направление выстрелов. Основное направление стрельбы для пулеметных и артиллерийских огневых сооружений обыкновенно стремятся совместить с медианой угла амбразуры.

«Днешний град» (древне-русс. «дне» — внутри) — так называются в наших летописях внутренние оборонительные ограды укрепленных городов. С XIV — XV вв. «Д. г.» стал называться кремлем или кремеником.

Дозорный путь — прикрытый от настильного огня путь за крепостными стенами для патрулей и дозоров.

Долговременная батарея — батарея, возведенная из тех же материалов, что и долговременный форт. Возводились раньше в фортовых промежутках, а в береговой обороне возводятся и в настоящее время.

Долговременная позиция — отдельные позиции, имевшие начертание не в виде сомкнутой кривой, а в виде дуги большей или меньшей выпуклости, до прямой включительно. В отличие от долговременных позиций сомкнутого характера — крепости, Д. п. иногда носили название крепостных позиций. Обычно они возводились в виде предмостных позиций.

Долговременная фортификация — отрасль фортификации, в задачу которой входит заблаговременная подготовка территории (в основном — границ государства) к войне. Сооружения Д. ф. должны сопротивляться действию мощных артиллерийских средств разрушения; кроме того, в силу заблаговременности возведения укреплений, является возможным применять для их постройки наиболее прочные материалы, трудно поддающиеся разрушению метеорологическими, биологическими и другими факторами. Для этой цели с древнейших времен стали применять, помимо земли, такие материалы, как камень и кирпич, а затем со второй половины XIX в. — бетон, железобетон и броню, в отличие от полевой фортификации, где применялись лишь подручные материалы — в основном земля и дерево. Это послужило причиной для разделения фортификации по признакам применяющихся материалов.

Теляковский в 1839 г. первый разделил фортификацию по назначению и отнес к Д. ф. ту область, которая имела своим назначением обеспечить стратегические задачи подготовки государства к воине. В начале к Д. ф. относились только вопросы строительства крепостей и их элементов, а в настоящее время в область Д. ф. входит вообще фортификационная подготовка границ и отдельных пунктов внутри страны, в основном — строительство укрепленных районов. Элементом Д. ф. являются долговременные сооружения.

Долговременное укрепление местности — применение для укрепления местности долговременных сооружений.

Долговременные сооружения — фортификационные сооружения, возводимые из прочных материалов: до второй половины XIX в. — из камня и кирпича, а со второй половины — из бетона, железобетона и брони. Д. с. составляют основу заблаговременной подготовки границ государства.

Долговременные укрепления — укрепления, возводившиеся в мирное время вольнонаемными работниками из прочных материалов и содержавшиеся постоянно в исправности и готовности к действию. Они должны были сопротивляться по возможности долго всем средствам атаки и с наименьшими живыми силами, что достигалось: 1) устройством перед боевою позицией противоштурмового препятствия, трудно разрушимого и находящегося под франковым огнем из специальных сооружений, и 2) безопасными от разрушения помещениями для гарнизона и запасов. Примерами долговременных укреплений являлись долговременные форты и долговременные батареи.

Долговременный опорный пункт — см. Опорный пункт.

Долговременный узел сопротивления — см. Узел сопротивления.

Долговременный форт — форт, возведенный из прочных материалов. До изобретения фугасных снарядов и нарезной артиллерии возводились из кирпича, с последнего десятилетия XIX в. — из бетона и брони. Перед первой мировой войной 1914–18 гг. Для отдельных частей фортов стали применять железобетон.

Донжон — центральная башня в средневековых замках, где находился владелец замка — феодал — со всей своею семьей. ближайшей свитой и имуществом. Являлась центральным укреплением замка — его редюитом.

Дополнительная огневая позиция — огневая позиция, с которой огневое средство решает дополнительную к основной огневую задачу, а также и основную — в случае разрушения основной позиции.

ДОТ (долговременная огневая точка) — долговременное огневое сооружение, возведенное из железобетона и являющееся основой современного долговременного укрепления местности и основным элементом современных укрепленных районов. Термин сам по себе неправильный (см. ДЗОТ), но широко распространенный.

«Дырявая крепость» — ироническое название фортовой крепости с незаполненными фортификационными сооружениями промежутками, не укрепленными препятствиями. Существовали во второй половине XIX в. Назывались также «крепостями-скелетами».

Е

Ежи — переносное препятствие. Ежи применяются против пехоты (противопехотные ежи) и против танков (противотанковые ежи).

Противопехотные ежи представляют собой крестовину, сделанную из трех заостренных кольев длиной по 1,5 м, связанных между собою посредине, под прямым углом друг к другу, и обмотанных по концам колючей проволокой. Предназначаются для заграждения проходов в проволочных заграждениях, окопов и ходов сообщения.

Противотанковые ежи имеют ту же форму. Делаются из 1,5–2,5-м кусков фасонного железа или рельсов крупных номеров. Между собой в середине свариваются или приклепываются. Применяются для заграждения дорог, улиц, мостов и для усиления других препятствий; устанавливаются в несколько рядов и связываются между собой толстой 5-мм проволокой. Для прочности между рядами вбивают надолбы, к которым ежи также привязываются.

Естественная фортификация — так в середине XVIII к. назывались естественные укрытия и препятствия, предоставляемые местностью для войск, без дополнительных работ по их приспособлению.

Ж

Железные решетки — см. Крепостные решетки.

Желобчатая амбразура — открытая артиллерийская амбразура с пологими и закругленными щеками. Сокращенно называлась также ложбиной.

З

Заболачивание — постепенное насыщение почвы водой до топкого состояния. Для этого устраиваются небольшие плотины — с тем, чтобы был подъем воды до 0,2 м, а размыв грунта происходил на глубину до 1,0 м. Заболачивание возможно при определенных почвенно-грунтовых условиях (торф, ил, чернозем, лесс и пр.).

Завал — противотанковые и противопехотные препятствия в виде широкой (не менее 30 м) полюсы поваленных вперекрест деревьев вершинами в сторону противника. Для затруднения растаскивання деревья не отделяют полностью от пней, высота которых оставляется от 0,6 до 1,5 м. Завалы усиливаются оплеткой колючей проволокой, фугасами и минами.

Заворот — старый русский термин, означавший тупики в зигзагообразных траншеях, отрываемых при осаде крепости. Назначались для помещения караулов, для охраны работ, материалов и выхода в поле. 3. впервые были предложены французским маршалом Монлюком в 1558 г. при осаде Тионвиля и с тех пор стали непременной частью всех ходов сообщения.

Загрудный вал — так в допетровское время назывался земляной бруствер.

Закрутень — дверной запор для герметических дверей в полевых сооружениях. Приспособление состоит из крепкой палки или бруса, привязанных к двери посредине проволокой, и двух клиньев, прибитых к дверной раме так, чтобы их скошенные поверхности были обратны друг другу. При закрывании брус находит на клинья и прижимает дверь, чем и достигается герметичность. З. называются также колья, применяемые при устройстве анкеров, для натягивания анкерной оттяжки.

Закрытия — термин, претерпевший за свое столетнее существование многочисленные изменения в своем содержании. В XIX веке под 3. понималось всякое сооружение и даже местные предметы (естественное закрытие), доставлявшие войскам удобство действия против неприятеля (огнем, штыком, при переходе в наступление) и укрытие от наблюдений и выстрелов с поля, а в некоторых случаях представлявшее более или менее серьезную преграду штурмующим войскам противника. Таким образом, к закрытиям относились отдельные укрепления (редуты, реданы), окопы, блиндажи и пр. После русско-японской войны под З. стали понимать открытые сооружения га обратных скатах возвышенности для резервов и в виде окопов, расположенных друг за другом, типа колонных ложементов. Закрытия для рот боевой части, возведенные на обратных скатах в виде эскарпированной крутости с сиденьем, называли стрелковыми заслонами. Кроме того, З. назывались окопы для пулеметов и артиллерии. В первую мировую войну 1914–18 гг. под З. понимались сооружения, прикрывающие от наземного или воздушного огня, в виде вертикальных или горизонтальных экранов, т. е. блиндажи всех видов, не приспособленные для жилья. В настоящее время термин З. мало употребителен, и если и применяется, то в смысле сооружений, предохраняющих вообще от поражения противником.

«Заложить город» — см. «Срубить город».

Замок — см. Укрепленный замок.

Занавес — см. Газонепроницаемый занавес.

Западня — см. Танковая ловушка.

Запасная огневая позиция — огневая позиция, которая обеспечивает в случае оставления основной позиции маневр огневым средством, решающим ту же задачу.

Запасная позиция — до первой мировой войны 1914–18 гг. так называлась позиция, обеспечивавшая от охвата и обхода флангов основных позиций, обороняемых значительными силами, занимавшихся войсками частных резервов, когда ясно выражалось намерение противника охватить или обойти фланги. З. п. могли иметь положение: 1) уступом назад относительно фланга позиции и 2) облическое относительно фронта позиции, представляя собой не что иное, как загиб удлиненного фланга позиции. В настоящее время такие позиции не возводятся, а фланги позиций входят в основную позицию и обязательно занимаются войсками.

Заповедные леса — см. Сторожевая линия.

Запруда — повышение уровня воды в реке, вследствие устройства в ней плотины (причем вода не выходит из берегов). Термин устаревший.

Засека — препятствие, образованное деревьями, уложенными вершинам в сторону противника, одно возле другого или крест-накрест. Деревья очищаются от тонких ветвей, прикрепляются к земле крестообразно забитыми кольями или рогульками, а их толстые ветви заостряются. З бывают местные и переносные. Местная З. устраивается на месте нахождения; для переносной — деревья доставляются со стороны волоком или же транспортом. З. применялись в глубокой древности (например, римлянами при укреплении лагерей). В XV — XVII вв. 3. широко применяли и у нас для обороны границ.

Засечная линия — см. Сторожевая линия.

Засечные сторожа — так назывались в XV — XVII вв. военные поселения, расположенные по линии засек, служившее для их обороны. С этой целью выставлялись перед засеками значительно выдававшиеся вперед посты. З. с. находились в непосредственном ведении засечных голов.

Заслон — укрытие для зарядных ящиков, устраиваемое при орудийных окопах или невдалеке от них.

Заслонка — специальный опускной металлический (броневой) щиток, которым закрывался пулемет, стоявший против амбразуры прежних (30-е годы нашего века) долговременных огневых сооружениях. Щиток опускался по несколько наклонным пазухам недалеко от шейки амбразуры.

Заслоны — закрытия, не приспособленные для стрельбы. Устраивались в XIX и начале XX в. для полковых и вообще крупных резервов, удаленных от боевой линии настолько, что они не могли принять участия своим огнем в бою. Представляли собой рвы со ступеньками для сиденья с обеих сторон, защищенные спереди насыпями. Большим распространением пользовались колонные заслоны Тотлебена, представлявшие собой ряд расположенных друг за другом рвов с насыпями и позволявшие помещать в них целые батальоны без изменения колонного строя.

Затопление — искусственный подъем воды в реке, когда последняя выходит из берегов и затопляет окружающую местность и таким образом настолько уширяет водную преграду, что требуются специальные переправочные средства для ее преодоления. Затопление бывает пассивное и активное. Пассивное затопление заключается только в уширении водной преграды. Активное затопление состоит во внезапном пуске из водохранилища большой массы воды, своим потоком сносящей мосты и смывающей все находящееся на берегу. Активное за топление более всего соответствует наводнению. Как фортификационные средства оба вида З. применялись еще в древние времена.

Защитная толща — размеры по толщине перекрытия или стен фортификационных сооружений, выдерживающих разрушительное действие расчетных калибров снарядов или авиабомб.

Защитное крыло — выступ напольной стены полукапонира или капонира, защищающего амбразуру от косоприцельных выстрелов противника. Раньше понятие «капонир» или «полукапонир» были обязательно связаны с наличием этого крыла.

Земленосный мешок — мешок из холста пли другого материала размером около 0,5 м длины и 0,35 м в диаметре, служащий для переноски земли, для устройства одежды крутостей, брустверов, бойниц и т. п., а также при ведении сапёрных работ. Вес в наполненном состоянии около 10 кг. З. м. были известны еще в древнее время. Например, персы в IV-V вв. н. э. применяли их для возведения укреплений в песчаных местностях.

Землянка — полевая необоронительная постройка, предназначенная для жилья, полууглубленная в землю, с односкатной или двускатной крышей и обычно обсыпанная землей.

Зубцы — участки брустверной стенки на крепостных стенах древних и средних веков между бойницами, сделанными в виде прорезей от верха стенки приблизительно до ее половины. Давали защиту стрелкам из луков и метателям дротиков. В земляных насыпях З. при огнестрельном оружии превратились в мерлоны. В древней Руси З. назывались першами (термин XIV в.).

И

Импровизированная фортификация — так иногда назывались в начале второй половины XIX в. формы фортификации, применявшиеся самими войсками и вытекавшие из действительных условий и потребностей момента. Полевая фортификация в это время изучала только вопросы устройства и применения так называемых укреплений (редутов, реданов и пр.), совершенно не затрагивая вопросы окопных работ войск и даже считая, что это дело самих войск, но не фортификаторов-инженеров. По существу же в это время укрепления этого типа уже начали устаревать и представляли собой отжившую форму полевой фортификации. Зарождались войсковые формы фортификации — окопы, из которых и выросла современная полевая фортификация. Иногда И. ф. называлась поспешной фортификацией.

Инженерная атака — третий период постепенной атаки. Называется еще ближней атакой. Начинается с момента вступления атакующих в сферу действительного ружейного огня из крепости. Состоит в закладке ряда пехотных позиций — параллелей, вплоть до атакованных фортов, в подготовке к штурму атакованных укреплении и в производстве самого штурма.

Инженерный плацдарм — участок позиции, оборудованный инженерными средствами для наступательных действий войск при прорыве сильно укрепленных позиций противника.

Искусственные препятствия — см. Препятствия.

«Испанский всадник» — см. Рогатки.

Исходящий плацдарм — уширенная часть прикрытого пути на исходящих углах в крепостях бастионной системы, служившая для сбора гарнизона во время вылазок.

Исходящий угол — угол, образованный двумя фасами укрепления, направленный в поле — к противнику.

Итальянская новая система — бастионный фронт (см. Бастион), состоящий из двух полубастионов с отступными фланками, демилюной (равелином) и прикрытого пути.

Итальянская система фортификации — см. Бастион.

К

Кавальер (итал. cavaliere — всадник) — так первоначально называлась насыпь внутри бастиона, дававшая возможность вести ярусный огонь по впереди лежащей местности. Затем К. стали называться отдельные высокие постройки позади главного вала, примыкающие к валгангу сообщения и параллельные линии огня, и местные повышения главного вала. командующие над прилегающими к ним низкими участками. К. служили также для обстрела участков местности, не обстреливаемых с низкого вала. Принадлежали к крепостным вспомогательном постройкам.

Кавальер траншейный — осадная постройка, предложенная Вобаном в 1684 г. К. т. усваивался при подходе осаждающих к гласису, посредине последнего, справа и слева капиталей, на продолжении прикрытого пути. Состоял из высокого бруствера в 3 яруса туров. Бруствер приспособлялся к ружейной обороне и давал возможность обстреливать прикрытый путь наклонным огнем и вытеснять оттуда обороняющегося. Прототипом К. т. являлась терраса, применявшаяся в древние войны при осадах.

Кавказская фортификация — термин появился во время завоевания Кавказа в XIX в. и утвердился, хотя и не вполне, в военно-инженерной литературе. Под ним понимались руководящие боевые и технические данные для постройки укреплений на Кавказе при завоевании этого края. Обуславливаемые горной природой Кавказа, особенностями медленной и упорной войны с горцами и характером тактики и вооружения последних. К. ф. сводилась к возведению укреплений, состоящих из жилых зданий и соединяющих их высоких стен. приспособленных к обороне. Особое внимание обращалось на взаимную фланковую оборону отдельных частей. Внутри укрепления обязательно возводился редюит из каменных оборонительных построек.

Казарма оборонительная — казарменные помещения, приспособленные к обороне и безопасные от огня осадной артиллерии. Представляли собой многоэтажные (2–3 этажа) каменные или кирпичные постройки с толстыми стенами и сводами. приспособленные для действия из них артиллерии. В них устраивались казематы на 1–2 орудия, действовавшие через большие амбразуры, в мирное время закрытые щитами. К. о. строились во всех имеющих самостоятельное значение крепостных укреплениях, образуя самостоятельные общие и частные ретраншаменты и редюиты. Часто их помещали в горже фортов (горжевая казарма). Иногда оборонительными казармами являлись многоэтажные капониры. С появлением тяжелой осадной артиллерии уже в конце XIX в. потеряли свое значение.

Казематированные огневые сооружения — огневые сооружения долговременной и полевой фортификации, возведенные из железобетона и камня на растворе (в последнем случае с перекрытием из железных балок) и дающие защиту от целого снаряда.

Казематированные постройки — см. Казематы.

Казематированные фланки — см. Промежуточные полукапониры.

Казематы — помещения, безопасные от огня тяжелой артиллерии и устраивавшиеся в крепостях. Прототипом К. являются помещения в стенах крепостей древних веков. Предложение в литературе первых рациональных К. принадлежит Альбрехту Дюреру в 1524 г. На практике же на Руси К. возводились намного ранее и назывались боями или печурами. К. делятся на оборонительные и охранительные. К оборонительным К. относятся орудийные и пулеметные стрелковые галлереи, устраивавшиеся в крепостях; к охранительным — пороховые погреба, жилые помещения для людей, укрытия для орудий и пулеметов и пр.

Каменный город (Камен город) — первоначальное название древне-русского кремля, возведенного из камня.

Камнеметы (камнеметные фугасы) — препятствие. Устраивались в виде ямы, наподобие наклонной усеченной пирамиды, с зарядом метательного ВВ около 25 кг, закрытого деревянным щитом и засыпанного камнем (около 1,5–2 м^3). Фугас маскируется и взрывается электрическим или огневым способом. Впервые К. были применены шведами при осаде Костницы в 1633 г.

Капиталь — воображаемая линия, делящая пополам исходящие и входящие углы укреплений. К. исходящих углов имеет большое значение, так как по ее направлению перед вершиной угла находится так называемый необоронительный или слабо обороняемый сектор, не имеющий фронтальной обороны. В настоящее время вследствие наличия автоматического дальнобойного оружия слабая сторона К. значительно компенсирована возможностью создания перед исходящим углом перекрестного огня.

Капонир — фланкирующая постройка, дающая огонь по двум противоположным направлениям. К. бывают казематированными, блиндированными и открытыми; последние два типа применяются в полевой фортификации, а первый — главным образом в долговременной фортификации. В крепостях под К. понималась казематированная оборонительная постройка на дне крепостного рва, примыкавшая к эскарпу и назначенная для продольного обстреливания рва орудийным, пулеметным к ружейным огнем. Для обстрела подходов к соседним фортам делались промежуточные полукапониры, расположенные в горже.

Капонирная система — система укреплений, состоящая из сочетания капонирных фронтов.

Капонирный фронт — прежнее название крепостного полигонального фронта, получавшего фланковую оборону рва из капониров, расположенных посредине линии полигона, по которой шли рвы, и примкнутых к эскарпу.

Караулка — см. Оборонительная караулка.

Кастра — римский укрепленный лагерь.

Кастраметация (лат. castra — лагерь и metor — измеряю) — старинный термин, вышедший из употребления еще в XIX в. и обозначавший искусство выбирать места для лагерей войск к обеспечивать их укреплениями и преградами от нападения противника. Первоначально К. как отдел военного искусства Появилась у древних персов и греков, а особенного развития достигла в древнем Риме. В средние века К. как военное искусство исчезает, и лагери возводятся самым примитивным образом. В XVI в., со времени Густава-Адольфа, это искусство снова возрождается, а в XIX в., с изменением характера армий и самого военного искусства, совершенно исчезает.

Катапульта — метательная машина древних и средних веков, до изобретения огнестрельного оружия применявшаяся для навесной стрельбы. К. состояла из двух рам — горизонтальной и вертикальной, прочно прикрепленной на конце первой рамы. У основания вертикальной рамы располагался пучок скрученных жил, в который был вставлен рычаг с ложкой наверху для снаряда. Для бросания рычаг оттягивался воротом или канатом в горизонтальное положение, а в ложку укладывался камень. После спуска рычага последний с силой, под действием скрученных жил, ударялся о перекладину вертикальной рамы и бросал снаряд. Большие К. — онагры — бросали камни весом в 150 кг на 600 шагов, малые балисты — блиды — камни до 30 кг на 1200 шаг. Малые К. сохранились до XIV — XV вв. и в это время применялись наравне с первыми огнестрельными орудиями.

Катаракта — опускная решетка для закрывания ворот долговременных укреплений древних и средних веков.

Катковая бронебашня — см. Бронебашня.

Козырек — легкое закрытие, применяющееся в полевой фортификации для защиты от шрапнельных и ружейных пуль на излете и наполовину прикрывающее окоп. Устройство К. следующее: в переднюю крутость окопа, под бруствер, вбивают или укладывают два лежня, которые доходят в виде консолей до половины окопа. На лежни укладываются жерди или доски, прикрытые землей или дерном. Иногда лежни укладываются на стойки, вбитые в дно рва. К. появились в русско-японскую войну, но особенно широкое развитие получили в первую мировую войну 1914–18 гг. В настоящее время вследствие широкого применения минометного огня они, как не дающие укрытия от осколков, летящих с тыла, могут применяться лишь в частных случаях.

Коленчатый сквозник — см. Сквозник.

Колонные заслоны Тотлебена — см. Заслоны.

Колпак — монолитный или сборный элемент фортификационного сооружения из железобетона или металла, устанавливаемый неподвижно на деревянном или каменном основании. Предназначен для огневых средств или наблюдения и защищает от осколков, пуль и мин. В зависимости от материала различают К. железобетонные и металлические (броневые).

Колючая проволока — особый тип проволоки, применяемый для устройства противопехотных препятствий. Существует несколько типов К. п. — двупрядная, однопрядная, круглого и квадратного сечения. В однопрядной — кусок проволоки с заостренными концами накручен на проволочную нить, в двупрядной — он вплетен между двумя прядями. Концы этих кусков обрезаны под острым углом. К. п. появилась в конце XIX в. для сельскохозяйственных нужд — заборов, изгородей. В англо-бурскую войну 1899–1902 гг. буры впервые применили ее как препятствие; вслед за ними ее стали применять и англичане. Широкое применение эта проволока получила в русско-японскую войну. В настоящее время является одним из основных противопехотных препятствий.

Командный пункт — район месторасположения командира с основной частью штаба и средствами связи, откуда он управляет боем или операцией, оборудуется в инженерном отношении для обеспечения работы органов управления и для защиты от наземного и воздушного нападения.

Командование фортификационных сооружений — превышение их линии огня (гребня бруствера) над местным горизонтом или гребнем бруствера другого сооружения впереди. В настоящее время термин применяется редко.

Контр-апроши — вначале под ними понимали все фортификационные сооружения, которые возводил осажденный (батарея, укрепление, траншеи и пр.) в дополнение к долговременным укреплениям с целью противодействия продвижению (апрошами) противника. К. а. как средство активной борьбы способствовали длительности и упорству обороны, чему оборона Севастополя 1854–55 гг. является блестящим доказательством. В конце XIX в. под К. а. стали понимать главным, образом широкие ходы сообщения, которые велись навстречу атакующему. Впервые К. а. были применены в 1592 г. Вилларом при обороне Руана.

Контр-батареи — осадные пушечные батареи, устраиваемые атакующим при постепенной атаке крепости против фланков бастиона для уничтожения фланковой оборины рвов крепости.

Контр-валационная линия (лат. contra — против, vallare — укрепить) — непрерывная линия укреплений, возводившаяся в древние и средние века осаждающим для обеспечения от вылазок со стороны крепости и прорыва гарнизона из крепости. Линия укреплений состояла обычно из сплошного рва с валом и расположенных на известном расстоянии друг от друга вышек или башен.

Контр-гард (франц. contre-garde — охранять что-либо от каких-либо покушений) — вспомогательная постройка в виде вала, вооруженная артиллерией и расположенная во рву перед фасами бастиона.

Контр-минная система — совокупность минных галлерей с соединительными рукавами и разветвлениями, расположенных перед отдельными укреплениями или участками крепостных фронтов, для обороны минами ближайших подступов к ним.

Контр-мины — минные галлереи, проводимые для обороны ближайших подступов к укреплениям против минной галлереи противника. Применены первый раз турками в 1523 г. при обороне Родоса.

Контр-эскарп — передняя отлогость рва, ближайшая к противнику. В настоящее время К. э. также называют противотанковое препятствие в виде крутого искусственного откоса на крутых обратных скатах возвышенностей.

Комтр-эскарповая галлерея — галлерея в контр-эскарповой стенке, соединяющая кофры и иногда приспособленная для обороны рва.

Кордон — небольшой карнизный выступ наверху стен крепостных сооружений для предохранения от стока дождевой води по стенам. На нижней поверхности карниза делался желобок (слезник), по которому и стекала вода, минуя стену.

Костер (по-видимому, от лат. castrum — замок) — название в русских летописях в половине XIV в. отдельных башен и цитаделей внутри городских оград, а также замков в Ливоиии и на русской границе.

Котлованное убежище — убежище, возведенное открытым способом, т. е. устроенное в открытом котловане путем установки стен и покрытия, а затем засыпанного землей; обычно верх покрытия в целях маскировки делается заподлицо с местным горизонтом.

Кофр (франц. coffre — ящик, сундук) — оборонительная казематированная постройка, располагаемая в исходящих углах рвов за контр-эскарпом (в редких случаях — за эскарпом), для продольной фланковой их обороны. Если из К. обстреливаются два смежных рва, то он называется двойным, если же только один, то одиночным. Сообщение с К. производилось или открыто — по дну рва через вход. прикрытый сквозником, или по участкам контр-эскарповой галлереи, идущей к горжевому рву, или же потерной под дном рва. Указанные постройки стали называть К. только с XIX в. С XVII в. К. называлась каменная галлерея, расположенная на горизонте в толще гласиса для фронтальной обороны его поверхности и для продольной обороны прикрытого пути, а также проложенная по капитали сухого рва галлерея, имевшая бойницы и доставлявшая рвам продольную оборону.

Крааль — укрепленное поселение кафров. Представляет собой палисад в виде кольца, с внутренней стороны которого расположены хижины. Середина К. также огорожена и служит загоном для скота.

Кремальерный фронт — крепостной фронт, имеющий вид кремальера. В К. ф. один фас короче другого в несколько раз и перпендикулярен ему.

Кремальеры (лат. cremaculus — зубец) — изломы, в окопах или в брустверах укреплений в виде зубчатой пилы. Устраиваются для лучшего обстреливания местности и для обеспечения от продольного огня взамен траверсов.

Кремль — древне-русский детинец, внутреннее укрепление русских городов, возведенное из камня с толстыми стенами и башнями, более часто расположенными, чем на внешних стенах.

«Крепости-скелеты» — см. «Дырявые крепости».

Крепостной вал — земляной вал. которым до появления фортовой крепости, была обнесена вся крепость, а после — ядро крепости. Назначением его было служить вместе со рвом преградой для штурмующих, давать превосходство командования крепостной артиллерии над противником, удобство обстрела окружающей местности и осадных работ противника и прикрывать внутренность крепости от продольной стрельбы. Состоял из бруствера, валганга и ряда дополнительных сооружений. Носил также название главного крепостного вала — в том случае, если имелись еще дополнительные валы, вроде фоссебрея — пониженного вала, расположенного впереди.

Крепостной многоугольник (крепостной полигон) — многоугольник, вдоль сторон которого располагаются крепостные фронты. Стороны многоугольника называются линией полигона; углы, ими образованные, углами полигона, а прямые, делящие углы пополам, — капиталями углов полигона.

Крепостной район — см. Укрепленный район.

Крепостной фронт — сочетание фасов долговременного укрепления (крепости), имеющих самостоятельную фланковую оборону рвов. Фронты, в зависимости от характера фланкирования, делятся на бастионный, тональный, полигональный (или капонирный) и кремальерный.

Крепостные решетки — вертикальные препятствия в виде железных решеток из прутьев высотой до 5 м, устанавливаемых на эскарпах, контр-эскарпах и во рвах на бетонном фундаменте как препятствие для штурмующих.

Крепость — существуют следующие определения К. а) К. — укрепленная позиция долговременного характера, позволяющая оборонять данный стратегический пункт наименьшими силами против превосходящих сил неприятеля и снабженная еще в мирное время всем необходимым для ее обороны, упорной и вполне самостоятельной; б) К. — стройное, всегда готовое к бою сочетание войск, управления, вооружения, запасов и долговременных укреплений. приспособленное для самостоятельной обороны данной точки, имеющей военное значение, малыми силами против превосходных сил неприятеля до конца войны; в) К. — стратегический пункт, укрепленный средствами долговременной фортификации и снабженный постоянным гарнизоном, вооружением, запасами и управлением.

К. как фортификационный элемент общих мероприятий по защите территории и границ известна в глубокой древности. Фараоны древнего Египта и цари Вавилона строили крепостные сооружения по границам. К. состояли из высоких стен, иногда в несколько рядов, с высокими башнями, которые наиболее соответствовали осадному искусству того времени. В эпоху феодализма К. как элемент обороны границ исчезает, но вся территория страны покрывается укрепленными городами и укрепленными замками. Возрождение К. целиком связано с появлением абсолютистских государств, ликвидировавших феодальную раздробленность.

Появление артиллерии изменило характер укрепления К.: исчезли высокие стены и башни, а на их месте появились земляные валы, прикрывавшие низкие стены, имевшие бастионное, затем тональное и полигональное начертание. Однако К. по-прежнему заключались в небольшой территории города, обнесенной сплошной оградой. Подобные типы К. отвечали как численности армий XVII — XVIII вв., так и военному искусству того времени.

Появление массовых армий (начало XIX в.) показало не соответствие этих К. новым принципам военного искусства и самой численности армий, свободно оставлявших их у себя в тылу и выделявших для их осады небольшие отряду. Для новых условий необходима была новая форма К. Такой формой явилась К., состоящая из ядра (старой К.) и пояса отдельных укреплений (фортов), вынесенных вперед на несколько километров, и получившая название фортовой крепости. Зачатки фортовой К. впервые появились в России при Петре I в Кронштадте. Новую идею теоретически обосновал французский инженер Монталамбер в конце XVIII в. В России слово «крепость» появляется впервые в XVII в., но лишь в значении материальных средств для усиления укрепленных пунктов, а в XVIII в. оно сменяется названием «укрепленный долговременный пункт».

Развитие артиллерии во второй половине XIX в. — ее дальнобойности и разрушительности действия — заставили увеличить диаметр К., возвести второй пояс укреплений и приступить к укреплению промежутков. Перед первой мировой войной 1914–18 гг. К. делились следующим образом: большие или маневренные К., служившие опорой для маневрирования полевой армии; малые К. или К.-заставы — несколько отдельных фортов, составлявшие одну группу, задачей которой являлось прикрыть лишь данный пункт от захвата противником форт-заставы — К., состоявшая из одного укрепления, задача которой была та же, что и для К.-застав. но на второстепенных участках войны.

Кроме того, большие крепости имели еще следующую градацию: К. нормального расположения, когда радиус крепости не превосходил 5–6 км; К. тесного расположения — при меньшем радиусе; К. широкого расположения — при большем радиусе, в которых имелись два пояса наружных укреплений — внутренний из фортов и внешний из фортовых групп и фесте.

Мировая война 1914–18 гг. показала, что хотя К. и сыграли до известной степени свою роль, но они как элемент фортификационной подготовки границ уже не отвечали массовым, миллионным армиям, оснащенным самой совершенной военной техникой, и их заменили укрепленные районы. Однако Великая Отечественная война показала, что сомкнутые формы круговой обороны больших площадей в известных условиях все же могут найти себе применение, поэтому термин К. с измененным содержанием может снова появиться.

Крепость-застава — см. Крепость.

Крепость-лагерь — название фортовой крепости в тот период, когда на нее смотрели как на убежище для разбитой армии. После франко-прусской войны 1870–71 гг., когда выяснилась несостоятельность такого назначения, появилось название маневренной крепости как опоры для действия полевой армии.

Крепость нормального расположения — см. Крепость.

Крепость тесного расположения — см. Крепость.

Крепость широкого расположения — см. Крепость.

Кром — древне-русский термин, означавший наружную оборонительную ограду укрепленных городов.

Крона бруствера — термин, применявшийся в XVIII и XIX вв. и в настоящее время вышедший из употребления. Означал высшую точку бруствера или линию пересечения плоскостей ската бруствера и его внутренней отлогости. Эта линия называлась также прикрывающей линией, вершиной бруствера и гребнем бруствера.

Крон-верк (нем. kronwerk — коронообразное укрепление) — наружная вспомогательная постройка, служившая для усиления крепостного фронта и состоявшая из одного бастиона и двух полубастионов по сторонам, придававших ей вид кроны. откуда и название. Впервые была применена в Голландии во время войны за независимость в XVI — XVII вв., когда поспешность возведения укреплений, при отсутствии камня, заставляла компенсировать недостающую прочность построек их количеством, а следовательно и глубиной обороны.

Крыло — см. Защитное крыло.

Крытая сапа — прием работ по отрывке траншей или апрошей, при котором над отрытым участком немедленно же делается покрытие из досок, фашин плетня и пр. и таким образом позади работающих образуется крытый ход. Впервые была применена испанцами при осаде Гаарлема в 1572 г.

Крюк-разрушитель — разрушительная машина древних. Представляла собой длинный деревянный брус с прикрепленным к одному концу железным крюком, который подвешивался на канатах к высокой узкой раме, установленной на повозку. Применялся для срывания зубцов и других прикрытий со стен.

Кувр-фас (франц. couvrir — покрывать, face — лицо) — постройка посреди рва в виде длинного узкого укрепления, прикрывающая собой фасы бастиона от разрушения неприятельской артиллерией, откуда и название.

Куртина (итал. curitne — завеса)[1] — участок крепостной ограды между фланками двух смежных бастионов или между двух башен.

Кювет — глубокая канава посредине дна сухих крепостных рвов для отвода воды, шириной до 4–6 м и глубиной до 2 м. Обыкновенно был наполнен водой и служил дополнительной преградой атакующему. Называется еще кюнетом.

Кюнет — см. Кювет.

Л

Лаз — небольшое отверстие в стене фортификационных сооружений (огневых и убежищ), обычно засыпанное землей и служащее для выхода гарнизона из сооружения в случае разрушения основного входа.

Легкое убежище — в первую мировую войну 1914–18 гг. — убежище с покрытием, выдерживающим попадание целых снарядов легкой полевой артиллерии, в основном 75-мм. В настоящее время под Л. у. понимают убежища, выдерживающие попадание 82-мм мин.

Летучая сапа — прием работ, при котором ночью на избранном рубеже устанавливались туры, мешки, бочки и пр., наполненные землей и образующие, таким образом, закрытие для атакующих. В первую мировую войну 1914–18 гг. Л. с. назывался такой прием работ, при котором ночью на избранном рубеже отрывались ячейки на одного человека, а затем шли одиночной перекидной сапой на соединение с другими ячейками. Л. с. впервые была применена Иваном Грозным при осаде Казани в 1552 г., а затем уже испанцами при осаде Остенде в 1601 г., после чего стала обычным средством, применяемым при осадах.

Линемановская лопата — так называлась изобретенная в 1872 г. капитаном датской службы Линеманом малая пехотная лопата. Явилась следствием увеличившейся дальнобойности и меткости ружейного огня нового оружия — винтовки — и в руках пехоты стала мощным средством защиты, позволяя ей в любых условиях создавать себе прикрытие от ружейного огня и без больших потерь приближаться к противнику при атаке.

Линия — так в XVIII и начале XIX в. назывались укрепления на наших южных и восточных окраинах, состоящие, как правило, из валов с рвами и с расположенными на определенных расстояниях друг от друга отдельными укреплениями-крепостцами, редутами и пр. После первой мировой воины 1914–18 гг., когда вдоль границ стали возводиться сплошные полосы укрепленных районов, эти полосы также стали называться линиями с прибавлением имени инициатора постройки или же символического: например, «линия Мажино», «линия Маннергейма», «линия Зигфрида».

Линия полигона — см. Крепостной многоугольник.

Линия ротных поддержек — вторая линия окопов укрепленной полосы периода первой мировой войны 1914–18 гг., на которой располагались поддержки первой линии.

Линия сторожевых частей — см. Боевая линия.

Линия участковых резервов — третья линия окопов укрепленной полосы периода первой мировой войны 1914–18 гг., которая служила средством обороны в случае прорыва первых двух линий и на которой были расположены участковые, преимущественно батальонные резервы.

Линия фланкирования — см. Оборонительная линия.

Лисья нора — убежище, возведенное минным способом на одно-два отделения и расположенное на достаточной глубине под землей для защиты от целых снарядов артиллерии и бомб авиации расчетных калибров.

Лицевая стена — стена огневых сооружений, в которой прорезана амбразура или бойница.

Ловушка — см. Танковая ловушка.

Ложбина — см. Желобчатая амбразура.

Ложемент (франц. logement — помещение) — так называли в XIX г., первые стрелковые окопы в виде стрелковых ровиков для стрельбы лежа или с колена, отрывавшиеся обычно ночью специальным нарядом рабочих. Впервые Л. получили свое развитие во время обороны Севастополя в 1854–55 гг. по инициативе Тотлебена. Таким образом, начало стрелкового окопа заложено в Севастопольскую оборону. Термин Л. применялся в это время к к окопам для отдельных орудий, которые назывались орудийными ложементами. Существовал также термин минный ложемент, т. е. котлован, откуда минным спуском велась минная галлерея. В настоящее время все эти термины вышли из употребления, и лишь в специальной литературе иногда употребляют термин «минный ложемент».

Ложно-бастионное начертание — начертание, при котором фланки двух смежных бастионов чрезвычайно сближены между собою, а угол, составленный продолжением обоих фасов, — возможно более тупой.

Люнет (франц. lunettes — очки) — открытое с горжи полевое укрепление с одним, а чаще с двумя фасами и двумя фланками. Впервые применено было во второй половине XVII в. французским полководцем Тюреном во время франко-испанской войны. В конце XVIII и начале XIX вв. стали возводиться в крепостях впереди гласиса. Имели главным образом наблюдательное назначение, откуда и название.

М

Магистральная линия — линия, соответствующая гребню эскарпа и определяющая общее очертание долговременного укрепления.

Малая крепость (крепость-застава) — несколько (два и более) самостоятельных долговременных укреплений, иногда соединенных между собой оборонительной оградой временной или полевой профили. Имеет гарнизон от одного до двух полков и вооружение до сотни орудий и пулеметов См. также Крепость.

Малозаметные препятствия — противопехотные препятствия, по своей конструкции малозаметные для противника даже при отсутствии специальной маскировки их. К ним относятся силки, горизонтальная сеть, спираль Бруно в высокой траве и другие бескольевые препятствия, изготовляемые на месте или фабричным путем. К последним относятся препятствия из тонкой стальной проволоки, без колючек, в виде сплетенных между собой спиралей, называемые сокращенно МЗП (малозаметные препятствия), совершенно не заметные лаже на небольшом расстоянии от них.

Маневренная крепость — большая крепость, служившая базой для маневра полевых армий во время войны. См. также Крепость.

Мантелет — шит или тур больших размеров, употреблявшиеся до появления нарезного оружия при осадах для прикрытия работающих в головах сап при ведении ближних подступов. В древние века роль М. исполнял «мускул» (см. Винея). На Руси применялись деревянные щиты, обвешанные сырыми кожами и поставленные на колеса; в щитах делались отверстия для стрельбы. Тур длиной до 2,5 м и диаметром до 1,5–2,0 м, заполненный фашинами, шерстью и пр., был в наибольшем применении. Перекатывая его перед собой, постепенно отрывали подступы и продвигались к крепости. В настоящее время роль М. играют различного рода щиты, бронетранспортеры и также танки, под прикрытием которых бойцы имеют возможность подходить близко к противнику.

Машикули (старо-франц. machcol — бить в голову) — навесные бойницы, устраивавшиеся на стенах укреплений древние и средних веков путем образования у брустверной стенки свесов.

Мерлон (франц., merlon — простенок) — часть бруствера между двумя амбразурами или бойницами.

Мертвое пространство — впадины на поверхности земли или участки местности за возвышенностями, не обстреливаемые ружейно-пулеметным огнем с данной точки или нескольких соседних.

Мертвый угол — в крепостях тенального начертания — обстреливаемое пространство во рву под продолженной плоскостью ската бруствера.

Местная засека — см. Засека.

Местность — в военном отношении — поверхность земли со всеми находящимися на ней предметами. Составляя один из важнейших элементов оперативно-тактической обстановки. М. всегда оказывала и оказывает непосредственное и постоянное влияние на военные действия вообще и на бой в частности. Тактическое значение М. сводится к тому, что она облегчает или затрудняет действия обеих сторон, т. е. движение, маневр, огонь, разведку, укрытие войск и пр. Главная задача в деле использования М. для различных целей заключается в том, чтоб как можно полнее воспользоваться ее выгодными и по возможности ослабить ее невыгодные свойства для действия своих войск, а противника поставить в обратное положение, для чего прибегают к военно-инженерному искусству, в частности — к фортификации.

Тактическое значение местности всегда относительно: М., удобная для действий одного рода войск, может быть неудобной для другого. Значение одной и той же М. оценивалось различно в различные эпохи — в зависимости от оружия, состава войск, типа построения войск для движения и боя, способа его ведения и инженерно-технического оснащения войск. Искусство фортификации заключается в наиболее полном использовании свойств местности.

Местные предметы — предметы, на поверхности земли, которые не принадлежа к составу самого рельефа местности, могут, однако, служить закрытием или препятствием, облегчая или затрудняя ведение боя.

Местный горизонт — поверхность земли на месте расположения данного укрепления или сооружения.

Метательные машины — машины, применявшиеся в древние и средние века при осаде городов или в полевом бою и являвшиеся артиллерией тех времен. В зависимости от механизма, приводившего в действие эти машины, они делились на невробаллистические и баробалистические. Первые применялись в основном в древние века и приводились в действие пучком скрученных жил, откуда и само название. Вторые применялись в средние века; у них тяжелый груз, в виде противовеса, приводил в быстрое движение качающийся рычаг, длинное плечо которого при этом бросало снаряд. По роду действия метательные машины делились на прицельно-действующие (балисты, аркобалисты, скорпионы, бриколи) и действующие навесно (катапульты, онагры, требюше, фрондиболы). В зависимости от мощности машины снаряд (камень, стрела) бросался на дистанцию до 1 км. М. м. применялись до XV в. включительно ввиду несовершенства огнестрельного оружия того времени, а последний раз — в 1601 г. при осаде Остенде. В первую мировую войну 1914–18 гг. М. м. небольших размеров применялись для бросания в окопы противника ручных гранат.

МЗП — см. Малозаметные препятствия.

Мина (подкоп) — подземные работы с целью разрушения фортификационных сооружений противника. Минные работы были известны в глубокой древности. В то время они заключались в том, что подземной галлереей (минной галлереей) подходили под фундамент фортификационных сооружений (башни, стены), а затем шли вдоль фундамента, наполовину ширины последнего, укрепляя фундамент деревянными стойками. После окончания работ стойки зажигали, и стены или башня рушились, образуя брешь для атакующего. Минные галлереи применялись в древние века и для того, чтобы незаметно проникнуть в город. После появления пороха обрушения стали производить посредством взрыва большого заряда под выбранным местом. Этот способ нашел себе широкое применение в осадной войне и при прорыве укрепленных полевых позиций. В настоящее время под М. чаще понимают непосредственный заряд ВВ, заложенный под землей для производства взрыва. М. также часто сокращенно называют противотанковую мину.

Минная галлерея — подземный ход, обычно обшитый досками, применяемый в минной войне. В крепостях, при заблаговременной подготовке к минной войне, М. г. одевались камнем или бетоном. Служит для движения под землей с целью дойти до определенного пункта, в котором должен быть заложен заряд. М. г. незначительных размеров носит название минного рукава.

Минная камера — помещение для заряда ВВ в минах, укладываемого в голове галлереи или рукава для взрыва минного горна и заранее рассчитанного на определенное действие.

Минная (подземно-минная) война — боевые действия противников. когда за невозможностью уничтожить артиллерией укрепления другой стороны прибегают к устройству подземных мин, т. е. стараются подойти минными галлереями под укрепления противника, разрушить их взрывом и занять воронку, образовавшуюся при взрыве горна. Противник, в свою очередь, стремится своими контр-минами не допустить до своих укреплений и разрушить заложенную минную систему. Такие войны известны с глубокой древности при осаде укрепленных городов. В полевых условиях минная война стала применяться со второй половины XIX в., однако в незначительных размерах. Большой размах минные войны получили в войну 1914–18 гг. на всех фронтах, особенно на западном фронте, во Франции. В Великую Отечественную войну с нашей сторону имели случаи применения минных галлерей для взрыва укреплений противника.

Мобилизация крепости — мероприятия, проводившиеся в существующих крепостях для приведения их в полную боевую готовность. Мобилизационный период для каждой крепости зависел глазным образом от времени, протекающего от начала военных действий до появления противника под крепостью. План мобилизации крепости представлял собой детальную разработку в известном порядке всех вопросов по приведению крепости в боевую готовность в связи с теми данными и проектами работ, которые должны были войти в организацию всей мобилизации. Мобилизационный план разделялся на отделы соответственно существовавшим отделам управления крепости: штаба крепости и крепостных управлений — артиллерийского, инженерного, интендантского и военно-санитарного. Объединяющим звеном для всех отделов мобилизационного плана крепости служил план ее обороны, заключавший в себе предположение о наиболее целесообразном использовании всех сил и средств крепости для упорной ее обороны; при этом учитывались все те возможные условия, в какие могла быть поставлена крепость в отношении ее обороны в зависимости от различных вариантов действий противника. План обороны крепости составлялся ее комендантом и служил главным основанием для соответствующих планов мобилизации каждого отдела

«Момент фортификации» — фантастический коэфициент, предложенный в конце XVIII в. французским инженером Фуркруа для определения силы крепостного фронта и представлявший собой невозможное частное от деления теоретической продолжительности обороны на стоимость крепостного фронта. Эпоха XVIII в. в фортификации является периодом наибольшего застоя: фортификация вырождалась в чертежное искусство и шла по псевдонаучной линии, а живые идеи из нее тщательно изгонялись.

Монталамберовские башни — круглые каменные многоэтажные орудийные постройки, с основанием в виде штерншанца, дающего ружейную перекрестную оборону подошвы башни. Каждый этаж башни вооружался несколькими десятками орудий. Башни располагались впереди крепостной ограды на командующих высотах и таким образом явились прообразом будущих фортов. Оборона крепости основывалась главным образом на артиллерийском огне из башен. В сухопутной обороне эти башни нашли малое применение, но в приморской обороне идея башен была широко использована.

Муроли — строители оборонительных каменных сооружений в России в XV — XVI вв.

«Мускул» — см. Винея.

Мушараби — выступные балконы на стенах средневековых укреплений для навесной стрельбы. Устраивались преимущественно над воротами для их обороны. С появлением огнестрельного оружия М. исчезли. Первые зачатки М. появились в древнем Египте и Вавилонии, но особого распространения не получили.

Н

Набивка — см. Подбой.

Навес — простейший тип блиндажа, прикрывающий сверху сидящих в окопе на стрелковой ступени бойцов. Н. перекрывал окоп лишь до половины, причем поддерживался стойками, врытыми или вбитыми в дно окопа. Иногда под Н. в бруствере делали бойницы для стрельбы из-под закрытия; иногда же в задней крутости окопа выделывали ступеньки. и тогда стрельба велась поверх Н. Появились у нас в русско-японскую войну. Большее распространение получили в первую мировую войну 1914–18 гг., когда окопы сплошь перекрывались ими. Специальными приказами такое перекрытие было запрещено, так как во время артиллерийского обстрела окопы заваливались обломками и тем самым затрудняли сообщение по ним, особенно во время отражения атаки противника. Было разрешено лишь устраивать Н. небольшими участками. В Великой Отечественной войне нашли малое применение. так как не защищают от осколков мин, бомб и огня самолетов и кроме того не выдерживают давления танков. Н. иногда неправильно называли козырьками.

Навесные бойницы — см. Мушараби.

Наводнение — затопление прибрежной полосы местности вследствие устройства на реке плотины. В настоящее время заменен термином затопление.

Надолбы — старый русский термин, означавший короткие отрезки бревен, вкопанные вертикально или несколько с наклоном вперед в два, три или больше рядов. Применялись у нас в качестве препятствий для усиления укреплений городов: вкапывались за наружным краем рва — на таком расстоянии друг от друга, чтобы атакующий не мог ни пройти, ни перескочить через них. В Великой Отечественной войне и 2-й мировой применялись в качестве противотанковых препятствий, причем Н. делались не только из дерева, но и из рельсов, таврового и двутаврового железа, швеллеров, железобетона и пр. Легко разрушаются и поэтому к концу войны постепенно стали исчезать.

Наклонный блиндаж — см. Блиндаж.

Наносный окоп — окоп, возведенный из наносного грунта на скалистых или мерзлых породах, а также на болотах. Обычно состоит из одного бруствера. Недостатки — отсутствие маскировки и легкость поражения с тыла осколками разорвавшихся мин и огнем с самолетов.

Напольная стена — стена фортификационного сооружения, обращенная в поле, т. е. к противнику, наиболее подверженная действию артиллерийских средств разрушения и поэтому делающаяся наиболее толстой.

Напольный фас — фас укрепления, обращенный к противнику.

Наружное укрепление — укрепление, располагавшееся впереди главной крепостной ограды. Иногда назывались передовыми укреплениями.

Несущий слой — элемент покрытия полевых фортификационных сооружений, имеющий назначением воспринимать давление газов взрывной волны и собственного веса защитной толщи покрытия. Делается из бревен большого диаметра (25–30 см), рельс, железобетонных и металлических балок.

Ниша — простейшее укрытие для боеприпасов, имущества и пр., устраиваемое в окопах под бруствером, а в других сооружениях — в стенах или крутостях. Требование к ним: они не должны подвергаться непосредственному в них попаданию пуль, даже на излете. Иногда Н. устраиваются под бруствером и для одиночных бойцов.

О

«Обложить город» — см. «Срубить город».

Оборонительная завеса — система укреплений, состоящая из ряда больших крепостей, в промежутках между которыми для огневой связи возведены отдельные форты больших размеров — форты-заставы, служившие для преграждения главнейших путей сообщения. Была предложена для защиты северо-восточных и восточных границ Франции после войны 1870–71 гг. инженерным генералом Сере-де-Ривьером и осуществлена с некоторым изменением. Явилась первым предложением сплошного укрепления государственных границ п новое время.

Оборонительная казарма — см. Казарма оборонительная.

Оборонительный каземат — см. Каземат.

Оборонительная караулка — простейший вид форта-заставы, возводившийся для охраны мостов и тунелей от покушений мелких партий противника, проникших в тыл, и диверсантов. Представляла собой отдельные сооружения и стенки, преграждавшие доступ к береговым устоям моста или входам в тунели.

Оборонительная линия — термин имеет несколько значений.

1. В стратегии так назывался трудно проходимый для войск рубеж, например водная преграда, горный хребет, ряд местных предметов, удобных для обороны, и т. д. О. л. — та же позиция, но рассчитанная для стратегических действий и могущая оказать то или иное влияние на общий ход событий данного театра войны. Поэтому она должна была удовлетворять тем же основным требованиям, которые предъявляли ко всякой позиции, т.е. иметь обеспеченные от охвата фланги и представлять ряд естественных или искусственных опорных пунктов и удобных выходов для перехода в наступление значительными силами. В настоящее время этот термин заменен термином рубеж.

2. В XVII — XVIII вв. О. л. называлась позиция, укрепленная валом со рвом, имевшим обыкновенно веданное или тональное, а чаще смешанное начертание. Такие линии имели громадное протяжение — до сотен километров. Появление в XVII — XVIII вв. таких О. л. объясняется малодеятельным характером войн этого времени, вызванным самим характером армий (наемные армии) и оружия, магазинной системой снабжения и наконец нежеланием полководцев рисковать своими вооруженными силами. Для обороны этих линий целые армии растягивались на громадном протяжении. При нерешительности противника О. л. достигали своей цели, но при активности противника значение их быстро падало. Революционные войны французской республики конца XVIII в. и войны Наполеона повели к быстрому исчезновению этих линий, хотя в литературе они долго еще предлагались как форма укрепления местности.

3. В первую мировую войну 1914–18 гг. О. л. или позицией называлась полоса местности, оборудованная не менее, чем двумя укрепленными полосами, находящимися на расстоянии около 7–8 км друг от друга, и имевшими каждая около 1 км ширины. Таким образом, общая глубина О. л. доходила до 9–10 км. В настоящее время такая укрепленная О. л. носит название укрепленной полосы.

4. В крепостях О. л. или линией фланкирования называлось расстояние наиболее удаленной точки рва фаса от соответствующего ему фланкирующего сооружения (кофра, капонира).

Оборонительная полоса — позиция, занятая для обороны войсковыми соединениями — от стрелковой бригады до армии включительно (О. п. дивизии, О. п. армии).

Оборонительная постройка — см. Оборонительные сооружения.

Оборонительные сооружения — группа фортификационных сооружений, предназначенных для ведения из них огня. В настоящее время пользуются термином огневые сооружения.

Оборонительные стены — отдельные каменные стены в крепостях периода дофугасных бомб, приспособленные к ружейной обороне. О. с. применялись главным образом как отдельные эскарповые стены в крепостных рвах. Верхняя часть стены покрывалась односкатной или двускатной крышей из железа или каменной плитой. Бойницы располагались на расстоянии 1,0 м друг от друга, позади стены шел дозорный путь.

Оборонительный блиндаж — навес, приспособленный для стрельбы из окопа через бойницы в бруствере. Появился у нас в русско-японскую войну для защиты от шрапнели и осколков. Большое применение нашел в войну 1914–18 гг. В Великую Отечественную войну, вследствие недостатков, присущих вообще навесам, нашел малое применение. О. б., врезанный в переднюю крутость окопа на 1–2 человека, получил название гнезда для стрелков.

Оборонительный гласис — см. Промежуточный гласис.

Оборонительный траверс — траверс, приспособленный к обороне.

Оборудование местности — термин, иногда применяющийся вместо термина укрепление местности (см. Укрепление позиции), но шире последнего, так как в О. м. входят не только чисто фортификационные элементы, но и проведение дорог, устройство землянок и пр. Таким образом, правильнее говорить в этом случае об инженерном О. м., укрепление же местности аналогично понятию «фортификационное оборудование местности».

Обратный гласис — пологий земляной контр-эскарп с заложением 1:12. дающий возможность легко выходить в контр-атаку по всем направлениям гарнизону крепости, собравшемуся на дне рва. Недостатком его было то, что для противника он так же не представлял преграды, как. например, обычный контр-эскарп.

Обсыпка — верхний слой земли над фортификационным сооружением, имеющий назначение ослабить осколочное действие средств разрушения, ограничить и ослабить разлет камней, кусков бетона, покрытия и способствовать маскировке сооружения. Толщина О. делается от 0,3 до 0,5 м.

Обходный ровик — ровик для сообщения позади траверсов шириною по дну около 0,7 м.

Обходный траверс — см. Траверс.

Общий ретраншамент — см. Ретраншамент.

Огневая позиция — участок местности, на котором расположено огневое средство, изготовленное для боя. См. также Позиция.

Огневая точка — огневое средство, находящееся на позиции и готовое к действию. Этим термином иногда совершенно неправильно называют само сооружение, предназначенное для помещения в нем огневого средства.

Огневое сооружение — сооружение, предназначенное для боевой службы огневого средства. Такие сооружения носили у нас раньше, приблизительно до 30-х годов настоящего столетия, название оборонительного блиндажа в полевой фортификации и оборонительного каземата в долговременной фортификации. О. с. бывают открытые, казематированные и блиндированные. Назначаются для ручных и станковых пулеметов и мелкокалиберной и легкой артиллерии.

Одежда — в фортификации — искусственная облицовка земляных отлогостей для предохранения их от разрушения, обвала и размыва и уменьшения заложения отлогостей. По материалу могут быть О. дерновые, из земляных мешков, из хвороста, плетней, жердей, досок, иногда применяют даже солому и камыш, но последние вследствие легкой возгораемости все же не рекомендуются. При наличии камня применяют и его, хотя камень при попадании снарядов увеличивает поражаемость своими осколками.

«Окладать огород» — см. «Срубить город».

Окольный город — старинный русский термин, означавший наружную оборонительную ограду в городах, имевших несколько оград.

Окоп — простейшее земляное закрытие для стрельбы из него пехоты, пулеметов или артиллерийских орудий. В зависимости от этого О. носят название: стрелковых окопов, пулеметных гнезд, артиллерийских окопов, окопов для противотанковых ружей и пр. О. совпали с появлением нарезного оружия и фугасных снарядов, когда увеличившееся поражение и меткость стрельбы заставили закапываться в землю. Сооружения, возводившиеся до этого времени, нельзя назвать О. в современном смысле этого слова, так как в это время практиковались главным образом насыпные сооружения, вроде укреплений (редутов, реданов) и насыпных батарей. Это вызывалось необходимостью иметь трудно преодолимую преграду для штурма и поражать наиболее эффективно противника, наступавшего колоннами во весь рост человека (следовательно, прицельную линию необходимо было поднять выше). Единственное исключение представляли собой траншеи и апроши при осаде крепостей, предназначавшиеся в основном для приближения к крепости, а не для стрельбы. Увеличение мощи оружия, вызвавшее изменение строя боевых порядков при атаке и обороне, появление перебежек, а также требования маскировки вызвали необходимость закапываться в землю и отказаться от высоких насыпей. Первые «узаконенные» фортификаторами типы О. появились при обороне Севастополя в 1854–55 гг. в виде различного рода ложементов (артиллерийских, пехотных). В Америке в гражданскую войну О., в виде длинных траншей, уже применялись в большом количестве, что было вызвано вооружением американцев нарезным оружием. Появление в 1872 г. пехотной линемановской лопаты и введение ее на снаряжение в последующие годы во всех армиях повело уже к всеобщему применению О. наравне с редутами и люнетами.

Русско-японская война 1901–05 гг. окончательно выявила, что заметные высокие укрепления мало пригодны в современных условиях для полевой войны и что единственно приемлемой формой являются малозаметные О. с небольшим бруствером. Немного раньше, в англо-бурскую войну, появились безбрустверные окопы (бурские окопы). В первую мировую войну 1914–18 гг. основным типом О. приняли О. полной профили. Великая же Отечественная война приняла за нормальный тип О. для стрельбы стоя со дна рва, как более узкий и дающий лучшую защиту от огня минометного, авиации и танков.

В первую мировую войну 1914–18 гг. артиллерия зачастую отказывалась от окапывания орудий, однако Великая Отечественная война, в связи с развитием авиации, показала необходимость и артиллерийских окопов.

Окопная профиль укрепления — профиль редута, редана или других подобных укреплений, аналогичная полной профили стрелкового окопа с высотой бруствера 0,5 м. Усилена искусственными препятствиями (проволока, засеки), расположенными впереди, в мелком ровике, закрытом от наземного наблюдателя противника гласисом.

Окопы-засады — окопы, имеющие сверху сплошное легкое перекрытие, открывающееся в момент открытия огня при приближении противника. Применялись у нас в первую мировую войну 1914–18 гг. для открытия неожиданного огня. Прототип СОТ.

Онагр — большая катапульта.

Оплот — древний русский термин, обозначавший крепостную ограду, т. е. крепостные стены или валы.

Опорный пункт — в самом общем смысле — укрепленный пункт, обладание которым дает возможность войскам оборонять другие части позиции и влиять на них и с потерей которого эти возможности утрачиваются. Таким образом, крепостной район может быть О. п. для группы армий, крепость — для армии, какая-нибудь укрепленная деревня — для полка или батальона и т. д.

В более узком смысле О. п. позиции, занятой войсками, являлись в XVIII — XIX вв. отдельные укрепления — редуты или даже люнеты. Первые назывались сомкнутыми О. п., вторые — открытыми, так как горжа их не была защищена.

В первую мировую войну 1914–18 гг. под О. п. понимались отдельные пункты укрепленной позиции, оборудованные для самостоятельной обороны и притом так, что их можно было удерживать в своих руках продолжительное время, после того как противник уже занял прилегающие к ним участки позиции, и огнем с которых по этим занятым участкам можно было в значительной степени затруднить противнику закрепление и дальнейшее распространение как в глубину, так и во фланги. Тем самым давалась возможность собрать силы для контр-атаки. Гарнизон О. п. был постоянным, должен был всегда находиться в нем и, кроме своего прямого назначения, ни в каких действиях участия не принимал. О. п. могли быть постоянными или же входить в центры сопротивления или узлы сопротивления. Гарнизон О. п. обычно составляла рота.

В настоящее время под О. п. понимают участок местности во взводном районе обороны, удержание которого обеспечивает прочность обороны района. Для этого он приспосабливается к круговой обороне, чтобы держать под огнем всю полосу перед передним краем, внутри района обороны и в тылу, а также сосредотачивать огонь всех средств на флангах и наиболее опасных направлениях. Занимается несколькими отделениями со средствами усиления. Важнейший из взводных О. п. является главным О. п. роты и наиболее сильно укрепляется и усиливается огневыми, в том числе и противотанковыми. средствами и упорно удерживается.

«Оклодать огород» — см. «Срубить город».

Орудийный ложемент — так в середине XIX в. назывались Артиллерийские окопы.

Орудийный окоп — см. Артиллерийский окоп.

Осадные башни — специальные осадные машины в виде деревянных башен на катках, применявшиеся в древние и средние века при осадах укрепленных городов и замков. К ним относятся гелеполи греков, римские turres ambulatoriae, французские бастиды, русские острожки (см. Острог) и др. Описание этих осадных или подвижных башен дошло до нас в книгах Аполлодора, Витрувия и других

Осадные машины — машины различных видов и назначения. применявшиеся в древние века и отчасти в средние при осадах укрепленных городов. По своему назначению делились на метательные машины, стенобитные машины (разрушительные) и подступные машины. К метательным машинам относились балисты, катапульты, требюше, фрондиболы и пр., к разрушительным — тараны различного устройства, крюк-разрушитель, а к подступным — винеи, черепахи, «мускулы», толено, гелеполи, плутеусы и пр. Наиболее ранними машинами явились разрушительные в виде тарана, вначале ручного, а затем подвешенного на цепях или канатах.

Осиное гнездо — см. Гнездо сопротивления.

Основная огневая позиция — огневая позиция, с которой огневое средство решает наилучшим образом заданную основную огневую задачу.

Острог — так назывались небольшие укрепленные пункты. возводившиеся на Руси с XIII в. для защиты мест второстепенного значения, чаще всего на границах с народами, мало искусными в военном деле. Во время завоевания Сибири такие О. строил Ермак при своем движении в глубь страны. Укрепления О. представляли собой частокол или палисад из заостренных кольев и плетня высотою до 6 м. В плане О. обычно представлял собой фигуру четырехугольника, по углам которого возводились деревянные башни, а в середине одной из сторон делалась проходная башня для сообщения с полем. Часто термин О. или острожек применялся и для названия подвижных осадных башен. Иногда О. назывался укрепленный лагерь русских, расположившихся для осады укрепленного города.

Острожек — см. Острог.

Осыпь — насыпь, представлявшая собою земляную ограду — вал. Древний русский термин.

Отбивка укрепления — см. Трассировка укрепления.

Отдельная крепостная позиция — долговременная позиция, расположенная по прямой линии или по дуге большей или меньшей выпуклости.

Отдельное укрепление — ротное укрепление, расположенное отдельно от общей позиции.

Откол — явление выкалывания кусков бетона в покрытии или стенах изнутри сооружения при взрыве снаряда с наружной стороны. Для предохранения от О. толщина покрытия или стены рассчитывается по особым формулам, а для уменьшения получающаяся большой толщи применяют противооткольную одежду в виде кольчужных сеток или гибкой арматуры или же металлические балки, устанавливаемые с промежутком 25–40 см.

Открытая артиллерийская позиция — позиция, с которой ведется стрельба артиллерии прямой наводкой по цели.

Открытые укрепления — полевые укрепления, от крытые с горжи. Устраивались, когда занятое укреплением место было обеспечено от атаки с тыла естественной преградой или расположенными позади войсками, а также для временной задержки противника при отступлении. Основные типы открытых укреплений — реданы, флеши, люнеты.

Открытые фортификационные сооружения — фортификационные сооружения, не имеющие сверху покрытия от навесного огня и падающих под углом осколков.

Открытый капонир — ход на дне крепостного рва, шириной до 3 м, прикрытый с обеих сторон гласисообразным бруствером, для фланкирования рва. Применялся до появления кофров и капониров.

Отсеки — позиции, отходящие на короткое расстояние в тыл и служащие как бы траверсом, преграждавшим распространение противника во фланги в тылу позиций.

Отсечные позиции — позиции, отходящие под некоторым углом или перпендикулярно от основных позиций в тыл и соединяющие их между собою. Назывались также соединительными позициями, а иногда траверсными. Применяются, чтобы противник, прорвавшийся через первую полосу, не мог беспрепятственно продвигаться к следующей полосе и чтобы имелась возможность атаковать противника во фланг, в силу чего прорвавшийся противник оказывается охваченным с трех сторон.

Отступной фланк — фланк, у которого часть, примыкающая к куртине (приблизительно одна треть), несколько подвинута внутрь бастиона для защиты орудий от поражения с поля. Делались несколько ниже вала, отчего получили также название пониженного фланка. Остальные две трети фланка в итальянской системе обычно закруглялись и образовывали боковое закрытие, называемое орильоном за свое сходство с ухом (франц. oreillon — ушко, козырек).

Оттяжка — см. Анкер.

Отхожее место — в полевой фортификации отдельный ровик вне окопов, но связанный с ним небольшим ходом сообщения, предназначенный для отправления естественных нужд бойцов.

Охабень — древний русский термин, означавший наружную оборонительную ограду.

Охранительные казематы — см. Казематы.

Охранительные постройки — см. Охранительные сооружения.

Охранительные сооружения — группа фортификационных сооружений, предназначенных только для укрытия в них живой силы. В настоящее время термин не применяется.

Очаг сопротивления — см. Гнездо сопротивления.

П

Пакет Фельдта — переносное противопехотное препятствие, применявшееся в большим количестве в первую мировую войну 1914–18 гг. на нашем фронте и представлявшее собой металлический каркас в виде рамы из толстой проволоки с намотанной на нее колючей проволокой. Один пакет давал препятствие шириной около 1,0 м, длиной около 10 м и высотой 1,0 м и весил около 41 кг. Концы металлических стоек рамы втыкались непосредственно в землю. Назван по имени изобретателя русского военного инженера Фельдта.

Палисад — препятствие или стена из ряда столбов высотою в несколько метров, врытых или вбитых в землю вплотную или на расстоянии 5 см друг от друга и соединенных между собою для прочности 1–2 горизонтальными брусьями. Концы бревен сверху заострены. При сплошной установке пробиваются бойницы для стрельбы. Одно из старейших средств укрепления и усиления земляных валов.

Палисадная стенка — палисад с прорубленными для стрельбы бойницами.

Параллели — траншеи, прикрывающие головы апрошей в сфере действительного ружейного огня обороны. Устраивались при постепенной атаке крепости для обеспечения осадных работ атакующего и представляли собой пехотные стрелковые позиции. Параллель, отрывавшаяся первой и являвшаяся базой для наступающей пехоты, называлась первой параллелью; отрывалась от крепости на расстоянии 1–1,5 км. Затем следовала вторая П., третья и т. д. Последняя П., возводившаяся у гребня гласиса, называлась траншеей венчания.

Парапет (итал. parapetto — перила) — защитная стенка в крепостях, игравшая роль бруствера.

Передний край — линия расположения передовых огневых средств на позиции.

Передняя крутость окопа — см. Стрелковые окопы.

Передовые опорные пункты — раньше под этим термином понимались выдвинутые вперед участки фронта позиции, не включенные в общую линию фронта и занимаемые отдельными гарнизонами. Возводились в тех случаях, когда обстрел в полосе действительного ружейно-пулеметного огня был стеснен складками местности, оврагами, рощами и т. п. Таким образом П. о. п. имели назначением улучшение условий обстрела с позиции, причем войска поддерживали своим огнем фланги П. о. п. и обеспечивали их от обхода.

Этот термин применяется иногда и в настоящее время, но означает отдельные опорные пункты, выдвинутые в полосу обеспечения для захвата и упорной обороны отдельных пунктов, имеющих важное значение для обороны переднего края.

Передовые позиции — в крепостной войне — полевые позиции, возводившиеся впереди пояса фортов, поддерживавших их своим огнем. Активность действий под крепостями главным образом заключалась в борьбе за передовые позиции. В полевой войне П. п. назывались позиции, возведенные впереди главной позиции на границе с предпольем, занимаемые незначительными силами.

Передовые пункты — так назывались до первой мировой войны 1914–15 гг. позиции, занятые и подготовленные для обороны разведывательными и сторожевыми частями отряда войск и обеспечивавшие отряд от нападения во время остановок для отдыха или при укреплении своей позиции. Удаленность П. п. от отряда была обычно не менее дальности пушечного выстрела, т. е. несколько километров. Инженерное усиление состояло в приспособлении местных предметов и отрывке простейших типов окопов. П. п., преследуя цель охранения отрядов, представляли собой сторожевые позиции.

Перекидная сапа — см. Сапа.

Перекоп — полевое укрепление из рва и вала, расположенных по прямой линии, иногда с несколько загнутыми назад флангами. Применялось в XVIII — XIX в. для обороны узких дефиле.

Перекосная засека — см. Засека.

Переносные препятствия — противопехотные препятствия, заготовляемые в виде отдельных элементов в тылу, иногда фабричным способом, и устанавливаемые ночью или вдали от противника при поспешном укреплении местности. К П. п. относятся главным образом препятствия, изготовленные из колючей проволоки, например рогатки, ежи, спираль Бруно, саперная переносная сеть, сеть Рыльского, пакеты Фельдта, крышеобразная германская сеть и пр.

Перси — так в наших летописях называются полукруглые выступы стен, имевшие назначение фланкировать к ним подступы. Прообразы капониров и западно-европейских бастей. Назывались иногда першами. Этими же словами в наших летописях иногда обозначаются зубцы на крепостных стенах.

Перши — см. Перси.

Петли-силки — противопехотное препятствие из тонкой проволоки в виде двойной петли, концы которой прикреплены к земле рогульками или к забитым заподлицо в землю колышкам. Совершенно не видны даже в высокой траве и при достаточной ширине полосы, занятой ими, представляют серьезное и сильное, совершенно неожиданное препятствие. Трудно разрушаются артиллерийским огнем и другими средствами.

Печуры — см. Бои.

Пещерные постройки — см. Подземные сооружения.

Плакировка (франц. plaquer — накладывать) — одежда земляных отлогостей в насыпях и выемках, состоящая из слоя растительной земли толщиной от 30 до 60 см. в зависимости от высоты, причем толщина увеличивается к подошве отлогости. П. оканчивается внизу так называемым фундаментом, т.е. перпендикулярным к наружной поверхности взрезом в нижнее основание отлогости. Образуется из отдельных тщательно политых водой и утрамбованных досчатыми трамбовками горизонтальных слоев растительной земли толщиной в 15 см, начиная от подошвы, с укладкой сверх каждого слоя корней быстро растущих растений, обычно пырея. Когда пырей прорастет, его скашивают, отчего он еще более прорастает и укрепляет плакировочный слой. Крепостные валы, укрепленные способом П., сохранили до сих пор заданную крутизну, между тем как валы и выемки, одетые дернинами, положенными плашмя, быстро разрушаются. В настоящее время П. может быть применена для закрепления отлогостей противотанковых рвов в укрепленных районах.

Платформа — досчатые помосты, устраивавшиеся на барбетах для устойчивости орудий, так как при гладкоствольной артиллерии колеса лафета при откате обычно глубоко врезались в землю, в силу чего терялась точность стрельбы.

Плацдарм — занятая войсками местность, удобная и подготовленная инженерными средствами для развертывания и последующих наступательных действий войск. П. назывались также уширения прикрытого пути в крепостях XVI — XVII вв. предложенные итальянским инженером Катанео в 1570 г.

Плетень — ряд кольев, туго и плотно сплетенных хворостом. П. бывают местные и переносные. Местный П. делается на месте работ по вбитым в землю кольям. Переносные П. заготовляются на стороне и подвозятся к месту работ. Применяются в фортификации для одежды крутостей. В древней Руси под П. понимались полевые укрепления.

Плечной угол — в фортификации — исходящий угол между фасом и фланком укрепления (бастиона, люнета и пр.).

Плот — древний русский термин, означавший оборонительную ограду.

Плутея (плутеус) — подвижной шит с бойницами, при менявшийся в древние и средние века для укрытия стрелков из лука при атаке крепостей и имевший назначением стрельбу по защитникам крепости, находящимся на стенах. Прообраз будущего мантелета, заменившего П. с появлением огнестрельного оружия.

Поворотная рогатка — рогатка, применявшаяся до второй половины XIX в, для закрытия выходов в полевых и временных укреплениях. Один конец Р. был заделан в поворотную стойку, а другой поставлен на колесо для быстроты открывания и закрывания. Применялись иногда вместо барьерных ворот.

Пограничная военная зона — полоса территории, расположенная вдоль границы и ограниченная с наружной стороны государственной границей, а с внутренней — водными преградами, дорогами или пределами районов фортов. В пределах П. в. з. запрещалось производить без специального разрешения какие-либо работы, могущие иметь отрицательное влияние на оборону государства.

Подбой — рубашка в бронебашнях и других броневых конструкциях, представлявшая собой листовую сталь, подшитую внутри броневого купола для заглушения звука и смягчения удара снарядов по броне и для уменьшения прогревания купола. Между П. и куполом впрессовывается асбест — так называемая набивка.

Подбрустверный блиндаж — блиндаж, устроенный в виде ниши под бруствером на 3–4 человека. В нем часто оставляется место для пулемета, если стрельба ведется с открытой площадки. В первую мировую войну 1914–18 гг. П. б. делались для защиты от осколков и пуль, а также и от целых снарядов полевой артиллерии. В настоящее время П. б. устраиваются с тыльной стеной (в виде толщи земли) для защиты от осколков мин. рвущихся сзади. Впервые появились в Севастополе в 1854–55 гг. и в Америке в гражданскую войну 1864–65 гг., где нашли большое распространение и назывались крысиными норами.

Подвижная фортификация. Термин появился в середине XIX в. во Франции, а затем у нас. Под ним понималось укрепление местности такими фортификационными средствами, которые. в зависимости от требований обстановки, могут переноситься или передвигаться с одного места на другое. Поэтому термин «подвижная фортификация» признать правильным в сущности нельзя, — следовало бы говорить «подвижные средства фортификации», причем наличие последних на позиции совершенно не исключает возведения таких фортификационных сооружений, как окопы, ходы сообщения, убежища и пр.

Подвижные средства фортификации существовали уже давно. К ним можно отнести винеи и черепахи древности — мантелеты средних и новых веков. Все эти средства применялись при осаде крепостей. В полевой войне средства П. ф. получили в России в XVI — XVII вв. большое распространение в виде так называемых гуляй-городов, гассар и подвижных редутов, представлявших собой большие деревянные укрепления, поставленные на колеса, с бойницами для огнестрельного оружия. Эти редуты двигались с помощью людей, толкавших их изнутри. К этим же средствам можно отнести и подвижные вагенбурги гуситов (Чехия).

В середине XIX в. один швейцарский военный инженер предложил применять подвижные броневые закрытия. Немцы использовали это предложение (бронекаретки Шумана) для долговременной фортификации. Однако особого развития этот вопрос не получил, ввиду скептического отношения к нему, а кроме того, по тому времени он к не был актуален. Вопрос этот снова был поднят у нас в печати перед началом Великой Отечественной войны, и уже в процессе войны нами были разработаны такие средства. Немцы последовали нашему примеру и тоже дали подобные конструкции подвижных средств. Все же теория вопроса о применении подвижных средств фортификации и их конструкция полностью не разработаны.

Подземная фортификация — так французские инженеры называли иногда минное искусство.

Подземно-минная война — см. Минная война.

Подземные сооружения — фортификационные сооружения, возведенные горным способом работ. Назывались раньше пещерными постройками. Имеют большое распространение в горных районах, где были известны еще в средние века. В Крыму, напр., целые укрепления, даже в виде башен, были высечены в скалах. В первую мировую войну 1914–18 гг. с ее позиционным характером и мощностью разрушительной силы артиллерии, наблюдалось массовое возведение подобных сооружений, для чего были созданы специальные части. На нашем фронте П. с. возводились главным образом в виде лисьих нор. В Великую Отечественную войну П. с. в основном делались для командных или медицинских пунктов. Достоинство их — возможность достичь любой степени защиты без увеличения количества материала. Недостатком их является некоторая медленность работ, необходимость механизации, а главное — необходимость специальных мероприятий против грунтовых вод, что часто ограничивает их применение. В горных условиях П. с. могут делаться как охранительного, так и оборонительного типа, т. е. в виде высеченных в скалах огневых сооружений как для ружейно-пулеметного огня, так и для артиллерии.

Подземный ход сообщения — термин, применяющийся иногда для галлерей сообщения, отрытых минным способом работ.

Подзорная башня — крепостная башня в русской фортификации, до XVIII в. служившая для наблюдения за окрестностями. Наверху башни для наблюдателя устраивалась специальная будка, называвшаяся вышкой. Роль П. б. часто играли церковные колокольни. Например, колокольня Ивана Великого в Москве была выстроена по приказу Бориса Годунова такой высоты, что с нее можно было свободно наблюдать окрестности Москвы.

Подошва амбразуры (бойницы) — см. Амбразура.

Подступные машины — осадные машины древних и средних веков, служившие для безопасного приближения к стенам осажденных крепостей. К ним относились винеи, черепахи, «мускулы», гелеполи, толено.

Подступы — русское название апрошей.

Позиционная фортификация — термин, появившийся в первую мировую войну 1914–18 гг. и неразрывно связанный с ее характером. В эту войну, по выражению Фрунзе, «позиционность создалась на почве бессилия столкнувшихся друг с другом сторон найти решение прямым массовым ударом. С другой стороны, объективные условия в лице ограниченной территории и богатейшей техники позволяли каждой стороне, отказавшись от скорого решения, перейти к обороне на неподвижных позициях. Результатом этих двух моментов и была позиционная тактика с характеризующей ее неподвижностью и устойчивостью линий фронта». Многомиллионные армии, выставленные обеими сторонами, мобилизация всего народного хозяйства на нужды войны, богатейшая техника уничтожения, сделавшая большой прогресс со времени русско-японской войны, и стабилизация фронтов вызвали коренные изменения в полевой фортификации. Вместо ограниченных по своей протяженности укрепленных позиций, появились позиции «от моря до моря». Отдельные окопы времени русско-японской войны соединялись между собою в сплошные линии, превратившись в траншеи; опорные пункты в виде редутов, появившиеся в начале войны, быстро исчезли, а вместо них появились узлы сопротивления и центры сопротивления. В окопах появляются казематированные и блиндированные огневые сооружения в виде капониров, полукапониров, блокгаузов, фронтальных сооружений и убежищ, защищающих от огня легкой и тяжелой артиллерии. Позиционный характер войны позволил применять для возведения сооружений такие материалы, как бетон, железобетон, металл, и возводить подземные сооружения. Методы прорыва, т. е. сосредоточения громадных масс артиллерии разных калибров и ударных армий, заставили пойти на создание глубоких эшелонированных укрепленных тыловых полос, которые давали возможность последовательно оказывать сопротивление наступающим эшелонам противника.

На русском фронте слабое развитие промышленности и дорожной сети не позволило возводить в большом количестве сооружения из бетона и металла, а высокий уровень грунтовых вод на театре военных действий ограничивал применение подземных сооружений. Поэтому характерными чертами П. ф. здесь являлись не материалы, а характер укрепленных полос, т. е. их протяженность и глубина, и тактическое устройство позиций, а также обилие всевозможного рода охранительных и оборонительных сооружений.

В отличие от П. ф. под полевой фортификацией понимались позиции, укрепленные войсками в спешных условиях, без достаточной глубины и без наличия сооружений, защищающих от снарядов не только тяжелой, но даже легкой артиллерии. В настоящее время полевую Ф. иногда называют войсковой фортификацией. Формы же П. ф. относят к области полевой фортификации, не выделяя ее в особую отрасль последней.

Позиция — место, избранное для боевого расположения войск. Первенствующее влияние на выбор П. должны оказывать соображения оперативного характера. Раньше, при ведении войн по отдельным операционным направлениям, основным требованием являлся такой выбор П., чтобы противник при выполнении совершаемой им операции не мог пренебречь, выбранной П. Это достигалось расположением П. на путях наступления противника. Такие позиции носили название фронтальных.

Иногда П. располагали в стороне от этих путей — так, что они угрожали сообщениям противника. Такие П. носили название фланговых. Удаление фланговых П. от операционной линии противника зависело от количества войск, длины операционной линии противника, характера коммуникаций и общих свойств театра войны.

К выбору П. предъявлялись следующие требования: протяжение по фронту должно соответствовать силе данного соединения, фланги должны быть обеспечены от охватов, а местность в стороне от них должна давать преимущества ведения наступательных действий; свойства местности должны также отвечать составу данного соединения (кавалерия, пехота); вообще же местность как впереди, так и внутри П. должна быть благоприятной для ведения боя своим войскам, создавая трудности для противника.

П., усиленная инженерными средствами, называлась укрепленной позицией. П. называют также месторасположение отдельных огневых средств и подразделений, выбранных для ведения боя. В таких случаях для отличия их часто называют огневыми позициями (пулеметными, артиллерийскими).

Позиция боевого охранения — позиция, занятая боевым охранением и находящаяся в 1–2 км от переднего края главной полосы обороны.

Позиция обложения — укрепленная позиция, возводимая вокруг осажденной крепости. Располагалась вне действительного шрапнельного огня обороны. Обеспечивала осадную армию от вылазок, прикрывала первоначальное развертывание тяжелой артиллерии атаки и являлась базой для наступательных действий пехоты.

Покрытая сапа — сапа, при которой одновременно с отрывкой хода сообщения или траншеи делается и перекрытие отрытых участков.

Покрытие — элемент фортификационного сооружения, имеющий назначением давать защиту от навесного огня противника. В зависимости от расчетных средств поражения П. может быть противоосколочным, легким, усиленным и тяжелым. По своей конструкции они могут быть сплошными и слоистыми. Сплошные П. в полевых сооружениях состоят из поддерживающего слоя и сплошного слоя грунта, а в долговременных — из железобетона или бетона.

В слоистых конструкциях работа П. на удар и взрыв снаряда распределена между различными слоями. Нижний слой — поддерживающий — должен выдержать давление всей массы покрытия и газов от взрыва снаряда или бомбы. Верхний слои — засыпка — несколько замедляет углубление снаряда в П. и предохраняет от разлета осколков при взрыве. Второй слои сверху — тюфяк — должен остановить движение снаряда и вызвать его взрыв в самом слое. поэтому он делается из твердых материалов. Третий слой сверху, лежащий на поддерживающем слое, должен принять на себя удар газов при взрыве и распределить его на возможно большую площадь поддерживаемого слоя, так чтобы не подучилось резкого сосредоточенного удара в одном месте. Наилучшим материалом для этого является песок.

Полевая фортификация — отдел фортификации, изучающий устройство, свойства и расположение полевых фортификационных построек или полевых фортификационных сооружений; ее назначение обеспечивать полевые действия войск. П. ф. возникла в глубокой древности — одновременно с появлением армий. Энгельс говорит: «Устройство полевых укреплений так же старо, как и существование армий…».

Первыми формами П. ф. были укрепленные стоянки войск — укрепленные лагери, наиболее соответствовавшие активным формам тактики и характеру наступательных войн. Второй формой явились укрепленные линии. Эта форма проявилась особенно резко в Римской империи — в эпоху ее упадка, когда вопрос стоял уже не о захвате новых земель, а о сохранении того, что имелось. Этому периоду соответствовала пассивная оборонительная форма тактики и сильное развитие метательного оружия, которым наиболее отвечали оборонительные линии.

В средние века П. ф. в Европе исчезает, так как ей не было места в рыцарском феодальном конном войске. Однако с постепенным появлением пехоты некоторые элементы ее начинают снова появляться. Так, английские и шотландские лучники для защиты от конных войск рыцарей часто устраивали перед собой палисады из копий или кольев. На Руси полевые укрепления существовали все время, в виде палисадов или даже плетней.

Возрождение П. ф. начинается с XVI в., когда появились наемные постоянные войска в виде пехоты, а огнестрельное оружие получило особое развитие. Основными типами полевых сооружений этого времени являлись редуты, люнеты, и штерншанцы. Вначале они предназначались только для стрелков из мушкетов, а пикинеры как ударная масса стояли в промежутках. Такое построение было, например, у Густава-Адольфа. Петр I впервые применил редуты на Полтавском поле сражения как передовые опорные пункты для расстройства наступающих боевых порядков шведов. Утверждение немцев, что редуты для подобной цели были предложены Фридрихом II. не соответствует действительности.

Войны XVIII в. на Западе характерны своей нерешительностью. Верхом совершенства военного искусства полководцев того времени считалось искусство маневрирования, а не решительное сражение, вступать в которое считалось ошибкой. Снова появляются укрепленные линии, имевшие протяжение до сотни километров, а иногда и больше, за которыми армии ожидали противника. Весь этот период является для П. ф. периодом застоя.

Первая половина XIX века также не отличается в этом отношении от XVIII в. Укрепленные линии применяются редко, но основной формой остаются редут, люнет и редан. Этот период, в особенности на Западе, отличается резким отрывом фортификации от тактики, и П. ф. становится самостоятельной, самодовлеющей наукой. В ней господствует строгая геометричность форм. Первым на эти недостатки обратил внимание русский военный инженер Теляковский, который в своей книге «Полевая фортификация» (1839 г.) заявил, что основная задача П. ф. — приспосабливать местность к действиям войск. а формы укреплений должны подчиняться боевым задачам и соответствовать местности. Эти идеи нашли практическое применение при обороне Севастополя в 1854–55 гг. Именно в этой войне родилась новая П. ф. и появились стрелковые окопы, называвшиеся в то время ложементами. Во время гражданской войны в Америке 1861–65 гг. эти формы полевых сооружений получили свое дальнейшее и чрезвычайно большое развитие: окопы делались в виде длинных траншей с высоким бруствером.

В франко-прусскую войну 1870–71 гг. эти формы также находили применение. В русско-турецкую войну в 1878–79 гг., после появления в 1872 г. линемановской лопаты у турок, а затем и у нас, замечалось большое применение окопов, появляется самоокапывание во время атаки укрепленных позиций, так как вследствие большей меткости и дальнобойности появившегося нарезного оружия убойность чрезвычайно увеличилась. Однако редут как опорный пункт продолжал играть свою роль, но он уже обрастал полевыми окопами. Приблизительно в это же время появляются и проволочные препятствия, той же формы, что и в настоящее время, но из гладкой проволоки. Англо-бурская война 1899–1902 гг. характерна большим применением со стороны буров безбрустверных (бурских) окопов и препятствий из колючей проволоки, которая в конце XIX в. стала первоначально применяться для сельскохозяйственных нужд.

Русско-японская война вследствие развития полевой артиллерии и появления автоматического оружия — пулеметов и магазинных ружей, которыми к этому времени были перевооружены все европейские армии, дает дальнейший сдвиг П. ф. Хотя редут и остался основной формой опорного пункта, но наряду с ним стали появляться в большом количестве в качестве опорных пунктов приспособленные к обороне местные предметы (населенные пункты, рощи) и группы окопов. Последние получили большое развитие, появляются различного рода легкие и тяжелые блиндажи, в массе применяются проволочные заграждения из колючей проволоки. Появляются глубокие позиции и заблаговременно возводимые тыловые полосы.

Первая мировая война 1914–18 гг. в свой позиционный период совершенно изменила характер П. ф. Миллионные армии с их новым техническим вооружением, ставшие друг против друга, повели к появлению, вместо отдельных укрепленных позиций, сплошных укрепленных рубежей, протянувшихся «от моря до моря». Дальнобойность и массовость артиллерии всевозможных калибров, а также развитие дорожной сети и транс порта, дававшие возможность сосредотачивать большие массы войск при прорыве, повели к созданию глубоких многополосных укрепленных позиций и к созданию тыловых укрепленных рубежей во фронтовом тылу. Развитие промышленности я техники позволило применять на полевых позициях такие материалы, как бетон, металл, и возводить глубокие подземные сооружения. Препятствия появляются уже шириной не в 2–3 кола, а в несколько десятков метров. Появляются и электризованные препятствия. Особое значение приобретает маскировка. Эта форма П. ф., в виду резкого отличия ее от предыдущих форм, получила название позиционной фортификации.

Великая Отечественная война, несмотря на то, что позиционность для нее не характерна, также дала глубокие формы укрепления местности, что было вызвано уже другими обстоятельствами, а именно — применением при прорыве мотомехвойск, танков и авиации. Укрепленные позиции должны были удовлетворять условиям противотанковой, противоартиллерийской, противовоздушной и глубокой обороны. Появляются многополосные укрепленные рубежи. Из новых видов укрепления местности появляются противотанковые препятствия в виде рвов, надолб и пр., а также противотанковых и противопехотных мин, применяемых массами для создания минных полей. Развитие промышленности позволило индустриализировать П. ф., т. е. доставлять к месту работ готовые элементы сооружений в виде бетонных и металлических колпаков, сборных железобетонных сооружений и пр., а также производить некоторую механизацию работ по ускорению возведения укрепленных рубежей. Индустриализация и механизация П. ф. наравне с передвижными типами фортификационных сооружений — это перспектива ее дальнейшего развития.

Полевые укрепления — укрепления, строившиеся при непосредственном соприкосновении с противником самими войсками из местного материала. Это определение было дано приказом по Николаевской Инженерной Академии № 109 от 21 мая 1901 г., причем под войсками понимались и саперные части.

Полевые фортификационные постройки — искусственные закрытия и преграды, возводившиеся самими войсками (в том числе и саперами) в минуту необходимости из подручного материала и имеющие значение лишь во время боя. В настоящее время большей частью применяют термин полевые фортификационные сооружения, хотя встречается и термин П. ф. п.

Полевые фортификационные сооружения — фортификационные сооружения, возводимые для укрепления полевых позиций. Благодаря развитию техники и транспорта в настоящее время можно возводить при укреплении полевых позиций сооружения не только из подручных материалов (земля, дерево), но и из бетона, железобетона и металла и частично изготовлять сооружения в тылу заводским путем, подавая их к месту работ п разобранном виде. При позиционной же обороне или заблаговременной подготовке полевых тыловых рубежей и полевых укрепленных районов могут возводиться и монолитные железобетонные сооружения долговременного характера.

Полевые форты — замкнутые полевые укрепления XIX и качала XX в., имевшие продольную оборону наружных рвов.

Полигон (греч. poly — много и gonia — угол) — см. Крепостной многоугольник.

Полигональная система — система крепости, составляемая из сочетания полигональных фронтов.

Полигональный фронт — крепостной фронт, в котором фасы укрепления направлены непосредственно вдоль линии полигона или со слабым изломом посредине, причем вершина угла излома отходит не более чем на 1/10 от линии полигона. Для фланкирования рва обычно возводится капонир, примкнутый к эскарпу, вследствие чего П. ф. назывался еще капонирным фронтом.

Полиорцетика — осадное искусство древних веков. В основном заключалось в применении различного рода осадных машин, мин для разрушения стен и башен и в возведении блокадных контр-валационных и циркум-валационных линий.

Полоса обеспечения — см. Предполье.

Полудолговременные постройки — временные постройки, усиленные кирпичом, бетоном, броней.

Полудолговременные укрепления — временные укрепления, при возведении которых были частично применены прочные материалы (камень, бетон, железобетон) и усилены препятствия и преграды штурму.

Полузакрытая артиллерийская позиция — позиция, с которой возможна стрельба артиллерии только непрямой наводкой, но при этом артиллерия обнаруживает себя блеском выстрелов, дымом и пылью.

Полукапонир — в крепостях — фланкирующая ров постройка, примкнутая к эскарпу и дающая огонь по одному направлению. В настоящее время под П. понимается огневое сооружение, дающее фланговый огонь по одному направлению.

Поля невидимости — участки местности, не наблюдаемые с наблюдательного пункта, или группы наблюдательных пунктов.

Пониженный фланк — см. Отступной фланк.

Порокы (пороки) — русские осадные машины.

Пороховые погреба — безопасные от разрушения снарядами помещения для хранения ВВ и боевых припасов в крепостях. Располагались в промежутках между фортами, в зоне артиллерийских батарей, чаще всего в две линии, и кроме того в центре крепости. Промежуточные П. п., питающие орудия постоянного вооружения промежутков, находились на последних и содержали 4-суточный запас боеприпасов. Ближе к центру крепости находились питательные П. п. 1-й и 2-й линий с 2- и 3-суточным запасом, назначаемые для орудий резервов, выставляемых на промежутках. Весь остальной запас хранился в центральных П. п. крепости.

Пороховые погребки — закрытия, служащие для хранения снарядов и зарядов на батареях.

Поспешная постройка полевых укреплений — в XIX в. под этим термином понималось такое возведение укреплений (редутов, люнетов), при котором, стараясь выиграть время, приходилось отступать от ряда правил и пренебрегать точностью измерения и расчетов, игравших большую роль, а также тщательностью работы и возводить более слабые постройки, т. е. приближать их к окопной профили.

Поспешное укрепление (поспешное возведение укреплений) — укрепление позиций в непосредственной близости от противника или при ожидании его наступления на неукрепленную позицию, при котором возводятся окопы и легкие фортификационные сооружения.

Постепенная атака — последовательное, систематическое уничтожение активных и пассивных средств обороны огнем осадной артиллерии и такое же последовательное, постепенное приближение к крепости пехоты осаждающего, которая, занимая ряд приближающихся к крепости позиций и производя траншейные работы, подходит вплотную к крепостным веркам и овладевает ими. Крепость предварительно изолируется от внешнего мира, т. е. предоставляется собственным силам и средствам. Методы П. а. были известны как в глубокой древности, так и в позднее средневековье. Впервые упорядочил и разработал метод П. а. Де-Виль (атака Де-Виля), а затем Вобан (атака Вобана), метод которого применялся почти без изменения и в XIX веке. В связи с появлением нарезной артиллерии, фугасных снарядов и крупной осадной артиллерии метод Вобана был в конце XIX в. изменен. П. а. стали делить на четыре периода: первый период — обложение крепости, организация снабжения осадной армии и устройство позиции обложения; второй период — артиллерийская атака, устройство артиллерийских позиций и прикрывающей их первой параллели; третий период — ближняя или инженерная атака — устройство следующих параллелей, подготовка к штурму и его производство; четвертый период — атака второй оборонительной позиции крепости и ограды ядра крепости.

Потерна — бетонный (раньше кирпичный) подземный коридор (или галлерея), служащий для сообщения между различными частями форта. В настоящее время под П. понимают подземный ход. одетый железобетоном, между различными частями опорных пунктов в укрепленных районах.

Предмостная позиция — позиция, имеющая целью облегчить своим войскам наступление или отход через переправу и обеспечить этим свободу действий на обоих берегах реки, П. п. должна прикрывать мост или район мостов и переправ от артиллерийского огня противника и обеспечивать от обхода с флангов, для чего последние упираются в реку. Внутреннее пространство (предмостный плацдарм) позиции должно быть рассчитано на развертывание в боевой порядок войск при наступлении и на свертывание при отходе. Предмостный плацдарм должен быть также обеспечен от нападения авиации противника. В голове моста должно быть отдельное укрепление. имеющее назначение прикрыть отход защитников укреплений П. п. и дать время разрушить мост. П. п. может быть односторонней, возведенной на стороне противника, или же может охватывать район моста или мосты с обеих сторон реки. В первом случае позиция называется одиночным тет-де-поном, во втором — двойным тет-де-поном.

Предмостный плацдарм — территория, охваченная предмостной позицией.

Предполье (полоса обеспечения) — местность впереди позиции боевого охранения, занятая для подвижной обороны передовыми отрядами и представляющая собой систему заграждений, передовых и промежуточных позиций и отдельных опорных пунктов.

Предштурмовая позиция — последняя позиция, возводившаяся пехотой при осаде крепости, откуда она переходила в атаку.

Препятствия — преграды на путях возможного движения противника, замедляющие или останавливающие атаку его под огнем обороны и тем самым значительно увеличивающие действенность огня. Препятствия бывают естественные и искусственные. Кроме того, по своему назначению они делятся на противопехотные, противотанковые и противотранспортные препятствия. Препятствия явились по существу одной из первых форм фортификации, так как земляной вал и городская стена древних первоначально имели значение именно простого препятствия для противника, и лишь впоследствии, когда они стали приспосабливаться для удобства ведения стрельбы по неприятелю и в качестве защиты от стрельбы последнего, они начали отвечать полностью другим требованиям фортификации и возводиться по определенной системе. В раннее средневековье возрождение фортификации началось с препятствий: появляются волчьи ямы, колья, палисады. Первые редуты Густава-Адольфа также имели первоначально значение простых преград, защищающих от штурма пикинеров. Лишь развитие огнестрельного оружия выработало отдельные типы фортификационных сооружений различного назначения, в том числе и препятствий.

Прикладная фортификация — см. Фортификация прикладная.

Прикрывающая линия — см. Крона бруствера.

Прикрывающая позиция — позиция, возводившаяся впереди позиции обложения крепости, при слишком большой удаленности этой позиции обложения от крепости и необходимости вследствие этого выдвигать вперед осадные батареи.

Прикрытый путь — широкая полоса земли между гласисом и контр-эскарпом. Предложен в 1554 г. итальянским инженером Тарталья. Служил в крепостях для удобства вылазок и контратак и играл громадную роль в смысле активизации действий гарнизона крепости, давая им исходные плацдармы. П. п. затем стал создаваться и в полевых укреплениях типа штерншанцев и редутов для той же цели. Энгельс в статье «Фортификация» говорит, что «с момента его введения берет свое начало научное и энергичное применение наступательных действий при защите крепости».

Применение полевой фортификации к местности — см. Фортификация прикладная.

Примкнутый траверс — см. Траверс.

Приспособление к обороне — приведение в оборонительное состояние местных предметов путем дополнительного устройства бойниц, препятствий, земляных отрывок, защитных толщ и пр.

Приступ — так называлась в допетровское время ступенька для стрельбы у бруствера. При Петре I она получила название банкета.

Приступки — ступеньки, устраивавшиеся на внутренней крутости бруствера высоких укреплений (редутов) или на передней крутости окопа для облегчения выскакивания на бруствер для штыкового удара или контратаки.

Проволочная сеть — противопехотное препятствие, устраивавшееся из проволоки, натянутой в известном порядке на колья, забитые в шахматном порядке в два или более рядов. Проволока в качестве препятствия стала применяться в последней четверти XIX в., вначале лишь как подручное и вспомогательное средство к основным типам препятствий — рвам, засекам, волчьим ямам. Применялась в основном телеграфная проволока. В англо-бурскую воину 1899 -1902 гг. стала применяться колючая проволока, уже используемая в это время для нужд сельского хозяйства.

Проволочные ежи — см. Ежи.

Проволочные препятствия — противопехотные препятствия различных типов, изготовляемые из колючей проволоки: проволочная сеть на высоких кольях, горизонтальная сеть на низких кольях, спираль Бруно, рогатки, ежи, петли-силки, проволочный забор и пр. П. п. являются основным типом и наиболее действительным противопехотным препятствием, в особенности когда они мало заметны, трудно разрушаемы и усилены взрывными препятствиями. П. п. должны обязательно находиться под наблюдением и ружейно-пулеметным фланкирующим огнем.

Проволочные рогатки — противопехотные препятствия, состоящие из 2 или 3 пар козловых ног, в виде крестовин, соединенных поперечиной и оплетенных по концам колючей проволокой. Высота рогатки 1,0 м, длина 2 м.

Проволочный забор — противопехотное препятствие из колючей проволоки, представляющее собой ряд высоких кольев с натянутыми на них и прибитыми проволочными скобами пятью нитками проволоки (из них три по горизонтали и две по диагонали). Впервые появился у англичан в англо-бурскую войну 1899–1902 гг., делавших ею вдоль линий блокгаузов.

Проезжая башня — башня в древне-русских укреплениях, под которой был проезд в крепость.

Промежутки — участки позиций между фортами или опорными пунктами. В фортовом поясе промежутки первоначально ничем не занимались и только фланкировались с фортов. Усовершенствование артиллерии (появление нарезной артиллерии и фугасных бомб) показало, что такие крепости («дырявые крепости») долго сопротивляться не в состоянии, и поэтому промежутки стали заполнять различного рода промежуточными сооружениями. В современных укрепленных районах и полевых позициях промежутки также обязательно заполняются, но более слабо, чем в опорных пунктах. Требование фланкирования их пулеметным и артиллерийским огнем является обязательным.

Промежуточные позиции — позиции, создаваемые в предполье между позицией боевого охранения и передовой позицией в маневренной обороне для прикрытия отходящих частей и временной задержки противника.

Промежуточные укрепления — укрепления, расположенные в промежутках между фортами и состоящие из пехотных и артиллерийских позиций. В состав пехотных позиций входят промежуточные долговременные форты, обстреливающие ружейно-пулеметным огнем соседние полу промежутки; безопасные от снарядов промежуточные казармы, превращавшиеся в мобилизационный период в опорные пункты; промежуточные пехотные гласисы с убежищами и препятствия.

В состав артиллерийских позиций входили бронебашенные и открытые долговременные казармы, артиллерийские гласисы. безопасные от снарядов блиндажи и долговременные казармы и пороховые погреба. П. у. появились в последней четверти XIX в. в связи с появлением нарезной артиллерии и фугасных снарядов и переходом на ускоренные методы атаки (атака Зауэра), при которых главным объектом атаки были не форты, а промежутки; форты же приводились к молчанию интенсивным артиллерийским обстрелом. В связи с этим пришлось отказаться от крепостей, внешний пояс которых состоял из одних фортов («дырявые крепости»),

Промежуточный полукапонир — бетонные или железобетонные постройки в фортах, служившие для фланкирования промежутков между фортами и расположенные или в горжевых углах форта или на фланках форта. В последнем случае они назывались казематированными фланками.

Противооткольная одежда — см. Откол.

Противопехотные препятствия — препятствия против атакующей пехоты. К ним относятся земляные препятствия в виде рвов, валов, волчьих ям; препятствия из дерева — засеки, завалы; препятствия из металла — проволочные сети всех видов, рогульки и пр.: водные — затопления, заболачивание и пр. Древнейшим типом препятствий являются — земляные рвы и валы, лесные завалы, засеки, волчьи ямы. У русских о большом применении были надолбы, чеснок, частик, частоколы и др. Большинство из этих препятствий исчезло с появлением в массовом количестве нарезной артиллерии и фугасных снарядов и их все заменили препятствия из колючей проволоки.

Противотанковые препятствия — препятствия, имеющие назначением остановить или задержать танки противника под действительным огнем противотанковой обороны. Типов противотанковых препятствий достаточно много. Главнейшими из них являются взрывные препятствия, противотанковые мины, укладываемые на местности по известной системе. Из фортификационных препятствий главнейшими являются противотанковые рвы. Такие П. п., как надолбы, противобашенные барьеры, металлические ежи, танковые ловушки, оказались недостаточно надежными. Основным требованием к П. п. является нахождение их под огнем нашей артиллерии.

Противотанковый еж — противотанковое препятствие из трех кусков фасонного железа (швеллеров, тавров, рельс и пр.). сваренных или приклепанных посредине друг к другу — так. чтобы концы их торчали по трем взаимно перпендикулярным направлениям. Устанавливаются в несколько рядов для заграждения дорог, улиц или других небольших по ширине возможных проходов для танков. Для прочности ежи связываются между собой катанкой и привязываются к вбитым между ними толстым надолбам, а чтобы между ними не могла пройти пехота, обматываются колючей проволокой.

Противотанковый район — район обороны, расположенный на танкодоступной местности, усиленный артиллерийскими средствами противотанковой и противопехотной борьбы, приспособленный к круговой обороне и обеспеченный круговыми противотанковыми препятствиями и другими инженерными средствами. Имеет назначение не пропускать танки.

Противотанковый ров — искусственное препятствие против танков в виде широкого и глубокого рва. Ширина рва делается такой, чтобы танк не мог переползти через него, а глубина — такой, чтобы танк, попав в ров, не мог из него вылезти. Для этой же цели откосы, в особенности эскарповый, должны быть достаточно крутыми. Подходы ко рву должны обстреливаться фланговым и фронтальным артиллерийско-пулеметным огнем; сам ров должен фланкироваться, иначе он станет местом укрытия для противника, который быстро сделает в нем проходы для танков. Начертание П. р. в плане делается в виде различного рода изломов, чтобы можно было вести его фланкированне. Длина фасов рва не больше дальности действительного пулеметного огня. Вынутая из рва земля разбрасывается на местности, так чтобы не создавать за рвом мертвых пространств.

Противотранспортные препятствия — препятствия, имеющие целью задержать или остановить мототранспорт противника под огнем обороны. Возводятся на дорогах и других возможных путях движения противника.

Противоштурмовые бревна — бревна, скатываемые с бруствера для поражения штурмующих укрепление. Бревна, толщиной 25–30 см и длиной до 15 м, закреплялись на бруствере с помощью веревок. Последние в нужный момент перерубались, и бревна скатывались вниз. Применялись в XVI и XVII вв. и даже в начале XIX в.

Противоштурмовые доски — переносное препятствие, представляющее собой доски с вбитыми до шляпок гвоздями. П. д. располагаются так, чтобы гвозди торчали острием вверх. Применялись у нас с самого древнего времени. а частичное применение имеют и до сих пор в качестве противотранспортных, а иногда и противопехотных препятствий.

Профилирование укреплений — обозначение в вертикальной плоскости профили возводимого укрепления посредством вбитых в землю стоек и связывающих их между собой реек — согласно чертежу укрепления. Применялись при насыпке больших валов — крепостных валов, редутов и пр.

Прямой сквозник — см. Сквозник.

Прясло стены — древний русский термин, означавший участок стены между двумя смежными башнями, т. е. куртину.

Пулеметная площадка — элемент окопа или траншеи. Пулемет помещается на разровненном бруствере, а пулеметный расчет находится непосредственно в окопе или траншее. Площадка для помещения пулемета несколько углублена в бруствер, чтобы предохранить расчет и пулемет от боковых выстрелов.

Пулеметное гнездо — пулеметный окоп, сделанный в крутости стрелкового окопа и траншеи, имеющий легкое перекрытие, защищающее от осколков снарядов и шрапнели, и открытый с тылу. Термин применялся в первую мировую войну 1914–18 гг.

Пуэбло (исп. — дом) — общинно-родовые жилища древних мексиканцев, времен до завоевания Америки, построенные в виде укреплений. Здание делалось в виде дуги и по хорде замыкалось стеной. Наружные стены здания, имевшие несколько этажей (2–3) были глухие. Внутрь попадали по опускаемым сверху лестницам, поднимаемым после входа. Внутренние стены делались уступами, образуя на каждом этаже террасы.

Р

Равелин (лат. revelere — отделять) — трехугольная постройка перед куртиной впереди крепостного рва, служащая для поддержки огнем атакованных бастионов и для прикрытия от огня куртины. Образовался из демилюны, которая в силу своей дугообразной формы давала рассеянный огонь по подступам к бастионам.

Разбивка окопа — определение и обозначение на местности направления линии огня (гребня бруствера окопа).

Район заграждений — участок местности, приведенный путем устройства заграждений в трудно проходимое для войск состояние в целях замедления продвижения противника или запрещения его прохода в данном тактическом направлении.

Распределительный слой — см. Покрытие.

Расчетный калибр снаряда (авиабомбы) — калибр, принятый для расчета сопротивляемости разрушению данного сооружения

Расчлененный форт — см. Форт.

Редан (редант) — полевое укрепление, состоящее из двух фасов, расположенных в виде исходящего угла (60–120°). Р. дают косоприцельный огонь для поддержки соседних укреплений или — для обстрела промежутков. Малый Р. с тупым исходящим углом носит название флеши.

Реданное начертание — начертание укрепления, состоящего из ряда реданов, соединенных между собою куртинами, т. е. прямыми участками укрепления. Р. н. применялось для укрепленных линий XVIII и начала XIX в., при постройке больших укрепленных лагерей этого же времени и для окопов времени первой мировой войны 1914–18 гг.

Редан с фланками — редан, к фасам которого по концам примкнуты два фланка под углом 90–120° для фланкирования рвов редана и перекрестной обороны его капитали.

Редут — сомкнутое укрепление в виде правильного или неправильного многоугольника, усиленное преградами штурму и самостоятельное в смысле обороны. Р. появились в XVI в. и как основная форма укреплений прошла через XVII, XVIII и XIX вв. Исчезли только в начале первой мировой войны 1914–18 гг., когда развитие артиллерии как качественное, так и количественное показало все несоответствие этой формы новым требованиям — малозаметности и рассредоточенности. Р. являлись опорными пунктами всякой укрепленной позиции. Правила по их возведению, условия расположения на местности и их конструкция составляли основное содержание курсов полевой фортификации XVIII — XIX вв.

Редюит (от франц. reduit — убежище) — внутреннее укрепление, устраивавшееся в сомкнутых укреплениях для боя внутри последних и для усиления их внутренней обороны. Первоначальное значение Р. было служить убежищем для гарнизона, атакованного и теснимого со всех сторон. Под Р. понимается также и всякий укрепленный пункт, расположенный позади главных укреплений и составляющий последний оплот обороны. Так, например, для крепости таким Р. является ее укрепленное ядро. Например в стратегических масштабах Антверпен — мощная крепость Бельгии, расположенная внутри страны, являлась «редюитом Бельгии» после прорыва маасского пограничного пояса крепостей.

Ретраншамент (франц. retrancher — отделить, укрепить) — фортификационные постройки, расположенные позади какой-либо главной позиции обороняющегося, обстреливающие пространство за нею и принуждающие противника, овладевшего главной позицией, вести дальнейшую атаку. Понятие «ретраншамент» применялось как в долговременной, так и в полевой фортификации.

В долговременной фортификации Р., кроме того, делились на общие и частные. Общий Р. представлял собой целую совокупность долговременных, временных и даже полевых построек; частные Р. — подготовленные внутренние линии обороны в отдельных укреплениях. В полевой фортификации под Р. понимались большие полевые укрепления с высокими насыпями типа укрепленных лагерей, расположенные в ближайшем тылу войск.

Рефугиум (лат. refugium — убежище) — так называются в Западной Европе остатки земляных городищ эпохи разложения родового строя. Обычно Р. предназначались на случай опасности для нескольких близ расположенных селений и не всегда были заселены.

Речной бон — пловучее препятствие на реках, устраиваемое перед мостами для защиты их от пловучих мин или мелких диверсионных актов противника, спускающегося на лодках и других пловучих средствах. Р. б. должны отвечать следующим тактико-техническим условиям: 1) обладать пловучестью; 2) возможно меньше сопротивляться действию волны и течению; 3) быть из прочного материала и обладать упругостью; 4) не легко разрушаться инструментом и взрывом мин; 5) возможно меньше выступать над водой, чтобы быть менее заметным и представлять меньшую цель для противника; 6) установка и разборка, а также открытие свободного пропуска для своих судов должны быть легки, просты и удобны.

Решетка — см. Крепостные решетки.

Ров — препятствие, возводившееся перед стенами или валами укрепленных пунктов как долговременного, так и полевого характера с древнейших времен вплоть до первой мировой войны 1914–18 гг. С возникновением новых форм укрепления местности (укрепленных районов, окопов) рвы исчезают и снова появляются как противотанковые препятствия, прикрывающие укрепленные районы и полевые позиции.

Вначале рвы появились не как самостоятельные препятствия, а в результате возведения валов, для которых необходима была земля: ее выгоднее было брать тут же, чем подвозить издалека. Там. где стены возводились из кирпича или камня, рвы не делались. С появлением огнестрельного оружия — артиллерии — появилась необходимость понизить стены и валы, сохранив однако общую высоту препятствия. Во всех случаях, чтобы выполнить свое назначение, рвы должны были находиться под действительным огнем обороны. Рвы делались сухими и водяными, когда можно было из ближайших водоемов наполнять их проточной водой.

Ровики для номеров — укрытия для артиллерийского расчета, устраиваемые рядом с орудийной площадкой. Р. делаются открытыми и с покрытиями.

Рогатая постройка — см. Горн-верк.

Рогатки — переносное препятствие, состоящее из бруса, отесанного с четырех или шести сторон, с просверленными сквозными отверстиями, через которые пропускались рогатины или заостренные колья. Ландскнехты обычно возили рогатки с собою в обозе и при обороне выставляли их перед своим фронтом или флангами. Применялись и для усиления полевых укреплений. В XIX в. вместо бруса для последней цели применялись фашины. Рогатки носили также название «испанского всадника». Как полевое возимое препятствие Р. применялись до половины XVIII в., после чего сохранились только в полевых укреплениях, изменив свое устройство.

Рогульки — препятствие против конницы, пехоты и мототранспорта. Делаются из 4 заостренных с одного конца отрезков проволоки толщиной около 5 мм, сваренных другими концами так. чтобы при любом положении один конец торчал вертикально кверху. Их массами разбрасывают по нужным направлениям. Впервые Р. применил Юлий Цезарь при осаде Алезии.

Рондель (франц. rond — круглый) — полукруглые выступы по углам крепостных стен XV — XVI вв., несколько возвышающиеся над стеной. Имели назначением фланкировать подступы к стенам. Изобретение их приписывается Альбрехту Дюреру (XVI в.). На Руси такие выступы носили название перси (перши) и были известны еще ранее.

Роскаты — так называли у нас траншеи, возводившиеся в XVI веке при осаде крепостей.

Рубашка — см. Подбой.

Рубеж — местность, избранная войсками для боя, дающая им выгодные условия для организации обороны, ведения огня. наблюдения и последующего развития наступательных действий и лишающая противника преимуществ в этом отношении. Как термин Р., так и термин «позиция» иногда употребляют в совершенно одинаковом смысле. В настоящее время чаще пользуются термином Р.

С

Самбуки — осадные лестницы различных конструкций. Применялись с древнейших времен и до наших дней для штурма при осаде укрепленных городов и крепостей, имевших высокие вертикальные стены. Например, при штурме мелитопольских укреплений в 1943 г. наши войска применяли лестницы, чтобы преодолеть вертикальные обрывы возвышенностей, на которых были расположены укрепления немцев. В древние века высота С. доходила до 17 м при ширине, допускавшей одновременное восхождение нескольких человек рядом. Большие лестницы делались на катках. В средние века они делались складными или выдвижными.

Самоокапывание — выполнение фортификационных окопных работ самими войсками на месте своего расположения. Раньше назывались самоокопными работами.

Сапа (франц. saper — подводить подкопы) — прием работ при отрывке ходов сообщения или траншей под действительным ружейно-пулеметным огнем, при котором отрывку производят постепенно с одного конца со дна рва, не показываясь на поверхности. При устройстве насыпи с одной стороны и в голове С. называется одиночной, а при устройстве насыпи с двух сторон и в голове — двойной. Если отрытые участки в процессе работы немедленно перекрываются, С. называется покрытой. Все эти типы С., в отличие от летучей сапы, называются перекидными сапами. Они появились в Европе в 1678 г. и заимствованы от турок.

Сапер (франц. saper — подводить подкопы) — так в XVII — XVIII вв. назывались рабочие или солдаты, специальностью которых было делать подкопы и производить разрушение крепостных сооружений противника при осадах. Впоследствие С. выделились в самостоятельные части, и их обязанностью стало производство не только осадных, но и всех вообще инженерных работ.

Саперная переносная сеть — препятствие из гладкой и колючей проволоки. Имела вид квадратной спирали шириной и высотой 1,0 м, сделанной из проволоки типа телеграфной и обмотанной колючей проволокой.

Сапный тур — см. Тур.

Сетка траншей — термин, появившийся в конце двадцатых годов, текущего столетия и в настоящее время не применяющийся. Означал сеть параллельных и перпендикулярных траншей, отрытых механическим способом (траншейными экскаваторами или траншейными плугами), из которых часть была действительными траншеями и совершенствовалась самой пехотой или саперами, а часть — ложными. В брустверы траншей врезались огневые сооружения, тщательно замаскированные. С. т. имела назначение, с одной стороны, замаскировать боевые порядки однообразной картиной укрепленной местности, а с другой, — дать возможность маневра войскам.

Сеть Рыльского — металлическое противопехотное переносное препятствие из железных стержней 5–8 мм диаметром, соединенных шарнирно друг с другом. Складывающиеся звенья при установке на местности дают препятствие площадью 2×1 м. Вертикальные стержни, к которым на шарнирах присоединены диагональные, имеют внизу штопор для ввинчивания в землю, наверху же кончаются острием. Была предложена в первую мировую войну 1914–18 гг., но широкого распространения не получила.

Силки — см. Петли-силки.

Система укрепления — раньше под этим термином понималось определенное расположение всех частей крепости во взаимной связи их профилей и начертания. В настоящее время под С. у. понимают расположение фортификационных сооружений, в первую очередь огневых, в соответствии с принятым тактическим решением, характером местности и типами конструкций фортификационных сооружений.

Сквозник — сквозная галлерея, расположенная перед дверными проемами казематов и блиндажей для предохранения от попадания в двери осколков и от действия взрывной волны. С. бывают прямые и коленчатые, в виде буквы П. Последние лучше предохраняют от осколков, но хуже от действия взрывной волны, так как волна, проникая в оба входя С., производит сильное разрушительное действие на дверь. Поэтому лучше делать длинные прямые С.

Скорпион — малая балиста.

Скрывающиеся башни — броневые установки для легких (редко тяжелых) скорострельных пушек и пулеметов, поднимающиеся для стрельбы над бруствером (горизонтом земли) и опускающиеся в прежнее положение по окончании ее.

Слезник — см. Кордон.

Сложный тет-де-пон — так называлась раньше предмостная позиция, имевшая промежуточную тыловую позицию между мостом и первой позицией. В настоящее время всякая предмостная позиция должна иметь такую промежуточную тыловую позицию.

Слоистое покрытие — см. Покрытие.

Смежные батареи — батареи, примкнутые к фортам. Делались в середине XIX века.

Соединительные позиции — см. Отсечные позиции.

Сомкнутое укрепление — укрепление, имеющее возможность организовать оборону со всех сторон. К типам таких укреплений в полевой фортификации относились редуты и штерншанцы, а в долговременной фортификации — форты.

Сосуды градные — так по русским летописям XIII в. назывались подступные осадные машины.

Сосуды порочные — старинный русский термин XIII в., о означавший метательные осадные машины.

СОТ (скрывающаяся огневая точка) — легкие полевые конструкции пулеметных сооружений, в которых пулемет смонтирован или на покрытии или на специальной подъемкой раме. В первой конструкции пулемет был прикреплен к нижней стороне перекрытия, которое для стрельбы перевертывалось, образуя пулеметный стол; во второй — перекрытие отодвигалось назад одновременно с подъемом рамы, на которой был прикреплен пулемет. Применялись мало в виду слабости покрытия и известной связанности пулемета, т. е. невозможности широкого маневра огнем. Броневые СОТ (БСОТ) нашли себе большое применение и себя оправдали.

Спираль Бруно — проволочное противопехотное переносное препятствие, представляющее собою проволочный цилиндр диаметром 0,7–0,9 м и длиной в нормальном положении 10–30 м, сплетенный из спиралей колючей проволоки. Обычно ставятся в несколько рядов по горизонтали (минимум в 2 ряда), для увеличения же высоты сверху ставится еще спираль. Спирали скрепляются между собою и прикрепляются к земле. Препятствие это, изобретенное французом Бруно, начало применяться с первой мировой войны 1914–18 г;

«Срубить город» — древний русский термин, означавший возведение деревянной ограды укреплений. Летописцы иногда употребляли также слова «заложить», «окладать», «обложить город».

Стенобитные машины — осадные машины древних веков, применявшиеся для разрушения стен укрепленных городов. Основным таким средством является таран.

Столбы — древний русский термин, означавший деревянные крепостные стены.

Сторожа — старинный русский термин, обозначавший наблюдательные пункты пограничной охраны.

Сторожевая линия — непрерывная линия укреплений, возводившихся на Руси вдоль границ вплоть до XVIII в. В местах открытых, степных она состояла из сплошного вала с наружным рвом и называлась просто валом или чертой. В лесных местностях она состояла из лесных завалов и называлась засечной линией. Леса, вдоль которых проходила эта линия, назывались заповедными, и их запрещалось рубить. Вдоль сторожевой линии и на дорогах устраивались для активной обороны города, городки и остроги.

Сторожевые позиции — см. Передовые пункты.

Стратегические ключи позиции — важные пункты позиции, взятие которых давало противнику, кроме выигрыша сражения, еще особые выгоды и в дальнейших его операциях на театре военных действий.

Стрелковая ступень — уступ в выемке окопа полной профили, на который стрелки становятся при стрельбе.

Стрелковый вал — см. Вал.

Стрелковым окоп — простейшее земляное огневое сооружение, предназначенное для стрелков. По другому определению, стрелковый окоп — простейшее закрытие для стрелков. дающее удобную позицию для стрельбы, укрывающее от неприятельского настильного огня и наблюдения и дающее безопасное сообщение по фронту. По своему профилю С. п. делаются для стрельбы: а) лежа, б) с колена и в) стол со дна рва. В русско-японскую войну 1904–1905 гг. и первую мировую войну 1914–18 гг. возводились окопы так называемой полной профили, т. е. для стрельбы со ступеньки, позади которой можно было свободно ходить, не мешая стреляющим.

Всякий окоп, за исключением безбрустверного (бурского) окопа, состоит из бруствера и узкого рва. Передняя плоскость рва носит название — передней крутости (или отлогости), задняя — задней или тыльной крутости (отлогости) окопа, дно рва — дна окопа. Проекция передней и тыльной крутостей на горизонтальную плоскость носит название заложения соответствующих крутостей.

С полным основанием родиной С. о. можно считать Севастополь (1854–55 гг.). когда наши стрелки, ввиду недостаточной дальнобойности наших гладкоствольных ружей, с одной стороны, и меткости и дальнобойности штуцеров союзников англичан, французов), — с другой, при активной нашей обороне должны были выхолить из укреплений и там отрывать себе ложементы, в виде ровиков с небольшим бруствером, защищавшим их от огня противника.

Дальнейшее развитие нарезного оружия с его дальнобойностью и меткостью повело и к дальнейшему развитию и распространению С. о., пока они не стали основной формой укрепления местности. Соединение между собой отдельных С. о. повело к образованию траншей, тянувшихся, как это было в первую мировую войну 1914–18 гг., на многие километры. Появление авиации, танков и массированного минометного огня заставило отказаться от последней профили, как слишком широкой и поэтому увеличивающей поражение от огня противника.

В окопах иногда делают отдельные врезанные в переднюю крутость парные ячейки для стрелков. Тогда сам окоп превращается в ход сообщения, соединяющий ячейки. Последние иногда выносятся вперед, метров на пять, и соединяются небольшим ходом сообщения с основным окопом. Такие окопы появились впервые в Испании, в конце 30-х годов текущего столетия, во время войны с фашистами Франко. С. о., соединенные ходами сообщения, превращаются в траншеи.

Стрелковый щит — стальной лист с прорезью для стрельбы и наблюдения, применяющийся пехотой в полевой войне для зашиты головы стрелка при стрельбе через бруствер. Состоит из щитового полотна, опоры и добавочных приспособлений — задвижки для бойницы, приспособления для носки и пр. Размеры щитов: для стрельбы лежа 35×50 см, для стрельбы с колена 90×60 см, для стрельбы стоя 150×160 см. Минимальный вес 4 кг.

Стрельница — древний русский термин, означавший башни крепостной ограды.

Стул амбразуры — часть насыпи бруствера, лежащая ниже отверстия амбразуры.

Т

Тактические ключи позиции — опорные пункты позиции, с потерей которых затрудняется или делается невозможной оборона какого-либо участка позиции или даже грозит необходимость очистить всю позицию. Последнее, в те времена, когда война шла на отдельных операционных направлениях, запиравшихся фронтальными позициями, часто означало проигрыш сражения.

Тамбуры — отсеки во входах в убежище, отделенные друг от друга газонепроницаемыми перегородками и герметическими дверями и имеющие назначением предохранить убежище от проникания в него ОВ при входе из отравленной атмосферы или при выходе из убежища. Обычно возводятся всегда два Т., совокупность которых носит название шлюза.

Танковая ловушка — противотанковое препятствие, представляющее собою замаскированные глубокие котлованы по размерам несколько больше горизонтальных габаритов танка. Маскируются устройством над котлованом легкого перекрытия заподлицо с горизонтом земли. Устраиваются на лесных дорогах, в населенных пунктах, лощинах — в общем там, где объезд затруднителен. Обычно применяются для усиления других препятствий. Иногда называются просто ловушками.

Таран — стенобитная осадная машина, одно из самых древних средств, разрушения, появившееся первоначально в древней Ассирии и Вавилонии и получившее затем общее распространение в древнем мире, в особенности в Греции и Риме. Представляло собой длинное толстое бревно (или не сколько бревен, скованных между собою), подвешенное на цепях или толстых канатах на раму, а иногда положенное на катки. Конец бревна оковывался металлом. При раскачивании Т. с силой ударялся в стену и разрушал ее. От поражении сверху и с боков Т. защищался досчатыми стенками и крышей, покрытой сырой кожей для предохранения от зажигательных стрел. Т. в некоторых источниках носит название барана.

Тараса — участок венчатой двухсрубной стены между двумя поперечными стенами, заполненный землей. Древний русский термин.

Теналь (франц. tenaille — клещи) — отдельное, длинное, узкое укрепление в виде входящего угла, до появления нарезной артиллерии возводившееся в крепостях перед куртиною и фланками и предназначавшееся главным образом для прикрытия их от огня артиллерии.

Тенальная система — система начертания крепости XVIII и начала XIX в., состоящая из сочетания тенальных фронтов.

Тенальное начертание — начертание укреплений в виде ряда теналей, примыкающих друг к другу своими фасами и образующих ряд входящих и исходящих углов. Применялось в укрепленных линиях XVIII и начала XIX в., а также в первую мировую войну 1914–18 гг. при начертании траншей и проволочных препятствий.

Тенальный фронт — начертание фронта, при котором два равных фаса образуют между капиталями прямой или тупой (до 120°) входящий угол.

Терраса — насыпь, применявшаяся в древние века при осаде крепостей вместо гелеполей или при недостаточной высоте последних. Насыпь делалась в виде длинной аппарели, перпендикулярной стене и постепенно повышающейся до уровня стены. Если на нее поднимали гелеполь, то наверху делалась площадка, и вся насыпь и площадка замощались камнем или деревом. Нижняя часть насыпи делалась иногда для ускорения из фашин, бревен или других подручных материалов.

Теснина — то же, что дефиле.

Тет-де-пон (фрац. tete-de-pont — голова моста) — см. Предмостная позиция.

Токсобалиста — см. Аркобалиста.

Толено — осадная машина древних для влезания на стены осажденных крепостей. Представляла собой тип журавля, т. е. рычага в виде длинного бревна, прикрепленного на шарнире к высокой стойке, врытой в землю, на одном конце которого была прикреплена большая корзина или ящик на несколько человек. Кошками, прикрепленными к другому концу рычага, корзина поднималась на необходимую высоту, и стрелки высаживались на стену, предварительно уничтожив стрелами защитников стены.

Торпедо — так назывались в XIX в. самовзрывные фугасы. Кроме того, Т. назывались первые типы фугасных снарядов (бомбы-торпедо). Т. термин мало употребительный.

Траверс — поперечная насыпь, пересекающая ров окопа, для зашиты от продольного огня и ограничения разрывного действия снарядов и авиабомб. Т. бывают большие и малые. Большие предназначаются для защиты от продольного огня полевой артиллерии, малые — от ружейных пуль. Кроме того. существуют Т, примкнутые и обходные. Под первыми понимаются Т., примкнутые к передней или задней крутости окопа, под вторыми — имеющие обходные ровики со всех сторон к таким образом перегораживающие окоп. Тыльным Т. или тыльным валиком называется иногда насыпь позади тыльной крутости окопа, в том случае, если насыпь не приспособлена для стрельбы. Для защиты ходов сообщения, поднимающихся к гребню высоты на переднем скате, применяются висячие траверсы. Как обходный, так и примкнутый Т. появились в половине XVI в. в апрошах, возводившихся при осаде крепостей.

Траверс выхода — траверс, устраивавшийся в сомкнутых полевых укреплениях типа редутов и служивший для прикрытия внутренности укрепления от наблюдений и выстрелов со стороны выхода. Обычно приспосабливался для стрельбы и устраивался с внутренней стороны укрепления.

Траверсная позиция — см. Отсечная позиция.

Траншея (франц. tranchee — ров) — так первоначально назывались первые апроши, представлявшие собой углубленную в землю на полроста человека дорогу с насыпями такой же высоты по обеим сторонам. Для зашиты от продольного огня делались зигзагообразными. Впервые появились в 1418 г. у англичан при осаде ими Руана. Затем Т. стали называться и параллели, возводившиеся при осаде крепостей, достаточно широкие для прохода нескольких человек рядом. Во второй половине XIX в. Т. стали называться стрелковые окопы, отрытые для стрельбы стоя со дна рва, в отличие от окопов неполных профилей, позволявших вести стрельбу лежа или с колена и носивших название ложементов.

В первую мировую войну 1914–18 гг. у нас стали называть Т. сплошные окопы вдоль всей линии фронта, представлявшие одновременно и ходы сообщения, и стрелковые позиции. В настоящее время под Т. понимается узкий длинный ров с двухсторонним или односторонним бруствером, являющийся сплошной огневой позицией, дающей возможность вести на всем ее протяжении обзор и обстрел впереди лежащей местности на заданное расстояние и обеспечивающей от настильного огня и танков противника, скрытое сообщение и маневр вдоль фронта.

Траншея венчания — см. Параллели.

Трассировка (отбивка) укрепления — обозначение на местности бороздами пределов выемок и насыпей укрепления или другого фортификационного сооружения.

Требюше (трибок) — метательная машина древних и в особенности средних веков, приводившаяся в действие противовесом. Машина состояла из длинного неравноплечего рычага, вращающегося между двумя стойками, закрепленными на горизонтальной неподвижной или иногда подвижной (на колесах) раме. К короткому плечу прикреплялся значительный груз, а на конце длинного плеча было сделано приспособление (ложка) для помещения бросаемого снаряда (камня, бочки с горючей смесью и пр.). Если для удлинения плеча, а следовательно и скорости снаряда, прикреплялась большая праща — фронда, — то такие Т. назывались фрондиболами. Для заряжания машины длинное плечо притягивалось с помощью ворота к земле, вследствие чего груз на другом плече поднимался кверху. В ложку или пращу помещался снаряд, после чего длинное плечо рычага освобождалось, груз падал с плечом рычага вниз, противоположный же конец взлетал кверху, и снаряд под углом в 45° вылетал из своего гнезда с значительной скоростью. Небольшие машины устраивались на четырехколесных повозках.

Трибок — см. Требюше.

Тупик — принятое в настоящее время название заворотов. Тупиком называют также тупиковые входы.

Тупиковый вход — коленчатая галлерея с одним входом, делаемая иногда для защиты входных дверей от разрушения осколками, вместо коленчатого или сквозного сквозника. Очень слабо защищает от действия взрывной волны, причем иногда даже действие последней усиливается вследствие отсутствия выхода для волны, почему нередко прибегают к устройству в тупиковой стене отдушины, служащей в то же время и бойницей.

Тур (франц. tour — башня) — цилиндрическая плетенка без дна из хвороста и кольев, применяемая для устройства крутостей высоких насыпей укреплений. Первоначально Т. применялись самостоятельно как закрытие от пуль и снарядов противника. Различались Т. сапные, высотой около 0,9 м, диаметром 0,7 м и весом около 24 кг, и батарейные, высотой около 1,25 м, диаметром 0,9 м и весом около 62 кг. Т. устанавливались несколько наклонно внутрь насыпи и засыпались землей. Иногда при высоких насыпях Т. устанавливались в несколько рядов друг на друге.

Тур-бастион — пятиугольные каменные башни, возводившиеся Вобаном по углам общего ретраншамента, отделенные от него сзади рвом бастионов. Впервые были предложены итальянцами в 1581 г.

Турион — см. Булеварди.

Тыловая позиция — всякая позиция, находящаяся в тылу войсковой позиции и обычно возводимая заблаговременно специальными частями и часто с помощью населения.

Тыловая полоса — третья полоса обороны оборонительной полосы армии, возводимой заблаговременно при позиционной обороне для обеспечения от проникания в глубокий тыл прорвавшихся через вторую оборонительную полосу танковых и моторизованных соединений противника. Обычно имеет прерывчатый характер и состоит из узлов обороны и отдельных опорных пунктов, закрывающих возможные направления движения противника.

Тыловой рубеж — рубеж, возведенный заблаговременно и предназначенный для занятия войсками на случай отхода войск. Расположен глубоко в тылу действующей армии.

Тыловые опорные пункты — так назывались опорные пункты, расположенные в тылу позиции и представлявшие собой тыловую позицию. Появились во время русско-японской войны 1904–1905 г. После возникновения сплошных укрепленных рубежей или позиций этот термин стал применяться для обозначения каких-либо укрепленных или естественных пунктов, на которые могли опираться действующие армии при отходе.

Тыльные траверсы — траверсы, обеспечивающие от тыльного огня.

Тыльный фас — фас, замыкающий фортификационное укрепление с тылу. Делается всегда слабее других, чтобы не представлять собою сильного препятствия для штурма защитников в случае занятия укреплений противником. Носит также название горжевой фас.

Тыновая ограда — деревянная ограда из палисада с бойницами.

Тюфяк — промежуточный слой в слоистых покрытиях, состоящий из твердых материалов (бетона, железобетона, камня, дерева) и имеющий своей задачей остановить снаряд или бомбу и вызвать его взрыв, Т. помещается на слое песка, а сверху покрыт небольшим (до 0,5 м) слоем грунта. По площади Т. несколько выходит за контуры сооружения в стороны — настолько, чтобы падающий под углом снаряд, углубившись под тюфяк, не мог своим взрывом уничтожить сооружение сбоку. Полевые сооружения котлованного типа, дающие защиту от целых снарядов, обычно обязательно имеют Т. В долговременной фортификации Т. стали делаться после появления фугасных снарядов, т. е. в 80-х годах прошлого века, когда пришлось усиливать существующие кирпичные казематы.

У

Убежище — укрытие, защищающее от мин, целых снарядов артиллерии, бомб авиации и отравляющих веществ и служащее одновременно дли жилья бойцам и работы штабов, медпунктов и т. д. В зависимости от степени защиты У. могут быть легкими, усиленными и тяжелыми. Емкость У. зависит от степени защиты и от тактического расположения. На переднем крае У. делаются не больше, чем на отделение, вне зависимости от степени защиты. В глубине боевого порядка У. могут быть и на два отделения, но тяжелого типа. Все У. оборудуются в санитарно-бытовом отношении. Основные требования тактического порядка — быстрота и надежность выхода людей при боевой тревоге, для чего У. оборудуются не меньше, чем двумя выходами. Расположение У. должно быть замаскировано и давать возможность людям быстро занимать свои места на огневых позициях. Как правило. У. стараются располагать за обратными скатами. Термин «убежище» появился в первую мировую войну 1914–18 гг., когда под ним понимался блиндаж, приспособленный для жилья и дававший защиту от снарядов тяжелой артиллерии.

Углубленная профиль укрепления — усиленная профиль укреплений XIX в. с несколько большей высотой закрытия (бруствера) и глубиной наружного рва до 0,9 м и больше, благодаря чему достигалась лучшая маскировка препятствия, расположенного во рву, и лучшая защита от шрапнельного огня и снарядов легкой полевой артиллерии.

Угол полигона — см. Крепостной многоугольник.

Узел обороны — участок местности в батальонном районе обороны, от удержания которого зависит устойчивость обороны батальона. Содержит опорные пункты и отдельные позиции огневых средств, объединенные общей тактической задачей, системой огня и препятствий, приспособленных к круговой (прежде всего к противотанковой) обороне. В долговременной фортификации под У. о. понимают сочетание долговременных опорных пунктов, эшелонированных в глубину, находящихся между собой в огневой связи и часто соединенных между собою подземными потернами. Как опорные пункты, так и узел в целом имеют круговую оборону.

Узел сопротивления — термин, появившийся после русско-японской войны и означавший группу опорных пунктов, расположенных на переднем крае внутри позиции, а иногда и в тылу. В У. с. входили расположенные на его пространстве местные предметы, господствующие над целым участком позиции и находящиеся в огневой связи с соседними участками позиция. На укрепленных позициях в первую мировую войну 1914–18 гг. У. с., т. е. отдельные участки укрепленной полосы, приведенные в более сильное оборонительное состояние, назывались также центрами сопротивления. Они обносились сильными искусственными препятствиями с фронта и флангов. Для возможности обороны по частям служили опорные пункты, находившиеся во взаимной огневой связи и расположенные на всех выгодных точках местности. Для усиления обороны сообщения также приспосабливались к обороне, а на флангах возводились фланкирующие пулеметные сооружения для обстрела промежутков. Во время Великой Отечественной войны этот термин у нас применялся лишь по отношению к укреплениям немцев.

В долговременной фортификации после первой мировой войны 1914–18 гг. появился термин долговременный У. с., предложенный проф. Хмельковым в 1923 г. Под этим термином проф. Хмельков понимал пункты, важные в тактическом отношении и потому наиболее сильно оборудованные технически. Они должны были успешно противостоять открытой силе, бомбардировке и ускоренной атаке, уступал лишь постепенной атаке, и то после больших потерь людьми и артиллерийских и инженерных средств. Такой У. с. должен иметь: 1) несколько линий обороны, одну или несколько опорных групп и редюит; 2) широкие, продольно обстреливаемые и трудно уничтожаемые артиллерийским огнем искусственные препятствия; 3) многочисленную скорострельную, расположенную преимущественно под броневыми закрытиями, противоштурмовую артиллерию, а также большое количество пулеметов, огнеметов и других средств ближней борьбы; 4) постоянный гарнизон и коменданта узла. Узел занимает площадь 3,0–3,5 км^2. Каждая линия обороны должна была состоять из отдельных земляных и бетонных брустверов с убежищами под ними, связанными с тылом потернами. На флангах возводятся опорные группы с броневыми установками.

Идея долговременных У. с. проф. Хмелькова появилась в результате выявившегося несоответствия фортов и крепостей новым условиям борьбы. Однако это предложение не получило осуществления.

Укрепление — так назывались до первой мировой войны 1914–18 гг. сомкнутые оборонительные постройки, усиленные преградою штурму и самостоятельные в смысле обороны, т. Р. способные вести некоторое время оборону без поддержки со стороны. Характерными типами У. являлись редуты, штерншанцы и другие сомкнутые фортификационное постройки. У. являлись основным элементом укрепленной позиции в XIX в. В настоящее время этот термин по отношению к отдельным сооружениям или постройкам не применяется.

Укрепление местности — см. Укрепление позиций.

Укрепление позиций — совокупность всех инженерных мероприятий, при помощи которых возможно и должно: 1) устранить или уменьшить недостатки местности, выбранной для позиции; 2) увеличить предоставляемые местностью выгоды для расположения своих войск и их действий; 3) увеличить трудности для действий войск противника.

В частности У. п. дает следующие преимущества: 1) обороняющийся до известной степени освобождается от необходимости подчиняться инициативе наступающего и может сам подчинять его своей инициативе; 2) войска обороняющегося выводятся до некоторой степени из подчинения местности; 3) сила сопротивления войск обороняющегося увеличивается; 4) увеличивается действительность огня обороны; 5) обороняющийся имеет возможность укрыть от действия средств поражения свои войска и тем отчасти парализовать действия противника и уменьшить свои потери; 6) дается более совершенное укрытие от наблюдения противника; 7) дается некоторая экономия сил, необходимая для обороны позиции, и освобождаются войска для активных действий; 8) увеличивается возможность успешного маневрирования и активизации действий с целью нанесения решительного удара; 9) действия противника затрудняются, и он ставится в невыгодные условия.

Укрепление позиций бывает поспешное и заблаговременное

Укрепленная группа — см. Фесте.

Укрепленная зона — термин общего характера для обозначения вообще какой-то большой укрепленной площади, имеющей большое протяжение по фронту и в глубину (100–200 км) В конце 30-х годов XX в. в Военно-Инженерной Академии под У. з. стали понимать систему из нескольких укрепленных районов вместе с их тылами, составляющих одно оперативное целое и находящихся под единым командованием коменданта У. з. Однако это понятие, не будучи достаточно разработано, окончательно не оформилось.

Укрепленная линия — укрепление в виде непрерывной линии. Возникли еще в древности, когда активная наступательная тактика заменилась тактикой оборонительной, а основным оружием стало метательное оружие, т. е. уже в последний период древних веков (III-V в. н. э.). В средние века У. л. долго еще сохранялись в Восточной Римской империи (Византии). На Западе же они появляются в конце XVII и XVIII вв. когда искусство стратегии и тактики сводилось лишь к тому, чтобы избежать решительного сражения. Это стремление избежать боя и заслонить себя от удара противника заставило прибегать к устройству непрерывных У. л., прикрывавших расположение армий. У. л. стали возводиться и на границах государств, для прикрытия армий, и имели различное начертание реданное, тенальное, бастионное, кремальерное. В первую мировую войну 1914–18 гг. укрепленной линией иногда назывались укрепленные позиции.

Укрепленная позиция — позиция, подготовленная в той или иной степени для боя инженерными средствами укрепления местности. Термин «укрепленная позиция» применяется вообще к позиции, так или иначе укрепленной, но не определяет собой характера и системы укреплений. В первую мировую войну 1914–18 гг. под У. п. понималась целая система укреплений. Она состояла из двух укрепленных полос, расположенных одна от другой на расстоянии 5- 8 км. Такое удаление определялось требованием, чтобы противник для разрушения второй полосы принужден был переменить расположение своей артиллерии, на что требовалось известное время, достаточное для того, чтобы подтянуть резервы. Обе полосы соединялись между собою отсечными позициями.

Укрепленная полоса — так называлась в первую мировую войну 1914–18 гг. полоса местности, оборудованная тремя линиями окопов, узлами сопротивления и опорными пунктами, общей глубиной около 1 км.

Первую линию окопов располагали на местности так, чтобы иметь возможность наблюдать за действиями противника. Поэтому ее возводили на передних скатах высот или даже на топографическом гребне. Она имела следующее назначение: 1) наблюдать за противником, т. с. являлась наблюдательной сторожевой линией; 2) по возможности сильно расстроить наступающего противника и обнаружить начало наступления артиллерийской подготовкой, поэтому она должна была иметь сильную огневую оборону и трудно преодолимые естественные и искусственные препятствия.

Вторая линия окопов, расположенная от первой на расстоянии 100–175 м, являлась главной (основной) линией обороны. и поэтому укреплялась наиболее сильно. Эта линия должна была удовлетворять следующим условиям: 1) чтобы она была возведена возможно более укрыто (маскированно) и не находилась для противника в одном поле зрения с первой линией, во избежание одновременного разрушения; 2) чтобы с нее хорошо обстреливалось все промежуточное пространство для воспрепятствования противнику распространяться вглубь, для чего ходы сообщения также приспосабливались для стрельбы; 3) чтобы противник не мог ее разрушить одновременно с первой линией, также и в силу естественного рассеивания снарядов (150–250 м) и чтобы резервы могли своевременно оказать поддержку первой линии; 4) чтобы она была связана с первой линией ходами сообщения, давая резервам возможность безопасно подходить к первой линии, несмотря на заградительный огонь противника.

Перед второй линией окопов возводились укрыто расположенные искусственные препятствия, а между обеими линиями возводились опорные пункты, способные к длительному и самостоятельному сопротивлению, препятствуя противнику продвигаться вперед и закрепляться на занятых участках и облегчая своим войскам производство контратак.

Третья линия устраивалась на случай прорыва первых двух и располагалась на расстоянии 275–700 м от второй линии. На ней размещались полковые, а иногда и батальонные резервы. Третья линия иногда не носила сплошного характера, а состояла из ряда опорных пунктов, находившихся между собою в огневой связи.

В целях придания обороне большей устойчивости, через 1–1,5 км устраивались центры сопротивления, охватывавшие собою все три линии и занимавшие площадь около 1 км^2.

Укрепленный город — город, обнесенный оборонительными стенами и другими укреплениями. У. г. появились в древние века. а в средневековье получили особо широкое распространение: почти все города как на границах, так и внутри страны стали укрепляться. Явились естественным следствием феодальной системы и слабости центральной власти, когда войны между отдельными феодалами были обычным явлением. С развитием абсолютизма У. г. остаются в качестве крепостей только на границах, а в глубине страны — лишь для особо важных центров, например столиц. В остальных городах стены срываются, так как в случае восстаний такие города могли быть уже опасными для центральной власти.

Укрепленный замок- укрепленное жилище феодала, возводившееся на трудно доступном месте, защищенном естественными препятствиями. Укрепление состояло из высоких, вначале деревянных, а затем каменных, толстых стен с башнями по углам и глубоким рвом впереди них. Обычно замок имел внутри еще особое укрепление — высокую башню донжон, где собственно и жил феодал со своей семьей и наиболее близкими приближенными. После победы абсолютизма феодалам было запрещено возводить У. з., и с этого времени строились лишь загородные виллы, сохранявшие только внешнюю форму замка.

Укрепленный (крепостной) район (УР) — первоначально так называлось сочетание нескольких крепостей, находящихся во взаимодействии и образующих общую группу. По другому определению, крепостной УР — это группа из нескольких (3–5) крепостей, расположенных в 1–2 переходах (20–40 км) друг от друга, которая имела свой независимый от гарнизона крепостей войсковой и маневренный резерв района (2–3 дивизии). решающий одну общую стратегическую или оперативную задачу. Такой крепостной район являлся плацдармом для действующей полевой армии. Впервые предложения об УР возникли после наполеоновских войн, когда оказалось, что старая система укреплений границ уже не пригодна для новых массовых армий. Идею УР в сущности можно усмотреть еще в решении Петра I об укреплении Киева в 1706 г., согласно которому Киевская крепость состояла фактически из 3 крепостей: старой Киевской крепости, новой Печерской и отдельного укрепления на левом берегу Днепра.

Создаваться УР стали уже в последней четверти XIX в., но большого распространения не получили. После первой мировой войны 1914–18 гг., когда система укрепления границ посредством линяй крепостей была признана устаревшей, появились различные предложения о создании вдоль границ сплошных глубоких полос, состоящих из УР. но уже в новом их понимании. Под УР стали теперь понимать рубеж, имеющий определенное протяжение по фронту и глубину (в зависимости от оперативных задач, возлагаемых на УР. и естественных географических условий), заблаговременно подготовленный средствами долговременной фортификации к длительной и упорной борьбе постоянного гарнизона и совместно с ним полевых армий. В отличие от крепости УР имел открытый тыл для связи со страной

Существовало много вариантов системы укрепления УР. Во Франции основой обороны являлись большие и малые ансамбли, в других случаях этой основой являлись узлы обороны, расположенные по фронту на известном расстоянии друг от друга, и составляющие главную полосу УР. На важнейших направлениях УР располагаются и в глубину — в уступном порядке. Фортификационным элементом УР являются долговременные сооружения различного назначения и различной конструкции, вплоть до подземных, броневых и пр.

В настоящее время трудно сказать, какой вывод будет сделан на основании изучения опыта прошедшей войны в отношении формы УР и его сооружений. Возможно, что он станет лишь элементом укрепленной зоны, которая может стать основной формой подготовки границ.

Укрепленный лагерь — первая форма полевых укреплений, появившаяся в древние века и представлявшая собой лагерь войск, укрепленный со всех сторон валами и рвами, а иногда усиленный и другими препятствиями против штурма. Наибольшего совершенства в строительстве лагерей (кастраметации) достигли римляне. В средние века У. л. стали возводиться лишь с появлением наемных постоянных армий. В XVIII и в XIX вв. под У. л. понималась позиция в виде сомкнутого многоугольника, усиленная средствами военно-инженерного искусства и назначенная для обороны стратегически или административно важного пункта театра военных действий. К таким пунктам относились узлы сообщения, города и пункты, облегчавшие положение армий по характеру своих укреплений. У. л. делились на временные и полевые. Гарнизоны У. л. всегда состояли из полевых армии и исчислялись в 2000 чел. на километр для полевых У. л. и 1000 чел. на километр для временных. Внутри лагерей всегда предполагался один или несколько крупных населенных пунктов и продовольственные или материальные ресурсы, которые могли бы служить подспорьем войскам.

Укрепленный рубеж — рубеж, укрепленный средствами фортификации (полевой или долговременной) для упорной его обороны. Понятие «укрепленный рубеж» не говорит о системе и степени укрепления и применяется безотносительно масштаба соединения, занимающего У. р.

Усиленный проволочный забор — противопехотное препятствие в виде проволочного забора, усиленного с обеих сторон наклонными рядами проволоки.

Ускоренная атака — метод быстрого овладения крепостями в противоположность методу длительной постепенной атаки, возникший в 80-х годах прошлого века. Этот метод мог появиться только после усовершенствования огнестрельного оружия, в частности после появления нарезной артиллерии и фугасных снарядов, когда выявилось несоответствие конструкций крепостей и крепостных сооружений новым видам оружия. Наибольшей известностью пользуется ускоренная атака Зауэра. Суть атаки заключалась в следующем. После рекогносцировки крепости и пресечения всех путей подвоза к ней, атакующие силы (до 2 корпусов — 60000 чел. — против большой крепости) четырьмя или восьмью колоннами осадной артиллерии с разных сторон подходят на 2 км к поясу фортов и открывают по ним шрапнельный огонь с целью отогнать расчеты орудий и стрелков от линии огня. Пехота располагается впереди своей артиллерии и подготавливается к решительному сражению следующего дня. На следующий (второй) день артиллерия открывает огонь всех видов по фортам и другим опорным пунктам крепости и заставляет уйти защитников в казематы. а тем временем пехота атакующего подвигается еще на 1 км вперед. Затем артиллерийский огонь прекращается и возобновляется лишь тогда, когда защитники снова покажутся на линии огня. Так повторяется несколько раз, пока защитники не будут окончательно измотаны и приведены в состояние «тактического паралича», т. е. уже не покажутся на линии огня атакующего. Пехота за это время должна подойти на 250 м к фортам и броситься на штурм. Последний, по Зауэру, должен был производиться на промежутки с целью покончить с крепостью и овладеть ее ядром. Вся атака Зауэра построена на несовершенстве крепости, пассивности ее гарнизона и недостаточной моральной устойчивости последнего.

«Усы» — термин, применявшийся для обозначения окопов, смежных с редутами и служивших для обстреливания мертвых пространств перед укреплениями, для усиления огня при штурме и для уменьшения потерь при обстреливании редута артиллерийским огнем противника, когда часть гарнизона выводилась из редута в них. Получили большое распространение в русско-японскую войну 1904–1905 гг.

Ф

Фас (франц. face — лицо) — сторона укрепления, обращенная о поле. Ф. называются также прямолинейные участки проволочных препятствий и противотанковых рвов.

Фашина — цилиндрические пуки хвороста, перевязанные в нескольких местах вицами, проволокой или веревкой. Применяются для самых разнообразных целей а фортификации, для укрепления высоких насыпей, в качестве прокладок в покрытии, для устройства плотин, мощения дорог и т. д. Разделялись раньше следующим образом: обыкновенные — диам. 23–25 см, длиной 2–4 м; батарейные — диам. 25–30 см, длиной 6–8 м; потолочные — диам. 30 см и длиной в зависимости от величины покрытия; делались из самого толстого хвороста, во внутрь вкладывалась жердь; водяные — применявшиеся для работ в воде; делались различного диаметра и длины, внутрь ввязывались камни, чтобы фашины не всплывали.

Фесте (нем. feste — крепостца). В конце XIX в. возник вопрос, способны ли форты, совмещавшие в себе на сравнительно небольшой площади средства как ближней борьбы, так и дальней (артиллерию в броневых башнях), сопротивляться действию новейших средств разрушения осадной артиллерии. Одно попадание мощного снаряда могло вывести такой форт почти целиком из строя. Являлась необходимость в связи с этим рассредоточить все сооружения таких фортов на большей площади. Первые предложения в этой области были сделаны во Франции в 1887 г. Немцы, использовав эту идею, разработали вместо форта новую фортификационную форму, первоначально назвав ее «укрепленной группой» (Befestigungsgruppe), под которой понималась группа рассредоточенных на большой площади сооружений для ближней борьбы (пехотные позиции) и средств дальней борьбы (артиллерия в броневых башнях), соединенных между собой подземными сооружениями и окруженных общей преградой, взятой частью под фронтальный, частью под фланговый огонь из отдельных сооружений. Эта форма представляла собой самостоятельное целое, управляемое единым начальником. Вскоре термин «укрепленная группа» был заменен термином «фесте».

В Ф. главную роль играли броневые башни и «безопасное от штурма пехотное укрепление» (Sturmfreies Infanterienwerke), их охраняющее. При перестройке Меца роль такого укрепления иногда играли старые форты, но лишенные артиллерийского вооружения дальней борьбы. Среди других сооружений в Ф. входили бетонные казармы, убежища, наблюдательные броневые посты, пехотные траншеи, с постами для часовых. Весь этот комплекс сооружений, занимавший площадь около 1,5 км^2, обносился сильными препятствиями; ими же обносились и отдельные сооружения внутри Ф. Фесте «Лотарингия» в крепости Мец, занимавшая площадь 1,25 км^2, обошлась в 18 млн. франков по довоенному (1914 г.) курсу.

Фильтровентиляция — подача в убежище очищенного от ОВ воздуха через фильтры-поглотители посредством вентиляторов или специальных мехов. Ф. ввиду ограниченности количества подачи воздуха через фильтры, рассчитывают, исходя из уменьшенных норм воздуха на человека. В фортификационных сооружениях типа охранительных Ф. должна давать такое количество воздуха, чтобы, во-первых, боеспособность или работоспособность находящихся в убежище заметно не понижались и, во-вторых., удалялись проникшие при входе и поглощенные одеждой ОВ. Одежда способна очень быстро поглощать значительные количества нестойких ОВ, а затем продолжительное время выделять их в атмосферу. Это обстоятельство усложняет вентиляцию убежищ и требует предварительных мероприятий по очистке одежды. Для этой цели необходим приблизительно 4–5-кратный обмен воздуха в час, а в некоторых случаях и больше, что собственно покрывает и норму подачи воздуха на человека.

Фланговая позиция — см. Позиция.

Фланговое сооружение — так сокращенно и не совсем правильно называются иногда огневые сооружения, дающие огонь во фланг наступающему противнику. Полное и правильное название их — огневые сооружения флангового действия.

Фланк (франц. flanc — бок) — короткая сторона укрепления. перпендикулярная или почти перпендикулярная линии фронта. В бастионной системе — сторона бастиона между фасом и куртиной, где обычно устанавливались орудия для обстреливания рва перед куртиной.

Фланкирующие сооружения — огневое сооружение, дающее огонь вдоль фаса укрепления или вдоль препятствия. Из фланкирующих сооружений может вестись огонь по самым разнообразным направлениям — фланговый, косоприцельный, а в виде исключения даже фронтальный, при условии хорошей защиты амбразуры и лицевых стен и хорошей маскировки.

Фланковый (куртинный) угол — угол между фланком и куртиной.

Фланк укрепления — боковой фас укрепления, из которого ведется фланкирующий огонь по подступам к соседним укреплениям.

Флешь — см. Редан.

Форт (лат. fortis — сильный, крепкий) — сомкнутое укрепление долговременного или временного характера, основной элемент пояса внешних укреплений крепости.

В XVII — XVIII в., в отличие от крепости. Ф. первоначально назывались отдельные укрепления, содержащие только воинский гарнизон и защищавшие отдельные дефиле, мосты, дороги и пр. В конце XVIII в. французский инженер Монталамбер первый предложил возводить Ф. впереди крепостной ограды на командующих высотах. Первые Ф. представляли собой каменные башни с четырехъярусной артиллерийской обороной. Число орудий доходило до 72, причем многочисленные казематы давали возможность, маневрируя артиллерией, развивать сильный огонь по любой точке в пределах досягаемости артиллерийского выстрела. Башни Монталамбера нашли себе единичное применение, и вообще идея фортовой крепости не была современниками оценена по достоинству. Их стали постепенно возводить лишь после наполеоновских войн. Основными типами Ф. в это время являлись французский — бастионной системы с четырьмя или пятью бастионами, и германский — капонирной системы в виде пятиугольника, с двумя капонирами на боковых плечных углах и грибообразным редюитом-капониром посреди горжевого фаса. Гарнизон Ф. состоял из 2–4 рот с 20–50 орудиями.

Войны середины XIX в., в особенности оборона Севастополя, в связи с введением нарезной артиллерии поставили остро вопрос как о конструкции, так и о назначении фортов. Тотлебен рассматривал Ф. как основную пехотную позицию и считал, что «все внимание должно быть обращено на доставление фортам сильнейшей самостоятельной обороны». Совмещение в Ф. средств ближней борьбы (действий пехоты) и средств дальней борьбы (артиллерии, имеющей назначение борьбу с артиллерией противника) облегчало, по мнению Тотлебена, задачу противника по уничтожению Ф. Поэтому он предложил вывести тяжелую артиллерию из Ф. на промежутки. Первыми воспользовались этой идеей немцы, но не полностью: они вынесли тяжелую артиллерию из Ф. и поставили ее на построенные по обеим сторонам так называемые смежные батареи. Второй вариант выразился в двухвальных Ф.: на одном валу помещались стрелки, на другом — артиллерия. Такое разрешение вопроса являлось лишь паллиативом, и появление фугасных снарядов (бомб-торпедо) повело к дальнейшему изменению Ф. На Западе, где металлургическая промышленность была сильно развита, пошли на помещение тяжелой артиллерии под броню, и появилась так называемая броневая фортификация, идеологом которой был бельгийский инженер Бриальмон. В России же стали осуществлять идеи Тотлебена, т. е. полностью убрали с Ф. тяжелую артиллерию. Тип такого Ф. был разработан в конце восьмидесятых годов военным инженером Величко, форт имел трапецеидальное начертание, рвы фланкировались из кофров, за исключением горжевого, где для этой цели был создан капонир. Такой Ф. в основном представлял собой пехотную позицию, приспособленную для упорной обороны; на вооружении были только противоштурмовая артиллерия и пулеметы, частично помещенные в небольшие бронебашни. Для обстрела промежутков возводились промежуточные капониры или полукапониры, предложенные тем же Величко. Тип этого форта был принят также и во Франции. После первой мировой войны 1914–18 гг., вместе с отпадением крепостей как формы укрепления границ, перестали возводиться также и Ф.

Форт-батарея — так назывались у русских фортификаторов форты, вооруженные большим количеством артиллерии, имевшей назначением вести борьбу с артиллерией противника, причем она в большинстве случаев была помещена в броневых установках, а пехотный гарнизон, наоборот, был очень слабый. Такие форты были плохо приспособлены для ведения ближней борьбы, вследствие чего они теряли значение опорных пунктов крепостной позиции. Русские фортификаторы, наоборот, обращали особое внимание на организацию ближней борьбы, для чего артиллерия дальнего боя выносилась из фортов на промежутки, а пехотный гарнизон оставлялся достаточно сильным. Такие форты становились действительно опорными пунктами внешней крепостной позиции, почему и получили название фортов-редутов. Термины «форт-батарея» и «форт-редут» были даны впервые проф. Плюцинским.

Форт-застава — отдельное долговременное укрепление с гарнизоном до батальона пехоты, вооруженное несколькими десятками орудий, часть из которых помешалась обычно в бронебашнях. Возводились для защиты второстепенных направлений, узких дефиле и пр.

Фортификационная подготовка местности — см. Укрепление позиций.

Фортификационное сооружение — сооружение, возводимое для обеспечения ведения собственно боя. Возводятся для лучшего обеспечения огня. наблюдения и управления, сообщений по фронту и в глубину боевого порядка, защиты бойцов и материальной части от средств поражения, а также для затруднения действий противника. Степень совершенства обеспечения зависит от многих условий, в основном — от возлагаемых на сооружение задач, наличия времени, сил, материалов и других средств.

Сооружения, применяемые в долговременной фортификации, называют долговременными сооружениями, а в полевой фортификации — полевыми фортификационными сооружениями. До первой мировой войны 1914–18 гг. область применения тех и других была ограничена указанными рамками, однако уже во время войны при укреплении полевых полос стали применять и сооружения, возводимые из бетона и металла, но более простых типов. С другой стороны, в укрепленных районах, в целях их дооборудования, стали применять также и полевые сооружения. Ф. с., в зависимости от боевых задач и назначения, делятся на огневые сооружения, убежища различного рода и препятствия.

Фортификация (лат. fortificatio — укрепление). Термин появляется в XVI — XVII вв., когда уже зародилась известная теория по этому вопросу и когда Ф. стала самостоятельной отраслью, с одной стороны, строительного искусства, а с другой — военного. Прогресс Ф. в этот период неразрывно связан с развитием артиллерии, когда старые укрепления оказались слишком слабыми и пришлось их перестраивать.

Ф. определяют и как искусство, и как науку. Французский инженер Леближуа определяет Ф. как «искусство использования пассивной сопротивляемости неподвижных сооружений (препятствий, убежищ и закрытий) в целях экономии сил». Наши учебники 1917 г. определяют Ф. следующим образом: «Фортификация — отдел военно-инженерного искусства, который изучает инженерные работы, имеющие целью облегчить для своих войск и затруднить для противника ведение собственно боя». Проф. Величко определяет кратко: «фортификация — наука об укреплениях». Согласно Большой Советской энциклопедии, «фортификация — наука из цикла военно-инженерных наук, указывающая способы возведения искусственных сооружений или приспособлений на местности, имеющих целью прикрыть живые цели и материальную часть войск от наблюдения, огня и ОВ противника, создать наилучшие условия для наблюдения за ним и применения против него огнестрельного оружия и воздвигнуть препятствия или преграды для его продвижения».

Обе категории этих определений имеют известное право на существование. Ф. как теория, опирающаяся к тому же на целый комплекс других наук. есть наука, в практическом же своем приложении Ф. — искусство. Прежде чем Ф. стала наукой, ей предшествовал целый период накопления опыта, т. е. период фортификационного искусства, которое в настоящее время уже само является следствием правильного применения науки. Все же наиболее отчетливым и правильным является определение Величко: «Фортификация — наука об укреплениях».

Ф. возникла в глубокой древности, вместе с разложением первобытно-общинных отношений и появлением классового общества с его постоянными войнами. Первые укрепления, появившиеся у человечества, свидетельствовали, что война стала постоянным явлением и что первобытно-общинным отношениям настал конец. Энгельс отмечает по этому поводу «громадный прогресс в строительном искусстве, но вместе с тем и признак увеличивавшейся опасности и потребности в защите…». Далее он говорит: «война… ведется теперь только ради грабежа, становится постоянным промыслом. Недаром высятся грозные стены вокруг новых укрепленных городов, в их рвах зияет могила родового строя, а их башни упираются уже в цивилизацию». Изменение форм и конструкций фортификации непосредственно зависит от изменения характера оружия, характера армий, методов военного искусства и других условий.

Первые укрепления эпохи разложения первобытно-общинных отношений, получившие название городищ и представлявшие собой огороженные валами или палисадами селища, явились, так сказать, родоначальниками отрасли фортификации, получившей впоследствии название долговременной фортификации. Первоначально фортификационные сооружения были представлены только противоштурмовыми преградами (валы, рвы, палисады). С развитием техники нападения и метательного оружия появляется уже известная система укреплений (башни, изломы стен и пр.).

С развитием классового общества появляется армия, т. с. «организованное объединение вооруженных людей, содержимое государством в целях наступательной или оборонительной войны» (Энгельс). Вместе с армией возникает и другая отрасль Ф., получившая название полевой фортификации. Первой формой полевой фортификации явился укрепленный лагерь.

Оборонительная тактика, которая характерна для древнего Рима в период его упадка (империя), вызывает перевооружение римских армий метательным оружием. Появляются укрепленные линии, находясь за которыми войска старались расстрелять противника издали и расстроить его ряды.

Средневековье с его конным рыцарским войском характеризуется отсутствием Ф. как постоянного элемента военного искусства в полевых войнах. Долговременная Ф. этого времени находит свое выражение в феодальных замках, сначала деревянных, а затем (с XI — XII вв.) каменных. С XIII в. на Западе начинают обноситься стенами города.

С укреплением абсолютистской власти и с появлением огнестрельного оружия и пехоты как основного рода войск возрождается и бурно развивается полевая Ф. В долговременной Ф. старые системы укреплений, в виде стен с башнями, оказываются слишком слабыми и претерпевают полнейшее изменение. Появляются бастионные и другие системы укреплений, дающие возможность лучшего сопротивления новому оружию и более полному его использованию в целях обороны в полевой Ф. Появляются сомкнутые укрепления как опорные пункты для действующих войск. Именно в этот период Ф. выделяется в самостоятельную отрасль, разрабатывается ее теория и она становится наукой.

Конец XVII и начало XVIII в. в отношении военного искусства характерны стремлением со стороны полководцев избегать решительного сражения и действий под крепостями, их осады. Поэтому в долговременной Ф. этого периода продолжается дальнейшее усовершенствование крепостных систем и конструкций сооружений. Однако уже с конца XVII в. в долговременной Ф. наблюдается схоластичность, отрыв от жизни; известный застой наблюдается также и в полевой Ф. Ф. становится в сущности отделом математики (геометрии) и в конце концов вырождается в чертежное искусство. Исключение составляет Россия, где как в полевой, так и в долговременной Ф. наблюдается большая жизненность форм, соответствие их требованиям тактики и большее творчество.

Появление на рубеже XVIII к XIX вв. массовых армий по вело к резкому изменению форм долговременной Ф. Старые крепости, укрепление которых ограничивалось сомкнутой крепостной оградой, оказались не в состоянии задержать новые армии. Поэтому как следствие наполеоновских войн появляются фортовые крепости.

В полевой Ф. намечается сдвиг лишь после появления нарезного оружия, когда наравне с редутами появляются и стрелковые, и прочие окопы. Появление фугасных снарядов и развитие вообще артиллерии, появление автоматического оружия, повлекшее за собой и изменение методов военного искусства, немедленно отразилось и на Ф. В долговременной Ф. появляется бетон, броня, изменяется характер крепостей и их элементов — фортов. В полевой Ф. редут как основная форма постепенно исчезает, окоп же начинает завоевывать господство. Одновременно изменяется и форма укреплений местности. В долговременной Ф. стремятся перейти к укрепленным крепостным районам, в полевой — к глубокой и сплошной укрепленной позиции.

В первую мировую войну 1914–18 гг. крепости, хотя ц выполняли частично свою задачу, однако оказались все же устаревшими способами укрепления границ, а идея крепостных УР еще только разрабатывалась,

Энгельс еще в середине XIX в. писал о том. что в настоящий момент единичные крепости уже не могут иметь большого значения и что задержать наступающие армии могут только группы крепостей.

Полевая Ф. совершенно преобразилась. Появилась позиционная фортификация с ее сплошными укрепленными полосами, протянувшимися «от моря до моря», где наравне с дерево-земляными сооружениями нашли себе применение и бетон, и металл, и инженерные сооружения.

Развитие военного искусства после первой мировой войны 1914–18 гг., и миллионные армии, оснащенные самой совершенной техникой (танки, авиация, артиллерия, химия), повели к совершенному изменению долговременных сооружений и появлению УР, протянувшихся сплошной полосой по границам. и к дальнейшему совершенствованию полевой Ф., в смысле развития глубины с применением скоростных методов укрепления и сооружений, изготавливаемых заводским путем и подвозимых к месту установки.

В конечном счете Ф. так же, как «вооружение, состав, организация, тактика и стратегия», находится «в прямой зависимости от данной степени развития производства и средств сообщения» (Энгельс).

Фортификация прикладная — раздел полевой фортификации, рассматривавший, какие из средств полевой Ф. и как именно, с какими видоизменениями могут быть наиболее целесообразно применены при той или другой обстановке боя и местности. Иногда этот практический раздел называют «применением полевой фортификации», но такой термин не охватывает понятия полностью, так как местность составляет лишь один из тех элементов обстановки боя, которые влияют на применение фортификационных сооружений и на видоизменение их устройства. Раньше прикладная Ф. изучалась после фортификации теоретической, изучавшей вопросы устройства, назначения и возведения фортификационных сооружений в предположении, что местность ровная, т. е. исключалось влияние последней. В настоящее время разделение фортификации на теоретическую и прикладную не принято.

Фортификация теоретическая — см. Фортификация прикладная.

Фортовая группа — сочетание нескольких фортов и более слабых опорных пунктов, батарей, казарм, безопасных от снарядов, и всякого рода дополнительных сооружений, разбросанных на площади от 1,5 до 3 км^2, окруженных со всех сторон препятствиями долговременного типа, объединенных общим командованием и решающих одну общую тактическую задачу. Группа входит в состав внешней позиции крепостей широкого расположения. Ф. г. явилась одной из последних форм развития внешней крепостной позиции.

Фортовая крепость — крепость, имевшая впереди крепостной ограды отдельные вынесенные вперед укрепления — форты. Идея Ф. к. впервые была теоретически обоснована французским военным инженером Монталамбером в конце XVIII века. Энгельс говорит, что предложенная Монталамбером «система отдельных фортов… открывала новую эру не только в фортификации, но и также в способах нападения на крепость, в ее обороне и даже в общей стратегии». Однако первое практическое осуществление Ф. к. было произведено намного раньше Монталамбера Петром I в Кронштадте, где он возвел крепость, состоящую из ядра и отдельных передовых фортов перед ней. Такая же идея была заложена Петром и в укреплении Петербурга. Есть предположение, что Монталамбер но время своего пребывания в Петербурге видел эти укрепления, и отсюда v него и появилась идея Ф. к. Конечно, это нисколько не умаляет заслуг Монталамбера.

Первые форты вооружались артиллерией и являлись таким образом артиллерийскими фортами. Теляковский в 1846 г. указал, что форты должны быть сильными опорными и пехотными пунктами и составлять основу передового пояса крепости. На основе опыта обороны Севастополя 1854–55 гг. Тотлебен развил эту идею и предложил всю дальнобойную артиллерию убрать с фортов и поставить на промежутки. Величко и другие русские инженеры развили эти идеи и создали тип Ф. к., принятый затем и в некоторых странах на Западе, например во Франции. Однако в других европейских странах форты являлись фортами-батареями.

Нормальный тип Ф. к. состоял из укрепленного ядра крепости и пояса фортов, удаленного от ядра на 4–6 км. В первом типе фортов артиллерия выносилась на укрепленные промежутки, где, кроме батарей, находились расходные и другие пороховые погреба, пехотные позиции и убежища. Во втором типе Ф. к. форт является местом расположения артиллерии как ближней, так и дальней борьбы. В конце XIX и начале XX в. форты стали постепенно заменяться фортовыми группами и фесте.

Фортовый пояс крепости — главная позиция крепости, состоящая из отдельных фортов, расположенных в нескольких километрах от ядра крепости и образующих внешний пояс ее укреплений.

Форт-редут — так называл проф. Плюцинский форты, являвшиеся опорными пунктами для войск крепости и подготовленные к длительной самостоятельной обороне. Для этой цели они имели сильные пехотные гарнизоны и вооружались артиллерией ближней борьбы. Вся дальнобойная артиллерия выносилась на промежутки. Противоположностью Ф. p. являлись форт-батареи — термин, также предложенный проф. Плюцинским.

Фоссебрея (франц. fausse-brev — ложная насыпь) — выдвинутый вперед перед главным крепостным валом дополнительный пониженный вал, называвшийся иногда также ложным валом, и обычно прикрывавший дозорный путь.

Фрондибола — метательная машина средних веков. См. также Требюше.

Фронтальная позиция — см. Позиция.

Фронтальное сооружение — огневое сооружение, из которого ведется фронтальный огонь. Правильнее было бы его называть огневым сооружением фронтального действия.

Фронт позиции — общее направление боевой линии войск. занимающих позицию.

Х

Ходы сообщения — узкие глубокие ровики, служащие для скрытого и безопасного передвижения по фронту и в глубину позиции, а также для обороны внутренности позиции. X. с возникли при атаке крепостей для безопасного к ней приближения и сообщения между параллелями. При появлении нарезного оружия, в особенности автоматического. X. с. стали необходимым элементом всякой укрепленной позиции. В зависимости от условий возведения X. с. делаются для переползания, для хождения согнувшись и во весь рост. Для защиты от продольного огня они делаются короткими коленами, под некоторым углом друг к другу, т. е. зигзагообразного начертания, змейкой, когда ход имеет волнообразное начертание, или прямыми участками с поперечными обходными траверсами.

Ц

Центральная ограда — центральное укрепление крепости, имевшее сплошную круговую ограду вокруг ядра крепости и состоявшее из валов со рвом впереди, соединяющих отдельные опорные пункты — верки крепости (форты, бастионы). Рвы получали продольную оборону из фланкирующих построек опорных пунктов или из отдельно расположенных сооружений. Назначение Ц. о. — обеспечивать ядро крепости от атаки открытой силой и служить тыловой позицией на случай прорыва противника через промежутки между фортами.

Центр сопротивления — под этим термином в первую мировую войну 1914–18 гг. понимали сочетание самостоятельных опорных пунктов, приспособленных к упорной обороне и расположенных наиболее выгодно в отношении взаимной поддержки. Ц. с. в позициях первой мировой войны 1914–18 гг. имели назначением оборонять огнем подступы к промежуткам и не допускать в случае прорыва противника широкого распространения их вдоль позиции, для чего они приспосабливались к самостоятельной обороне на три фронта, имея открытую горжу. Для фланкирования промежутков и доступов к ним имелись специальные фланкирующие сооружения — полукапониры. Ц. с. иногда носили название узлов сопротивления. Имели постоянный сильный гарнизон (обычно батальон). Подчинена коменданту центра сопротивления. Располагались друг от друга на расстоянии около 1 км, чтобы обеспечить перекрестное фланкирование промежутков. В современных укрепленных позициях роль центров сопротивления играют узлы обороны. См. также Узлы сопротивления.

Цепная линия укреплений — непрерывные укрепленные линии, применявшиеся в XVIII и частично в XIX в. и состоявшие или из реданов, или из бастионов, соединенных куртинами, или из сочетания теналей, или наконец из сочетания бастионов с куртинами, расположенных уступами (кремальерные линии).

Циклопические крепости — так называются древнейшие сооружения. возведенные в целях обороны из громадных камней весом в несколько тонн. Названы так греческим путешественником Павсанием, который предполагал, что возвести такие сооружения могли только циклопы — мифические одноглазые существа, обладающие громадной силой. Циклопические сооружения называть крепостями неправильно, так как это были скорее каменные городища, где сама местность диктовала необходимость возводить укрепления из камней, причем сначала они возводились из необделанных камней, а впоследствии, при появлении рабства и разделения труда, их складывали уже из тесанных камней. Большие камни имели то преимущество, что давали необходимую вертикальность преграды. Ц. к. особенно много в Закавказье.

Циркум-валационная линия (лат. circum — вокруг; vallare — укреплять) — сплошная линия укреплений, возводившаяся в древние и средние века при блокаде укрепленных пунктов для предохранения от нападения извне на осаждающие войска войск, шедших на выручку осажденным. Состояли из сплошного вала и рва с отдельными вышками.

Цитадель (итал. cittadella — небольшой городок) — внутреннее укрепление крепости, имевшее самостоятельную оборону, являвшееся общим редюитом крепости и служившая последним опорным пунктом для гарнизона крепости в случае падения основных укреплений. Ц. должна быть достаточно обширной, чтобы весь оставшийся гарнизон мог в ней поместиться, и иметь достаточные запасы. Первоначальное назначение Ц. было другое: в ней помещался гарнизон завоевателя, чтобы держать население в повиновении. С развитием абсолютизма в городах для такой же цели возводились Ц. для правительственных войск.

Ч

Частик — см. Шахматные колья.

Частный ретраншамент — см. Ретраншамент.

Частокол — см. Палисад.

Черта — см. Сторожевая линия.

Чеснок — так в русских летописях называли препятствие, состоявшее или из железных рогулек, или из железных спиц, расположенных, подобно частику (см. Шахматные колья), на близком расстоянии друг от друга и укрепленных одним концом к доске. Ч. применялся отдельно или в сочетании с другими препятствиями. Обычно маскировался листьями или рыхлой землей.

Ш

Шанец (нем. Schanze — укрепление) — так с XVII в. назывались у нас отдельные полевые укрепления. В XIX в. термин исчез.

Шанцевый инструмент — инструмент, применяющийся для устройства фортификационных сооружений.

Шариковая бронебашня — см. Бронебашня.

Шахматные колья — препятствие из кольев, длиною около 1,0 м и толщиною 6–8 см, заостренных с обоих концов и забитых в землю, приблизительно наполовину, в шахматном порядке, на расстоянии друг от друга около 20 см. Применялись как дополнительное препятствие до появления скорострельной артиллерии и препятствий из колючей проволоки. Древне-русское название такого препятствия — частик.

Шлюз — см. Тамбуры.

Шпиц бастиона — исходящий угол бастиона.

Шрапнельные ровики — узкие ровики, отрывавшиеся возле окопов и соединенные с ними коротким ходом сообщения. Устраивались перпендикулярно вероятному направлению неприятельского огня и обеспечивали стрелков от продольного поражения шрапнелью. Применялись до первой мировой войны 1914–18 гг., в которую были заменены щелями.

Штерншанцы (нем. Sternschanze — звездообразное укрепление) — сомкнутые звездообразные укрепления полевого или чаще временного характера. Применялись в XVII — XVIII вв.

Штурмовые бочки — одно из оборонительных средств крепостей. Представляли собой обыкновенные пороховые бочки, внутри которых закладывались мешки с порохом и помещались различные предметы, могущие при разлете, после взрыва пороха, нанести поражение наступающему противнику (например, снаряженные гранаты, железные обломки, отрезки стволов и металлических труб, набитые порохом, и пр.). С обеих сторон бочки в обоих днах просверливались отверстия, в которые вставлялись деревянные трубки, снаряженные медленно горящим составом. Такие же трубки вставлялись в гранаты, в отрезки труб и стволов. При скатывании бочек на штурмующие войска противника медленно горящий состав в трубках бочек зажигался, и бочки взрывались по достижении цели. Иногда бочки ставились на колеса. В первую мировую войну 1914–18 гг. это средство нашло кое-где частичное применение в условиях холмистой местности.

Штурмфал (нем. Sturmfalle — противоштурмовые бревна) — бревна, уложенные вплотную друг к другу в виде наклонного или горизонтального палисада, помещенного в отлогостях эскарпа или, реже, контр-эскарпа, обычно перпендикулярно к ним. Применялся как средство, затрудняющее подъем по эскарпу или спуск в ров.

Щ

Щека амбразуры, бойницы — см. Амбразура, Бойница.

Щель — укрытие в виде короткого, узкого и глубокого рва (2–2,5 м), предназначенное для временного пребывания бойцов во время артиллерийского обстрела, бомбардировки авиации и для защиты от танков. Щели делаются открытые и перекрытые (блиндированные). Возводятся как временная мера при отсутствии других более солидных укрытий. Щели появились в массе во время первой мировой войны 1914–18 гг., когда они сменили так называемые шрапнельные ровики.

Щитовая сапа — сапа, при которой переднее закрытие головных сапер и закрытие с боков образуется с помощью щитов и земли.

Щиты — небольших размеров листы брони, имеющие назначением защищать одиночных стрелков или небольшие группы от неприятельского прицельного ружейно-пулеметного огня. Щит состоит из щитового полотна со щелью для стрельбы и вспомогательных приспособлений. Саперные щиты раньше применяли для производства саперных работ.

Э

Электризованные препятствия — проволочные препятствия, через которые постоянно или время от времени пропускается электрический ток. Существует несколько типов таких препятствий. Впервые большое применение нашли в первую мировую войну 1914–18 гг., хотя были известны и ранее, напр. при обороне Порт-Артура в 1905 г.

Эполемент — ровики с высокой насыпью впереди, не приспособленные к действию, из них огнем и служившие только как закрытие от взоров и выстрелов противника. Применялись для пехоты, артиллерии и конницы.

Эскалада (франц. escalader — влезть, на стену, взять приступом) — штурм крепости при помощи лестниц.

Эскаладировать — см. Эскалада.

Эскарп (франц. escarpe — крутой) — откос рва с внутренней стороны укрепления, крепости, форта и пр. В настоящее время под Э. понимают противотанковое препятствие в виде крутого искусственного откоса на скатах возвышенностей, обращенных к противнику. Высота Э. зависит от типа танков, против которых они делаются.

Эспланада (франц. esplanade — площадь) — первоначально под Э. понималось открытое незастроенное пространство между цитаделью и городскими строениями, шириною около 400–500 м. Э. делалась для того, чтобы к цитадели нельзя было приблизиться незамеченным, и для удобства действия как огнестрельным оружием, так и при вылазках гарнизона цитадели. Впоследствии Э. называлось пространство вокруг крепости, подлежащее очистке в мобилизационный период от всех мешающих обстрелу и наблюдению предметов (строений, рощ, и пр.). Для каждой крепости существовали свои эспланадные правила.

Этапные пункты — пункты, назначенные для ночлега, снабжения пищей и пр. войск и транспортов, двигающихся по дорогам к районам позиций. Э. п. обычно укреплялись сооружениями типа блокгаузов.

Я

Ядро крепости — центральная укрепленная часть фортовой крепости. Укрепления ядра составлял ряд опорных пунктов, связанных между собою фронтами разнообразного начертания и представлявших собою центральную ограду крепости. Ядро крепости обычно заключало в себе город, склады и другие крепостные магазины. В русских крепостях город не являлся необходимой принадлежностью крепости, и потому в Я. к. входили только склады, магазины, казармы гарнизона и штаб крепости.

Ярусная оборона — расположение укреплений, дающее возможность вести одновременно огонь как с передней линии обороны, так и с позади лежащих линий. В долговременной фортификации это достигалось устройством кавальеров, в полевых условиях укрепления располагались на передних скатах возвышенностей.

Ярусные фланки — вторые фланки, устраивавшиеся в орильонах (см. Отступной фланк) бастионов и расположенные на высоте главного вала.

Ячеечный окоп — см. Окоп.

Ячейка — открытое огневое сооружение на 1–2 бойцов. Я. могут быть врезными в переднюю крутость окопа или траншеи или вынесенными вперед, причем в этом случае они соединяются с окопом или траншеей короткими ходами сообщения. Ячейки могут быть расположены и отдельно.

ИЗДАНИЕ ВИА

Москва — 1946

Редактор капитан а. с. В. С. Амитров

Г 51 649. Подписано к печати 12.4.1946. Авторских л. 7.

Печатных л. 7 7/8 по 40000 зн. в печ. л. Учетно-изд. л. 7 7/8. Зак. 85.

Типография ВИА КА им. В. В. Куйбышева

Примечания

1

От фр. courtine — полог, занавеска (Namenlos).

Content

Военно-инженерная краснознаменная академия Красной Армии
имени В. В. Куйбышева
В. Ф. Шперк
ФОРТИФИКАЦИОННЫЙ СЛОВАРЬ

ОТ АВТОРА

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Я

Примечания