Unknown

Unknown

Воду реки Жем (Эмба) на пользу

жителям нефтяного региона

Автор решил повторно остановиться на пользе прудов-конденсаторов в рамках снижения уровня ущерба людям и народному хозяйству от паводкового воздействия реки Жем (Эмба) на г.Кульсары (1) - город нефтяников с населением в 65 964человек (2023), расположенный в 91км от реки Эмба (Жем) и других населенных пунктов, а также сельхозаграриям, осуществляющим свою деятельность в регионе данной реки.

Чтобы читатель ощутил всю проблемность ситуации автор считает необходимым озвучить некоторые факты и сведения на эту тему, приведенные в СМИ рядом источников в хронологическом порядке.

4 апреля (2024 года) в Жылыойском районе (2) было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.

В город Кульсары Атырауской области начала поступать паводковая вода 5 апреля. В регионе воды реки Жем размыли дорогу в направлении «Кульсары-Мукыр».По состоянию на 22:45 5 апреля в Кульсары подтопило предварительно 2500 частных жилых домов и административных зданий.

В редакцию КазТАГ 6 апреля (3) прислали видеокадры с водой, которая, согласно описанию, вытекает через частную дамбу в районе подвергшегося наводнению города Кульсары Атырауской области.

На кадрах запечатлено, как большой объем воды вытекает через дамбу.

«Действительно было распоряжение акима — он 5 числа (апреля— КазТАГ) совершил облет, потом 6 числа из-за того, что вода достигла критического уровня в канале Курсай реки Жем были открыты все дамбы, которые были отмечены во время полета, для того чтобы спасти город и минимизировать ущерб. Все дамбы, которые так или иначе, по мнению специалистов, могли повлиять на уровень воды в реке Жем и соответственно в канале Курсай, они были открыты»,— прокомментировал редакции КазТАГ в субботу руководитель Региональной службы коммуникаций (РСК) Атырауской области Руслан Жумагазиев информацию касательно частной дамбы Балжигитова.

Анна Лебедева 7 апреля 2024 г. приводит слова заместителя акима Атырауской области К. Нуртаева (4), «в целях снижения угрозы жилью расчищаем устье реки Жем. В свое время здесь частные крестьянские хозяйства строили искусственные плотины, чтобы собирать воду для своих нужд, перекрывая стоки. Это стало большим препятствием для нормального протока воды в районе города. Поэтому путем подрыва плотин открываем забившиеся русла, с использованием тротила. В результате обеспечивается беспрепятственное течение реки".

По информации от 9 апреля 2024 года «на западе страны под воду ушел город Кульсары, пострадали три тысячи жилых домов» (5).

Обращает на себя то, что проблемы Кульсары (6) в поле зрения руководства страны. В частности - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства отметил, что держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Ранее в Кульсары приехал премьер-министр Олжас Бектенов. Он поговорил с жителями города Кульсары и ответил на вопросы жителей по усилению принимаемых мер (борьбы с паводком и его последствиями).

В городе Кульсары Жылыойского района на 12:23 -9 апреля 2024 г.(7) «выявлено подтопление 2680 объектов. Благодаря силам МЧС РК ведутся работы по укреплению плотин, засыпке мешков песком. В результате не допущено подтопление 302 жилых домов, 7 административных зданий, 6 объектов образования, 1 частной поликлиники, 25 единиц объектов предпринимательства.

Всего из города Кульсары эвакуировано 31 009 человек. В Мангистаускую область эвакуировано 20821 человек, в вахтовый городок Тенгиз - 7445 человек, в город Атырау и другие районы Атырауского региона - 2743 человека. В пунктах временного размещения, открытых в самом городе Кульсары, находятся 274 человека».

Иными словами в долине реки Эмба (Жем) в этом году большой «урожай» воды (как и в других, поименованных в СМИ, областях Казахстана) и из блага она превратилась в действующую угрозу безопасности данного региона выразившуюся в виде морального и физического ущерба юридическим и физическим лицам.

Верное представление о размерности наносимого физического ущерба паводком у читателя может сложиться на основе информации губернатора Оренбургской области Дениса Паслера на 11.04.2024 г. (8), который отметил, что ...«регион направил в правительство документы о предварительной оценке ущерба. Сумма превышает 40 миллиардов рублей, но понятно, что это очень предварительная сумма, потому что вода еще не отошла и к полноценному обследованию мы не приступили...паводки в области достигли пика. Наиболее сложная ситуация сейчас, ... в Оренбурге. В Орске ситуация стабилизировалась, уровень воды снизился еще на 14см..в регионе может подтопить еще 3,5 тыс. домов». В (21) на 14.04.2024 г. ... в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей».

А какие проблемы в этом районе возникают в «неурожайные» на воду годы?

Они хорошо раскрыты в (9) на октябрь 2020 «...В сентябре (2020 года) местные журналисты писали, что река пересохла, "исчезла". Причиной обмеления Жем якобы стали малоснежные зимы и редкие весенние дожди"...Некоторые фермеры самовольно строят дамбу, оставив без воды четыре населенных пункта, жалуются жители.,..Около двухсот крестьянских хозяйств (Жылыойского района) остались без воды...Резкое снижение уровня воды, поступающей с Мугоджарских гор Актюбинской области, за последние два года тревожит местных фермеров. ..Дамба, о которой говорилось выше, была построена еще весной, чтобы эффективно использовать для посева и так мало поступившую воду. Однако дамба не решила проблему земледельцев. В самый нужный момент, когда семена дали ростки, воды не стало, и весь их труд пошел насмарку. Люди обанкротились. Неизвестно, взойдут ли посевы в следующем году",- прокомментировал руководитель отдела сельского хозяйства Жылыойского района Нуртас Куатбаев изданию "Ақ Жайық"..."Многие родники пересохли, сколько осталось – неизвестно. Может двести, может, и тысяча источников. В Казахстане нет ни одного учреждения, которое занимается исследованиями горных родников. Поэтому один Бог ведает, насколько хватит нам воды из Мугоджар. Молимся, чтобы зимой выпало побольше снега, иначе – опять беда. Сейчас вода ручьями заполняет сухую степь. Она прошла через село Аккиизтогай, успела дойти до плотины Бакашы и сейчас в 25 километрах от Кульсары. С таким темпом вода может дойти и до Кульсары. Местные фермеры очень рады, что наконец могут напоить скот", - отметил Куатбаев.

В апреле 2021 года (10) «сегодня река обеспечивает водой 80% населения Жылыойского района, передает Orda.kz со ссылкой на региональный "АЖ". За последние четыре года прихода большой воды сельчане так и не дождались. Животноводы района на грани разорения. Сегодня им нечем поить скот и поливать пастбища. Крестьяне вынуждены копать колодцы и вести хозяйство, используя подземные воды. Из-за нехватки воды у сельчан нередко возникают между собой конфликты и споры. Как оказалось, каждый год жители села Шокпартогай (Кара-Арнинский сельский округ), расположенного выше по течению, строят временную дамбу, что лишает нижерасположенные поселки необходимой влаги...

-Вы должны нас понять. Мы тоже страдаем от нехватки воды. Дамба ведь не навсегда, а только на 10-15 дней, чтобы запастись водой, набрать немного в пруды. Потом мы её уберём, - говорит  житель Кара-Арнинского сельского округа, фермер Алим Байжанов.

Компромисса в этой ситуации пока не предвидится...

- Развитие сельского хозяйства в Жылыойском районе очень сильно зависит от реки Жем. В последние три года уровень воды в реке не поднимался, а летом она и вовсе практически пересыхала...Высохли озера «Шогиркуль», «Карашакуль» и «Кылыш», - рассказал заместитель акима Жылыойского района Жанторе Рашев.

Подобная засуха в районе наблюдалась около семи лет назад. Для решения проблемы необходимо построить водохранилище, утверждают специалисты. Однако строительство водохранилища - очень большие затраты. В районном бюджете денег на это не предусмотрено. Поэтому этот вопрос должен решиться на областном уровне. В свою очередь, область просит деньги у республики. Получается такой вот замкнутый круг».

Как видно из изложенной информации, многоводные годы в бассейне реки Жем (Эмба) редки, как максимум раз в 3-4 года, чаще бывают маловодные годы.

Стремление аграриев использовать подземные воды достаточно опасно, о чем написано в статье (11) «за последние месяцы только в южной части Аризоны геодезисты обнаружили десятки глубоких трещин общей продолжительностью около 272 километра. С каждым днем таких разломов становится все больше, а их общее количество по всей территории США по сей день неизвестно. ..По словам, сотрудника геологической службы Аризоны Джозефа Кука, трещины нельзя назвать естественными образованиями — земля раскололась из-за чрезмерной добычи подземных вод...Согласно мнению ученых, в 80% случаях причиной проседания грунта и образованию трещин является добыча подземных вод в этих местах.

Люди добывают воду из-под земли быстрее, чем природа способна восполнить запасы. ..По данным Times, власти Аризоны знают о проблеме с 2002 года, но решать ее, видимо, не спешат».

В районе р.Эмба, как видно из изложенного выше материала, стоит в явной форме проблема восполнения запасов подземных вод.

Но эта проблема решаема в многоводные годы в бассейне реки Жем (Эмба), такие как апрель 2024 года, который очевидно периодически повторяется.

Автор одной из публикаций прямо пишет «Эмба (12) крайне бедна водой. Основной сток в апреле — мае, в остальное время года часто пересыхает, разбиваясь на отдельные плёсы. Питание её происходит почти исключительно за счет таяния снега. Весной она многоводна, а летом представляет ряд разобщённых плесовых участков со стоячей водой. Воды Эмбы в весеннее время содержат большое количество наносов. После дождей река несет мутную, грязновато-молочного цвета воду».

На р. Жем (13) средний годовой расход воды 17,5 м^3/с. половодье начинается с низовьев. Колебания уровня достигают от 2 до 4,5 м.

Как видно из характеристики реки Эмба (Жем) основной сток формируется в горах Мугоджары, река течет по территории трех районов -Мугоджарского, Байганинского и Жылыойского, численность населения которых составляет (67416+22089+82962) 172467 человек.

Несмотря на довольно значительную протяженность русла Эмба имеет немного притоков (14). Это - Атжаксы, Кундызды, Аулья, Ушкаттысай и др.

Пруд-компенсатор, по мнению автора, помог бы избежать ряд озвученных выше проблем настоящего времени и прошлого.

Как видно из топографической карты долины реки (15) наиболее подходящим местом для пруда-компенсатора будет район с отметками уровня 148м и 142 м (примерно в 2 км северо-восточнее села с.Кожасай Мугоджарского района). Примерная площадь водостока реки для выбранного участка (170х200 км) 3400 кв.км, как отмечено в (12,14) «длина реки Жем (Эмба) — 712 км (в половодье), площадь водосборного бассейна — 40 400 км²» . В (13) отмечено «продолжительность половодья здесь (на реке Эмба) от 30 до 90 суток), средний годовой расход воды 17,5 м3/с.

Наибольшее число осадков выпадает в Мугоджарском районе(16), где на западном склоне гор Мугоджары (17) берет начало река Эмба (Жем). Здесь годовое количество осадков 200–250 мм. В Байганинском районе (18) - рельеф территории — холмистая равнина северную часть района занимает полупустыня, а южную — пустыня, среднегодовое количество атмосферных осадков 150—250 мм. В Жылыойском районе - рельеф территории — равнинны, в северной части располагаются солончаки, в южной — пески Каракумов среднегодовое количество осадков 140—150 мм .

Автор считает, что, если с выделенных ориентировочно 3400 кв.км водосборной территории, контролировать сток реки Жем в апреле— мае каждого года, используя возможности пруда-компенсатора, вероятность паводка в районе Кульсары будет значительно снижена, а ущерб будет незначительным (можно сказать нулевым). Соответствие мнения автора истине проверим приближенными вычислениями. Отметим, что пруд-компенсатор расположен на границе Байганинского района с Мугоджарским районом, где наиболее высокое среднегодовое количество осадков - 250 мм.

Подсчитаем объем осадков в виде воды 3 400 000 000м^2 х 0,25м = 850 000 000 м^3 воды (850 млн.м^3 или 0,85 кубокилометра воды) в год , а средний годовой расход воды в точке уровня реки Эмбы в 148 м будет равен 850 000 000:31 536 000 (60х60х24х365) =26,95 м^3/с или 27 м^3/с. 27 м^3/с и 17,5 м^3/с ( к какой точке уровня реки Жем эта цифра привязана из информации данного автора/13/ не видно) между собой корректируются, т. к. по пути движения воды в сторону Кульсары, используется разными потребителями, о которых уже выше было сказано.

Иными словами в некий средний год будет - 27, малоснежный — меньше, многоснежный — больше, амплитуда колебаний видимо широкая, в 2024 - она превысила коэффициент 2, значит 54 м^3/с в течении паводковых 15 дней сток Эмбы будет равен- V= 54х60х60х24х15= 69 984 000 м^3 или округленно 70 000 000 м^3, 70 млн. м^3

Наш будущий пруд-компенсатор, должен иметь емкость (со страховочным запасом) примерно равную 100 млн.м^3. Эта емкость чаши пруда позволит исключить перелив массы воды из «головы паводка» в окружающую местность, а далее идти потопом вниз по равнине. Кроме того нужен определенный объем у пруда-компенсатора для осаждения взвесей (наносов) в поступающей речной воде. Так, в (12) пишется, что уровень взвесей в р. Жем « в верховье от 150—200 мг/л весной до 800 мг/л летом».

Известно,что объем усеченного конуса V= 1\3 π h(r_1^2+r_1•r_2+r_2^2), где

Высота h у нас (139-135)=4 м. Радиус верхнего основания r1

Радиус нижнего основания r2. Примем уклон 1:10, тогда r_1= r_2+40 м

У нас: π- равно 3,14; h-4 метров; V-100 000 000 м^3. Решаем, получаем-

r_2 — около 2836 м, тогда r_1- около 2876 м. Соответственно верхний диаметр -5752, нижний-5672 м. Длина линии берега-периметр нашего пруда-компенсатора ( P=2πr_1 )- 2х3,14х5752 =36123 м.

Объем взвесей 100 000 000х0,2=20 000 000 кг: 2,0 (средняя плотность г\см^3) - 10000 м3. Поскольку пруд-компенсатор будет функционировать и после паводкового периода, как регулятор стока дождевой воды в реке, эту цифру нужно как минимум удвоить до 20 тыс. м^3. Если мы углубим дно чаши пруда-компенсатора на 20 см, мы получим емкость (заглубления) около 5 млн.м^3.,т.е. с большим запасом для сбора наносов.

Объем вынимаемого грунта будет - половина объема пруда, т.е.

50 млн.м^3+ 5 млн.м3. (объем заглубления)= 55 млн.м^3 .

1.Земляные работы и берегоукрепительные работы (20). Этот объем грунта в 55 млн.м^3 нужно выкопать, вывезти и равномерно разложить за пределами периметра пруда-компенсатора; сделать утрамбовку (уплотнение) грунта в местах вывоза, а также внутри чаши пруда. Кроме того, берега укрепить железобетонными панелями (или сплошным слоем водоупорного бетона) примерно шириной 2 метров и толщиной 15 см.

а) выкопка, вывоз и равномерное разложение за пределами периметра пруда-компенсатора грунта чаши пруда(20) .

Работа по этой позиции (а) будет стоить 55 000 000х 4100 тенге за кубометр =

225 500 000 000 тенге или 225 500 млн тенге.

б) уплотнение грунта в местах вывоза, а также внутри чаши пруда

1.Площадь дна —при радиусе -2876 м она будет равна 25 972 121 кв.м

2.Боковая площадь пруда будет при радиусах r_1- около 2876 м и r_2 — около 2836 м и высоты h_1 - 4,2 м (при принятом склоне 1м на 10 м - L-42,2 м)

S= π х( r_1 + r_2)х L=3,14х (2876+2836)х42,2=756886 кв.м

3.Прибрежная площадь. Видимо вначале функционирования пруда-компенсатора ширина прибрежной зоны должна быть не менее 10 м, тогда ее площадь будет равна разности площадей окружностей (с радиусами 2876+10 и 2876) 26 153 047-25972121=180925 кв.м

Общая площадь уплотнения будет -

25 972 121+ 756886+ 180925=26 909 932 кв.м

Работа по этой позиции (б) будет стоить 26 909 932х 500=13 454 966 000 или 13 455 млн. тенге

в) укрепление берегов железобетонными панелями (или сплошным слоем водоупорного бетона) Как мы выше отмечали длина линии берега (периметр) пруда-компенсатора 36123 м.

Определим объем бетона- 36123 х2х0,15=10837 м^3х 94837 т=1 027 748 569 или 1 028 млн. тенге.

Работа по этой позиции будет стоить 1 028 млн.тенге.

Таким образом на создание чаши пруда будет затрачено 225 500 +13 455 +1 028= 239 983 млн. тенге.

2.Ориентировочно по топографической карте (15) длина входного канала - 3 км (уклон 33см на 1 км), выходного канала - 2 км (уклон 25 см на 1 км).

а) Входной канал длиной 3 км, шириной 30 м и высотой 4 метра, толщиной стенки 25 см ( см. 20)

1) Объем боковин входного канала 2х(4,25м х0,25м) х3000 м=6375 м^3

2) Объем днища входного канала 30мх0,25мх3000м=22500 м^3

б) Выходной канал длиной 2 км. Шириной 5 м и высотой 3 метра ( см. 20) .

– Объем боковин выходного канала 2х (3,25х0,25)х2000=3250 м^3

– Объем днища выходного канала 5х0,25х2000=2500 м^3

6375+22500+3250+2500= 34625 м^3 железобетонной смеси по средней цене -94837 т за 1 м3 (см 20) будет стоить 3 283 731 125 т, округляем до 3 284 млн.тенге на входной и выходной каналы.

3.Здесь также следует предусмотреть 2 водоспуска (уклон 0,5 м на 40 м) (см.20), затраты на их создание будут примерно 21 млн.тенге .

На все строительство пруда-компенсатора будет израсходовано (3284 млн.тенге +21 млн.тенге + 239 983 млн. тенге)=243288 млн.тенге или округленно 243 млрд.тенге. Естественно это ориентировочная сумма, в ходе разработки проектно-сметной документации она может снизиться на 10-25%.

Как отмечает Фарида Шарафутдинова (22), в соответствии с такими нормативными документами, как СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 4.01.101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» (с изменениями на 24.10.2023 года) и СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» (с изменениями на 24.10.2023 года)..."норматив на воду в жилых помещениях составляет 250 литров в сутки! В месяц это «выльется» в прямом смысле слова в 7,5 кубических метров воды"...250 литров воды в сутки – это и на то, чтобы помыться, и попить, и постирать, и в унитаз слить, и обед приготовить, даже цветочки полить...». Значит в год -67,5 м^3 \ чел. Округлим его до 70 м^3 \ чел. В трех районах по территории которых течет река Жем проживает -(67416+22089+82962) 172467 человек,округлим эту цифру до 200 000 чел.х70м^3 \ чел.=14 000 000 м^3. Нужен еще определенный объем воды для нужд животноводства и скотоводства, а также производственных предприятий. Так, только корова в год нуждается не менее чем в 10 м^3 воды. Если мы цифру личных потребностей людей данного региона в воде 14 000 000 м^3 увеличим в 10 раза,то будет 140 млн. м^3. Ориентировочно половину оставшейся речной воды можно использовать на нужды поливного земледелия (расходы на испарения в бассейне реки Жем летом примем примерно равными основному объему малочисленных летних осадков ниже отметки 148 м по течению). Как видно по материалам Интернета, в данной климатической зоне минимум 10 мм снега в виде воды испарится зимой за 3 месяца. А зимние осадки, в виде весеннего половодья попадут в реку в объеме (0,140 м:12х3х -0,010)х (40 400-3400)х1000 000 ()= (0,035 м-0,01м)х37000х1000 000 = 925 000 000 м^3 или 925 млн. м^3. Всего минимальный годовой сток реки Жем будет по нашим расчетам примерно 925+ 850= 1.775 млн. м^3.

Почему на нужды поливного земледелия можно использовать не более половины от (1 775-140)= 1 635:2=800 млн. м^3. Объективных причин много. Например, чтобы река не пересыхала (чтобы летом не представляла собой «ряд разобщённых плесовых участков со стоячей водой»), чтобы рыба не погибала и могла нереститься, чтобы у людей было куда сходить на досуге и т. п.

С учетом изложенного следует определиться с количеством сельских фермерских хозяйств, занимающихся орошаемым земледелием, водные запросы которых может удовлетворить река в маловодный год, обеспечить справедливое распределение между ними воды, а также условия для получения достойного урожая за их нелегкий труд.

Если в изложенном материале есть математические ошибки, прошу понять и простить.

Примечания к статье:

1.Объем грунта необходимый для оформления берега пруда-компенсатора автор раскрыл в статье «Потребность строительства крупных прудов в Казахстане» (20), поэтому автор не стал повторяться, т. к. там много вычислений, обременительных для читателя. Отмечу, что также, видимо, первые 20 м следует оставить имеющийся ниже уклон 1 м высоты на 10 м по горизонту. Вершина склона должна лежать выше уровня 148 минимум на 2 метра. Затем идет откос 1 м на 2 м горизонтали, далее, горизонтально, шириной примерно 20 м, верхняя площадка пруда-компенсатора (на уровне высоты 152 м, относительно уровня р. Жем), затем склон шириной 60 м.

2.Функционирование пруда-компенсатора будет аналогично, как описано в (20).

3. В статье «Потребность строительства крупных прудов в Казахстане» (20) автор сам выявил несколько арифметических ошибок, их исправление привело к тому, что пруд-компенсатор на реке Иргиз будет стоить не 212 млрд.тенге, а округленно 170 млрд.тенге (если кому то нужен подкорректированный файл, автор просьбу выполнит с удовольствием).

Если в изложенных материалах данной публикации есть математические ошибки, прошу понять и простить.

Приложение 1:Карта ориентировочного местоположения пруда-компенсатора на р.Жем (а, б)

Список использованной литературы:

1.

Кульсары

— Википедия

,

ru.wikipedia.org

2.

Около пяти тысяч человек эвакуировали из Кульсары,

06-04-2024

г.

3. Жители города Кульсары связали наводнение с возможным бездействием владельца частной дамбы, 6 апреля 2024г.

4.Начались работы по подрыву искусственных плотин для поворота русла реки Ұлы Жем, 07 апреля 2024 г.

5.

Город Кульсары в Казахстане ушел под воду из-за паводков, 09 апреля 2024

г.

6.Как выглядит затопленный Кульсары с высоты (видео), 09 апреля 2024г.

7.Что происходит в затопленном Кульсары?, 9 апреля 2024 г.

8.Предварительный ущерб от паводков в Оренбуржье оценен в 40 млрд рублей, 11.04.2024 года

9.Пересохшая река Жем наполняется водой в Атырауской области, 30 октября 2020

10.Умирающая Эмба - жажда и вражда

08 апреля 2021

11. Юго-запад США покрылся гигантскими трещинами, 28-09-2023

12.Эмба (река) — Википедия, ru.wikipedia.org›

13.Бассейн рек Жайык и Жем (бассейн Каспийского моря)...ozlib.com›982963/geografiya/basseyn_zhayyk_…

14.Река Эмба - описание, карта где находится, бассейн реки...

oreke.ru›evraziya/aziya/reka-emba

15. Топографическая карта Эмба, высота, рельеф

ru-ru.topographic-map.com›map-2bsgrr/Эмба/

16.Мугалжарский район — Википедия

ru.wikipedia.org

17.Мугоджары — Википедия, ru.wikipedia.org

18.Байганинский район — Википедия, ru.wikipedia.org

19.Жылыойский район — Википедия, ru.wikipedia.org

20.Потребность строительства крупных прудов в Казахстане,09.04.2024

21.Уровень реки Тобол в Кургане начал заметно расти, сообщил губернатор, 14-04-2024

22.Три куба воды: и напиться, и умыться

otyrar.kz›Фарида Шарафутдинова, 22.02.2024

23.Коэффициент увлажнения — Википедия, .wikipedia.org›

24.Кожасай (Мугалжарский район) | Фотопланета

foto-planeta.com›np/58603/kozhasay.html

Приложение 1

Карта ориентировочного местоположения

пруда-компенсатора на р.Жем

а) т.148 м

б) т.142 м

Аннотация

В данной статье «Воду реки Жем (Эмба) на пользу жителям нефтяного региона» автор Касымов Ш.Р. на базе анализа обширного материала из СМИ, опубликованного в Интернете в последнее время, о паводковой ситуации в бассейне реки Жем (Эмба), о самой реке и имеющихся там проблемах в настоящем и прошлом говорит о возможности их решения путем создания пруда-компенсатора в среднем течении реки (по выходу из предгорий на равнину), теоретически разработал такой пруд, его примерное местоположение, размеры, компоновку основными элементами и определил примерную цену его создания, показывает плюсы от его деятельности жителям и хозяйствующим субъектам в данном регионе, а также речной природе. Автор не исключает, что рачительное отношение к водам реки и функционирование пруда-компенсатора, позволит воссоединить в перспективе ее водное русло с Каспийским морем.

Content

Unknown Unknown