Unknown

Unknown

Пруд-компенсатор как стабилизатор работы

реки Жайык (Урал) в период половодья и паводков

Вице-премьер— заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев 6 апреля 2024 года сказал «Я думаю, что мы будем объявлять режим ЧС в городе Атырау, в первую очередь. Вот как он был объявлен в Кульсарах, также он будет объявлен и в Атырау. Но не для того, чтобы люди сильно переживали. Мы сегодня составляем план по борьбе с паводком на реке Жайык. Потому что сейчас пропуски со стороны Российской Федерации составляют 3 тыс., а в дальнейшем, возможно, будут 4−4,5 тыс. И где-то есть 20 дней, когда до Атырау дойдет эта вода. Поэтому мы должны быть готовы укрепить свои все дамбы, выкопать необходимые каналы и сбрасывать воду, не доходя до Атырау».

Что за река Жайык, почему нужно бороться с паводком столь решительными мерами, что за пропуски со стороны РФ, чем это угрожает Атырау? — автор в статье попробует на эти и другие сопутствующие вопросы найти более или менее приемлемые разъяснения, ответы и прогнозно-теоретические решения.

Во (2) дается характеристика реки - Жайык (Урал), берущая начало в Уральских горах, - четвертая по водности река Казахстана со средним годовым стоком порядка 350 м3/с у пос. Кушум. Длина реки составляет 2428 км, а на территории Казахстана - 1082 км. Часть половодных вод уходит в степь по слепым рукавам и староречьям. Продолжительность половодья от 3 до 5 мес.

В Википедии (3) дополнительно отмечено, что Ура́л (до 1775 года—Я́и́к, по казахски Жайық)— река в Восточной Европе, протекает по территории России и Казахстана, впадает в Каспийское море. Площадь водосборного бассейна — 231 000 км². Средний расход воды у с. Кушум— 400 м³/с. Основное питание реки— тающий снег (60-70 %); вклад осадков относительно невелик.Берёт начало на склонах вершины Круглая сопка (на высоте 668 м на уровнем моря) хребта Уралтау в Учалинском районе Башкортостана. Ниже Верхнеуральска её течение характерно для равнинной реки, впадает в Каспийское море. Падение воды (уклон) Урала от верховьев до Орска составляет около 0,9 метра на 1 километр, от Орска до Уральска — не более 30 сантиметров на 1 километр, ниже (по течению)— ещё меньше. Урал мало судоходен. На реке образовано Ириклинское водохранилище. Самым (большим) водным притоком (Урала) справа является Сакмара, берущая своё начало в Башкортостане.

Автор другой статьи (4) дает еще ряд интересных данных по Уралу (Жайыку) ...в большей части своего течения Урал не расходится больше, чем на 170 м...Основная часть реки протекает по территории Оренбургской области... почти 75% воды поступает в реку со стороны левого берега (притоки и подземные воды)...Исток Урала расположен у горы Нажимтау (хребет Уралтау, Южный Урал), в . к западу от с. Вознесенка, Башкортостан на высоте 637 м над уровнем моря. Основной источник дополняют 5 родников, что в сумме и дает начало великой реке.... В настоящее время уровень воды в Каспийском море (куда втекает Урал) падает и оно постепенно мелеет и уменьшается в размерах. По прогнозам ученых к 2100 году его (Каспийского моря) площадь сократиться на 25–35%...Каспийское море...мельчает, и Атырау постепенно отдаляется от него...половина среднего многолетнего стока реки (Урал) отведено в Ириклинское водохранилище. Средняя глубина реки сейчас составляет не более 5 м, а скорость течения — 0,3 м/с....Приблизительно в ноябре река замерзает...это длится до марта......Почти 75% питания Урала приходится на таяние снега, поэтому в период весеннего половодья разливы могут достигать огромных масштабов.

Первая информация о паводковых проблемах на Жайыке пришла из Западно-Казахстанской области (5) 2 апреля2024 года , где был введен режим чрезвычайной ситуации на основе того, что в «.... Сырымском, Теректинском, Каратобинском, Бурлинском районах произошло подтопление жилых домов.В пяти трансграничных реках, берущих начало в России, повышается уровень воды. ..повышается уровень воды в реках Караозен и Сарыозен, ... опасного уровня достигли реки Чаган и Дерколь, увеличивается объем воды в реке Урал.» В статье (5) Александра Ермолаева пишет: «Напомним, на прошлой неделе акимат Уральска затопило талыми водами. Подтопило в городе и жилые дома, подвалы нескольких социальных объектов и многоэтажек. 27 марта в Уральске был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба...». Таким образом прошла первая местная волна паводка, ущерб от которой можно было, видимо, ликвидировать областными возможностями.

Согласно прогнозам Росгидромета (31),опубликованных 04.04.2024, основанных на данных наблюдений в верхней зоне формирования стока реки Урал, ожидаемые объёмы весеннего половодья будут превышать среднемноголетние значения и показатели за 2023 год в 2-2,5 раза....Прогнозируемый объём половодья в Ириклинском водохранилище (Оренбургская область РФ) находится в диапазоне от 2.5 до 3.5 кубических километров, что почти вдвое превышает данные за 2023 год и приближается к историческому максимуму...ожидаемый объем весеннего половодья по ГП Урал-Кушум (РК) в интервале 11-15 км3 (11-15 млрд.м3).

6 апреля агентство РИА Новости (6) опубликовало, снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, и отметило,что 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал...На кадрах... видно, что дамбу масштабно прорвало как минимум в одном месте, где «уплыло» не только дорожное полотно, но и все тело дамбы.

Согласно информации «Коммерсанта» (7) ... Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. К утру 6 апреля затопило половину Старого города. Вечером того же дня в Орске произошел прорыв второй насыпной дамбы...

В статье (8) Егора Алеева отмечено, что «причины паводка в Оренбургской области более-менее понятны — это большое количество снега минувшей зимой... оказалось переполнено Ириклинское водохранилище выше по течению. Сброс воды оттуда превысил две тысячи кубометров в секунду ... это привело к подъему воды в реке Урал в районе Орска почти до 10 метров. В то время как сама дамба...рассчитана на ...5,5 метра.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин 12 апреля сообщил (9), что «паводковая ситуация в городе крайне опасна...За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143».

Согласно информации «Коммерсанта» (10) губернатор Оренбургской области Денис Паслер сказал , что «регион направил в правительство документы о предварительной оценке ущерба. Сумма превышает 40 миллиардов рублей, но понятно, что это очень предварительная сумма, потому что вода еще не отошла и к полноценному обследованию мы не приступили...паводки в области достигли пика. Наиболее сложная ситуация сейчас, по его словам, в Оренбурге. В Орске ситуация стабилизировалась, уровень воды снизился еще на 14 см».

По информации А. Мусина и М. Зарипова «за несколько дней Оренбург оброс километрами траншей, насыпей, дамб и валов. От подступающей воды свои дома, кварталы и микрорайоны обороняют мешками с песком, глиной и грунтом. В ход идет любой материал...Импровизированную дамбу вокруг одного из жилых комплексов возводят уже несколько дней. Вода ее постепенно подмывает, строители укрепляют. Сам дом находится на возвышенности, но, если насыпь не выдержит, то под угрозой затопления окажется целый район – он находится ниже. Сегодня (12.042024 г.) впервые не фиксируется рост уровня реки Урал. По данным с гидропостов, даже наблюдается небольшой спад – на несколько сантиметров за день. ..Власти региона пока оценивают ущерб от наводнения в Оренбуржье более чем в 40 миллиардов рублей, но цифра предварительная и наверняка значительно вырастет. Точный подсчет будет возможен, только когда сойдет вода, а на это может потребоваться несколько недель.

Что это за Ириклинское водохранилище?

Ириклинское водохранилище (12) расположено в Оренбургской области — в 50 км к северо-западу от города Орск, близ границы с Башкортостаном. Помимо выработки электроэнергии, водохранилище используется как охладитель для Ириклинской ГРЭС, а также как источник водоснабжения населённых пунктов и промышленных предприятий.

Основные хапактеристики водохранилища: Площадь водосбора-36900 км². Протяжённость - 73 км. Ширина - 8 км. Площадь зеркала - 260 км². Длина береговой линии - 581 км. Объём -3 257 000 000 м³. Средняя глубина - 12,7 м. Максимальная глубина - 34 м. Плотина расположена в 1812 км от устья Урал. Высота над уровнем моря - 245 м.На большей части прибрежный ландшафт занят пашнями и покосами. Населённые пункты на берегах:Ургазым, Покровка, Чапаевка, Приморск, Мирный, Горный Ерик, Новосевастополь, Энергетик, Ириклинский. Территориальное расположение -Оренбургская область (город Орск, Адамовский, Гайский, Кваркенский, Новоорский районы), республика Башкортостан (Хайбуллинский район).

В Википедии (13) пишется, что «полезный объём водохранилища 2760 млн м³. Расчетный объём использования на сброс 1040,8 млн м³ при условии испарении 79,2 млн м³ и безвозвратном заборе воды Ириклинской ГРЭС 15 млн м³. Среднегодовой приток − 43,8 м³/с, в паводковый период 3300 м³/с. Ледостав начинается в ноябре и заканчивается в конце марта и начале апреля.

Целью создания Ириклинского гидроузла было регулирование стока реки Урал для обеспечения гарантированного водоснабжения промышленных предприятий и населённых пунктов. Эти объекты находятся в центральной и восточной части Оренбургской области, а также с целью борьбы с наводнениями в городе Орск. Водохранилище обеспечивает возможности ирригации в верхней части бассейна Урала и развития рыбохозяйства.

Дмитрий КРИВЕНЦОВ (14) пишет « ситуация с паводком в Оренбургской области в этом году критическая. ..6 апреля 2024 года водохранилище наполнено на 92%. Уровень воды в верхнем бьефе составляет 224,75 мБС...

Из-за сильнейшего паводка Ириклинское водохранилище сбрасывает рекордное количество воды – 2170 кубических метров в секунду. При этом приток воды в бассейн составляет 2410 кубических метров в секунду.

Артур Дмитриев, Наталья Голобурдова пишут (15) «местные СМИ ... заранее писали, что «значительные снегозапасы, глубина промерзания почвы указывают на то, что уровень рек Урал и Сакмара может подняться значительно выше нормы». В администрации города за расчет берут высоту подъема воды на 9,8 метра. Такая ситуация считается катастрофической, но позволяет по максимуму подготовиться к самому неожиданному сценарию», — сообщало издание RIA56.ru. В итоге вода в Урале уже поднялась на 11 м и продолжает прибывать...После 27 марта ситуация пошла по нарастающей: вода начала активно топить мосты и дороги. К 1 апреля паводок стал перекрывать уже крупные автодороги, например федеральную трассу Оренбург – Самара. ..4 апреля Паслер объявил на территории Оренбуржья режим ЧС. ..Ситуация резко ухудшилась 5 апреля, когда прорвало построенную в 2010 году насыпную дамбу, которая защищала город Орск от разлива реки. Дамба не выдержала потока, и вода полилась в город...На время прекратил работу нефтеперерабатывающий завод в Орске, годовая мощность которого составляет 6 млн т нефтепродуктов...Сейчас главная опасность — выдержит ли напор воды Ириклинская ГЭС, которую начали строить после крупнейшего по масштабу половодья в 1942 году, когда уровень воды в Урале поднялся на рекордное значение — 987 см и было разрушено 5 840 домов. Сегодня Ириклинское водохранилище помогает регулировать уровень Урала и минимизировать ущерб от паводка для территорий ниже по течению. Но река Ирикла в этом году тоже побила исторический максимум, принимая 2,9 тыс. кубометров в секунду...Общий ущерб от паводка, по предварительным расчетам, составит 21 млрд рублей. Для сравнения: весь бюджет Оренбуржья на 2024 год равен 145 млрд рублей.

По данным на конец 6 апреля, в области жертвами подтопления стали 102 населенных пункта и 9 СНТ, вода зашла в 6,1 тыс. жилых домов и заполнила почти 10 тыс. приусадебных участков. Были эвакуированы 4,4 тыс. человека, в том числе свыше 1,1 тыс. детей....7 апреля, в Оренбургской области был введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку. ...Глава Оренбурга Сергей Салмин... признал, что паводковая ситуация остается критической: по состоянию на 7 апреля вода прибывает, и в ближайшие дни ее уровень будет только расти... Волна паводка достигнет Оренбурга сегодня-завтра, его пик ожидается к 10 апреля...Олеся Бахмат — жительница северо-западной части Орска,... «Люди дома свои покидать не хотят — тут же идет воровство, мародерство. В домах, которые затоплены наполовину, окна бьют и залезают, чтобы найти что-нибудь. Жители поэтому боятся дома бросать». .. «Не понимаю, почему они не принимают мер, не взрывают степи, чтобы вода еще куда-то шла».

Гидрометцентр (16)в начале марта спрогнозировал приток в Ириклинское водохранилище более чем в два раза выше нормы...Гидролог Сидорова... отметила, что «перед половодьем дополнительно должны понижать уровень водохранилища на 3–4 метра от НПУ (нормальный подпорный уровень— уровень воды в водохранилище, при котором происходит наиболее эффективное использование его водных ресурсов). Соответственно, получается, что по их собственному графику они должны были это сделать, но они это не сделали», — отметила Сидорова... 28 марта губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что уровень воды в Ириклинском водохранилище на 2,58 м ниже НПУ....5 апреля он рассказал, что этой весной водохранилище побило исторический максимум, принимая 2900 куб. м/с. Сброс также был рекордным, он составил 2170 куб. м/с. Спустя два дня Паслер сообщил, что ситуация позволила снизить сброс воды на 500 куб. м/с — до 1670 куб. м/с.

11 апреля губернатор заявил, что с пиковой нагрузки 5 апреля сброс воды с Ириклинского водохранилища сокращен в три раза, до 720 куб. м/с...

...начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета— Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева Сергей Беднарук... уточнил, что Гидрометцентр 6 марта выпустил прогноз, согласно которому приток в Ириклинское водохранилище прогнозировался объемом 2,9–3, 7 куб. км при норме 1,35 куб. км...

«В соответствии с параграфами 18 и 19 правил [использования водных ресурсов] после получения прогноза притока (выпущен 6 марта) должно было быть осуществлено дополнительное опорожнение водохранилища вплоть до отметок 235,0–237,0, что позволило бы увеличить регулирующую способность водохранилища и снизить сбросные расходы из него вплоть до 300–400 куб. м/с при расходах фактических притока около 2500 куб. м/с. Такое дополнительное (относительно условий среднего по объему весеннего половодья) опорожнение (сработка) водохранилища в период с 10 по 31 марта осуществлено не было»,— объяснил он...Рассуждая о том, почему эксплуатирующая организация не понизила дополнительно уровень водохранилища, несмотря на прогноз Гидрометцентра, Сидорова не исключила, что оператор год от года ориентируется на «какие-то свои внутренние цели и задачи»....

К вечеру 7 апреля уровень воды в областном центре составил 864 см, а вечером следующего дня превысил опасный уровень в 930 см. По состоянию на 11 апреля уровень воды в Урале на территории города достиг 1090 см. Власти призвали жителей районов в зоне подтопления эвакуироваться. В зоне подтопления оказались почти 2,4 тыс. приусадебных участков и более 1,9 тыс. домов.

Оренбургская область (17) продолжает жить в режиме ЧС. В регионе наблюдается сильнейший паводок. Урал превысил опасные значения почти на 2,3 метра. На пике паводка уровень реки у Оренбурга составил 11.87 метра. уровень воды в Урале критически поднялся после того, как спуск с Ириклы превысил 2,1 тысячи кубометров в секунду. Кандидат географических наук, член Русского географического общества Ренат Ахметов в подкасте «Оренбург Медиа» «Диванный урбанист» говорит: «Все факторы будущего паводка лежали на поверхности. Они были видны. Во-первых, начиная примерно с осени, с октября минувшего года, во всем нашем регионе, в бассейне Сакмары и Урала, был повышенный объем осадков. И это важно, потому что осадки накапливаются именно с осени. Они просачиваются в грунт, в грунтовые воды, или же собираются в виде снега до весеннего таяния. Так вот, фон был повышенный, это было известно. Это первое. Второй пункт: в декабре была оттепель, которая привела к таянию. Земля осталась голой при небольшом снежном покрове. И после этого перед Новым годом ударили морозы. Холодно было и в январе. Почва очень сильно промерзла. К чему это приводит? Это приводит к тому, что талая вода впоследствии не может просочиться в грунт. В итоге вода стекала в реки, в низкие точки рельефа.

И третье — то, что в марте, большую часть марта, температурный режим был ниже нормы, ниже среднемноголетних значений. И только в последнюю декаду месяца температуры выросли, они стали выше среднемноголетних, и пошло бурное таяние.

Три этих фактора привели к тому, что приток Урале был абсолютно рекордным. С точки зрения природы — это, конечно, не ее вина. Но здесь стоит перейти к человеческому фактору. Он был. Эксперты — те, кто отвечает за подготовку к паводку, кто отвечает за наполнение, в том числе, Ириклинского водохранилища и сброс воды из него, этого, почему-то, не увидели. Но это было очевидно даже неспециалистам.

Очень рано начинать спускать воду из Ириклы нельзя, потому что нет уверенности в том, что потом водохранилище смогут наполнить. Но было совершенно очевидно, что воду следует спускать, скажем, за пару недель до начала паводка, начиная с первой половины марта, с середины марта. Они могли успеть это сделать. <…>

Как это получилось у тех, кто за это отвечал, я, конечно, сказать не могу. Но это вот привело к тому, что сброс и Ириклы был в пик притока в Урал. ...так других притоков реки в районе Орска. И сама Ирикла тоже сбрасывала воду в огромных количествах. Про Оренбург мы не можем сказать, потому что Урал собирает еще по пути из Орска достаточно много стоков, но Орск при другой работе Ириклинкого водохранилища точно бы не испытал такого потопа»...Напомним, после увеличения сброса с Ириклы с 1600 до 2100 кубометров произошла авария с дамбой в Орске. Сейчас вода на востоке уходит, в зоне подтопления — Оренбург....до 14 апреля уровень воды в Урале у Оренбурга рос.

Алексей Дуэль (18) пишет, что по словам начальника Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Василия Мещерина «на реке Урал постепенно подходим к пиковым значениям в районе Оренбурга. Опасная отметка превышена уже на 80 см — сейчас уровень составляет 10 метров и 10 сантиметров при опасной отметке в 937 см. В ближайшие пару дней прирост может продолжиться, но уже не такими темпами. В районе Орска идет спад — от пиковой отметки в 778 см, при которой прорвало дамбу, снизилось уже на 85 см.». На вопрос корреспондента - Дамба в Орске помогла городу или спровоцировала катастрофу?

Он ответил:— Хорошо бы там не было ни с исправной дамбой, ни вообще без нее. Тут что получилось: если бы вода понемногу заливалась в город, у людей был бы день-другой для спокойной эвакуации. Здесь же дамба накопила за собой огромную массу воды, которая в момент прорыва хлынула в город. И счет времени на спасение шел уже максимум на часы....Весенний дождь для аграриев в принципе дело хорошее, но не в такой степени. Скоро надо пахать, а земля мокрая. И просыхать она может много недель. Под воду ушли не собранные озимые. Этот урожай, скорее всего, уже не спасти.

Александр Жирнов (19) пишет 15 апреля «...весной 2024 года на реках Оренбургской области. Меженные отметки (самые низкие в течение сезона) местами превышены на 2–6 м.... заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ Наталья Фролова...— Аномально теплая погода в регионе привела к быстрому снеготаянию. При этом почва в бассейне Урала влажная и промерзшая, поэтому потери талой воды сведены к минимуму: она не уходит в землю, а остается на поверхности...

Гидрометцентр России еще в начале марта представил прогноз  «Об ожидаемом характере весеннего половодья 2024 года на реках РФ»... В документе сказано, что на большей части территории страны во второй половине марта ожидается положительная аномалия температуры воздуха. При этом запас воды в снежном покрове на европейской части России (в том числе в бассейне Урала) оценивался в 120–130% от среднегодовой нормы. В целом в бассейне реки Урал глубина промерзания почвы к началу марта была от 11 до 145 см, а увлажнение — от 198% до 370%.

— Все эти факторы привели к тому, что вероятность высокого половодья оценивалась как очень большая. Гидрометцентр предупреждал, что максимальные уровни на реках бассейна Урала ожидаются на 0,5–2,7 м выше среднемноголетних значений. ... В этом же документе было сказано, на реке Урал возможен выход воды на пойму и подтопление пониженных прибрежных участков в районе городов Орск, Оренбург и села Илек (Оренбургская область).

Как отметила гидролог Института географии РАН, кандидат географических наук Мария Сидорова, термин «паводок», который используется при описании происходящих в Оренбургской области явлений, не совсем корректен. Речь идет о половодье, и в этом году по ряду причин оно выдалось быстрым и мощным.

— Прежде всего хотелось бы пояснить, что использование термина «паводок» в данной ситуации некорректно, потому что паводок — это событие, которое происходит нерегулярно. Чаще всего для территории, о которой идет речь, паводки связаны с ливневыми осадками. Мы же имеем дело с половодьем, которое происходит регулярно, каждый год, и связано оно со снеготаянием, — пояснила Мария Сидорова.

— Для бассейна Урала в последние десятилетия наблюдается увеличение осадков зимой, а повышение зимних температур не настолько велико, чтобы привести к оттепелям. Поэтому к весне накапливается больше снега, чем раньше. В сочетании с теплой весной это приводит к повышению стока в половодье. В целом это позитивное явление для бассейна реки Урал, где наблюдается значительный дефицит водных ресурсов, но для их рационального и безопасного использования необходимо грамотное регулирования стока, — добавила Мария Сидорова.

26 марта в Уральске (20)объявили режим чрезвычайной ситуации местного масштаба, так как в городе и районах талыми и дождевыми водами затопило десятки домов и соцобъектов.... 27 марта под воду ушло село Коржын в Каратобинском районе....После начало топить пригородные дачи и сёла....Вторая волна началась несколько дней назад. Как известно, Уральск расположен в “треугольнике” трех рек – Чагана, Деркула и Урала. Если первые две реки уже пошли на спад, то Урал только-только набирает силу....«Казгидромет» сделал неутешительный прогноз – Урал может подняться до 1038 сантиметров, при опасной отметке в 850 сантиметров....Для спасения города от наводнения, которое уже называют крупнейшим за последние 80 лет, задействовали не только волонтёров, но и сотрудников ДЧС, Нацгвардии, минобороны из других областей республики. В Уральск приехали активисты и просто неравнодушные люди. Они укрепляют берега и возводят дамбы вдоль Урала и Чагана, вода в котором может пойти в обратном направлении....сейчас большую воду ждут 19 апреля...сброс воды с Ириклинского водохранилища достигал 2170 кубометров в секунду, когда в прошлом году сброс составлял 15 кубометров в секунду. По состоянию на 16 апреля сброс с водохранилища составляет 476 кубометров в секунду.

Пару дней назад на гидропосту в Оренбурге зафиксировали спад воды в Урале, только за прошедшие сутки вода убавилась на 24 сантиметра. А это говорит о том, что вся эта вода идёт по течению в Уральск и Атырау.

На сегодняшний день подъем воды на гидропосту в Уральске составил 776 сантиметров, подъем за стуки — 8 сантиметров. А на первом гидропосту после РФ Январцево уровень воды составил 802 сантиметра.Начальник управления кризисных ситуаций ДЧС ЗКО Елена Арефина …

— Мы отслеживаем динамику согласно гидробюллетеням от гидрологов. С МЧС Оренбурга мы устно уточняем обстановку каждые четыре часа и ещё они ежедневно в 8 утра нам предоставляют гидробюллетень на их гидропостах. Кроме того, сообщают о состоянии Ириклинского водохранилища, приток и сброс...— С 14 апреля в Оренбурге идет спад. ...По средним расчётам вода приходит к нам с Оренбурга через пять дней.

На 16 апреля (21) с Ириклинского водохранилища приток составляет 510 м³/с, сброс составляет 447 м³/с.

Уровень воды в Урале под Оренбургом (22) по состоянию на 14:00 16 апреля упал до отметки в 1135 сантиметров, сообщает Росгидромет.

По состоянию на 12.00 16 апреля, уровень воды в Урале у Оренбурга составлял 11 метров и 37 сантиметров. Таким образом, за два часа он снизился на 2 сантиметра.

На данный момент уровень Урала превышает опасную отметку на 2 метра 7 сантиметров. Напомним, опасная отметка начинается с уровня в 9,30.

На западе Казахстана (23)готовятся к мощнейшему за последние 80 лет половодью и наводнению. В городе Уральске и селах на берегу реки Урал возводят земляные валы и укрепляют дамбы, сообщает «МИР 24»....

«На берегу реки Урал находится наша насосная станция, которая снабжает водой и энергообъекты, и горожан. Порядка 60 тысяч кубов мы ежесуточно берем. 30 тысяч для ТЭЦ, 30 тысяч для горожан, для водоканала. Это является стратегическим объектом. В связи с этим мы сейчас производим работы по обваловке этой насосной станций. Выставляем мешкотары», – рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно- Казахстанской области Мирас Мулкай.

Коротко остановимся на вопросе: А как обстояли дела с паводками и половодьем на Урале в предыдущие годы?

Тамара Еслямова (24) 27 октября 2021 года пишет: « Жителей Уральска и Атырау напугал чрезвычайно низкий уровень воды в Урале в этом году. А было ли в истории Урала такое же, когда он настолько мелел?...Наблюдение за уровнем воды в Урале ведется с 1921 года на гидропосте у села Кушум. В 1938 году жители Уральска, глядя на реку, пугались так же, как мы сейчас – тогда был отмечен наименьший за 100 лет наблюдения сток воды – 13,6 м3/сек.

Тогда у Урала был естественный режим стока – нигде по всему ее течению не было еще плотин...В последние три года (2019-2021гг.) сток составил всего 4,3 км3, то есть, по сравнению со среднемноголетним стоком, за последние 20 лет уменьшился почти в два раза. Ученые характеризуют Урал как реку с нарушенным режимом стока в результате антропогенного воздействия и климатических изменений. Этот период в жизни главной реки региона начался с 1991 года, когда в бассейне Урала были построены 12 крупных водохранилищ (объемом более 10 млн м3? -видимо миллиардов) и около 80 гидроузлов с капитальными сооружениями...

Возможное изменение стока реки Жайык (Урал) на перспективу до 2050 года рассчитала и другая группа ученых-исследователей под руководством кандидата географических наук Н. Ивкиной...Вывод этой группы исследователей относительного будущего Урала тревожнее — изменения регионального климата вызовут уменьшение естественного стока Урала в среднем на 7,24…10,8%.

В декабре 2020 года министры уполномоченных органов Республики Казахстан и Российской Федерации подписали Программу казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы. Казахстанско-российская комиссия нацелена на улучшение ее гидрологического режима и экологического состояния, — сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов.

Комиссия должна подготовить главам двух стран предложения о необходимости изменений и дополнений в правила эксплуатации водохранилищ, возможности увеличения объема половодья на территории Казахстана и России.

Скорость(26) прибавления воды стала резко расти — за последние сутки (31.03.2023 г.) река прибыла на 11 см, тогда как за предыдущие — на 7 см... Сегодня уровень воды в Урале над нулем гидроста в Уральске поднялся до отметки 452 см. Опасный уровень — 850 см.

Напомним, в апреле прошлого 2022 года пик половодья на Урале дошел до отметки 398 см.

Выше по течению в российском Оренбурге Урал сегодня, 31 марта, поднялся до отметки 612 см, прибавив за минувшие сутки 30 сантиметров, — сообщают местные СМИ.

Часть набережной Оренбурга уже исчезла под водой, пишут оренбургские журналисты. Полностью залило центральный пляж города. До критической отметки 760 см здесь осталось полтора метра.

Воды в Ириклинское водохранилище за последние сутки прибыло в три раза больше, в сравнении с предыдущим днем. Приток воды на 30 марта — 645,0 м3/с , а 29 марта составил 240,0 м3/с.

Среднесуточный сброс через гидроузел этого водохранилища пока не увеличен — те же 15,0 м3/с. Но в ближайшие дни следует ожидать увеличения сброса воды, и тогда скорость и объем прибытия воды в Урале на уровне Уральска резко вырастет.

Главный гидротехник филиала РГП “Казводхоз” Шынболат ЕРМАГАМБЕТОВ прогнозирует подъем Урала не менее чем на 650 см — вдвое больше пика прошлого года. Половодье на главной реке области, по его словам, имеет особенности.

— Первый пик половодья в этом году на Урале был 18 марта и составил 462 см, второй пик был 23 марта, вода поднялась до 547 см. Потом произошел незначительный спад уровня паводковых вод. Сейчас начался новый подъем уровня Урала — идет вода с его верховьев.

15-20 апреля следует ожидать самый значительный подъем уровня Урала, — предупреждает главный гидротехник РГП “Казводхоз”.

Сегодня, 16 марта (2023 года), в Урале (27) отмечен уровень воды 405 см над нулем графика водомерного поста в Уральске, и это лишь в самом начале паводка на самой большой реке Западно-Казахстанской области. За сутки воды прибыло на 19 см.

В прошлом 2022 году в пик паводка – 30 апреля — уровень воды в Урале на гидропосту в Уральске составил 395 см.

— Это только по первой волне – это местный сток – уже река поднялась выше 400 см. Через какое-то время, когда начнется ледоход, пойдет второй сток – со стороны Оренбурга. Скорее всего, уровень воды будет около 700 сантиметров, — прогнозирует главный гидротехник Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Шынболат ЕРМАГАМБЕТОВ.

Такого пика паводка Урал достигал в последний раз в 2011 году.

На отметке 600-650 см вода выходит в пойму. В последний раз она заливалась в 2011 году при максимуме 708 см, и частично — в 2017 (588 см).

Средним уровнем паводка в Урале близ Уральска считают 591 см.

В Урало-Кушумской системе находятся четыре водохранилища. В прошлом году на 16 марта они заполнились водой на 23%, сейчас – на 38,4%.

Уже пошел рост объемов воды, — отметил Шынболат Ермагамбетов.

— Возьмем, к примеру, Кировское водохранилище, в прошлом году оно было наполнено на 21%, в 2023 году – на 56%. Битикское – на 7%, сейчас – на 17%, Пятимарское – на 55%, в этом году – на 83%.

Российские гидрогеологи в ряде СМИ Оренбурга сообщают, что Урал текущей весной может подняться выше опасных отметок на 50-270 см, при худшем развитии событий, — такой прогноз половодья они опубликовали.

Гидрологи объясняют свой прогноз высокого половодья несколькими природными факторами. Осенью выпало много осадков, почва была сильно переувлажнена, затем малоснежная зима с сильными морозами, и большой объем снега выпал выше по течению Урала.

Директор научно-исследовательского центра РГП «Казгидромет» Нурлан АБАЕВ ... прогнозировал подъем воды в Урале весной 2023 года на 700-750 см. По его модели будущего реки до 2050 года, очень высокий паводок будет в этом году, а в следующем 2024-м — еще выше.

Александр Суетин (28)пишет: «В прошлом (2022) году максимальный весенний горизонт 29-30 апреля составил 395 см над нулём графика Уральского водомерного поста. 27 мая он понизился до отметки 197 см, но затем произошло неожиданное: в начале июня в районе Уральска вода поднялась на полметра. 11 июня уровень Урала в черте города составил рекордную для начала лета величину – 240 см!... Сбросы из Ириклы в мае – начале июня составляли всего лишь 15 кубометров в секунду. Это так называемый минимальный, санитарный сброс. Резкий подъём воды вызвали обильные дожди в бассейне главного притока Урала – Сакмары.

Вообще 2022 год выдался уникальнейшим. Скромное половодье, но высокие уровни в июне-июле и даже августе-сентябре, когда обычно наступает межень.

Елена Беленко проинтервьюировала (29) экс-заместителя руководителя управления природных ресурсов и урегулирования природопользования Западно-Казахстанской области, экс-куратора водных ресурсов ЗКО Махамбета Ихсангали. ...Хоть сколько пусть Российская Федерация подает воду, вся вода в том же объеме оказывается в Каспийском море. Мы не можем удержать воду на реке Жайык и эта проблема сейчас особенно влияет на экологическое состояние нашей области. Река ведь в основном протекает по нашей области – это 1112 километров. А по Атырауской области где-то 300 километров...В Западно-Казахстанской области 228 водных объектов: каналы, реки, озера, бассейны. Однако регион продолжает считаться засушливым. Потому что во всех них воды нет, либо ее катастрофически мало. Потому что основная подпитка была именно от реки Жайык. Там существует Урало-Кушумская оросительно-обводнительная система, благодаря ей, крупные районы нашей области получали воду через каналы. А сейчас каналы пустые у нас...Хотя город Уральск потребляет 20 миллионов кубов воды в год. Но даже сейчас, с учетом всех перечисленных проблем, по реке проходит 4 миллиарда кубов. То есть, 20 миллионов – это капля в море. Река Жайык и сейчас может обеспечить нашу область. В этом году наш лимит 607 миллионов кубов. Мы не можем их получить по техническим причинам. А так вода в Жайыке есть....по прогнозам синоптиков Оренбургской области, 2023 год должен быть полноводным.

То есть, если в этом году мы ожидаем в декабре 4 миллиарда кубов воды. То в полноводный период – это восемь миллиардов кубов, а если сезон сверхполноводный, то до 12 миллиардов кубов воды может прийти. Но тут уже, конечно, бедственное положение будет. 65% населенных пунктов и население ЗКО живут прям на пойме реки Жайык. И это не один и не два дома, чтобы вы понимали.»...

Inform.kz (32)Относительно снижения уровня в реке Урал глава Жайык-Каспийской бассейновой инспекции (Галидулла Азидуллин) пояснил, что маловодье связано с ухудшением климата и продолжается с 2006 года. Если среднемноголетний объем воды в Урале составлял 9,46 млрд кубометров в год, то с 2006 года этот объем сократился до 5,7 млрд кубометров.

«2019 год мы считаем пиком маловодья, потому что за 12 месяцев поступило всего 3,5 млрд. кубометров воды. Но это климатический цикл. Согласно прогнозам ученых, маловодный цикл будет продолжаться до 2023 года. Но уже сейчас мы видим, что объем воды в реке стал увеличиваться. За 7 месяцев этого года мы получили из России прошлогодний объем в 3,5 млрд кубометров, и до конца года ожидаем еще порядка 700-800 млн. кубометров», – заявил Галидулла Азидуллин....Он также пояснил, что были проведены переговоры с российской стороной, и на сегодняшний день увеличен сброс воды с Ириклинского водохранилища в 3 раза – с 15кбм/сек до 45 кбм/сек. В таком объеме вода будет подаваться до конца августа, после чего подача будет уменьшена до 30 кбм/сек. Азидуллин подчеркнул, что неверно обвинять отсутствие воды в Урале лишь наличием Ириклинского водохранилища, которое, якобы, забирает всю воду с верховьев Урала себе. 80% стока воды в Урал приходит во время половодья, и в меженный период все реки переходят на дождевой и грунтовый тип питания. Но, в связи с тем, что нет дождей ни в верховьях рек, ни в ЗКО, уровень воды критически падает. Он рассказал, что в 2019 году было проведено очередное заседание межправительственной Казахстанско-Российской комиссии, где была достигнута договоренность по разработке совместной программы по сохранению реки Урал от исчезновения. В рамках этой программы были запланированы исследовательские работы, но из-за пандемии они были приостановлены.... Руководитель ЖКБИ сказал, что влияние хозяйственной деятельности человека на реку снижено и не влияет на процесс обмеления. По его данным, забор воды с реки Урал по сравнению с 1990 годами значительно снизился: если раньше он составлял почти 2 миллиарда кубометров, то на сегодняшний день по результатам 2019 года и 6-ти месяцев 2020 года объем забора уменьшился до 600 миллионов кубометров....

В свою очередь руководитель управления природных ресурсов и управления природопользования ЗКО Ринат Шауенов отметил, что проблема маловодности региона есть, но в этом году Урал поднялся на 5 см. Он также отметил, что Ирикла не играет важную роль в становлении формирования стока Урала, объемы воды из нее в общем стоке Урала составляют всего 15% . 55% объема уральной воды - сток из реки Сакмара ...Тот объем воды, что поступает сейчас, – 45 кбм/сек, достаточен, по мнению Шауенова, на данный момент, чтобы уровень воды в реке не упал. О наполнении реки за счет водосброса с Ириклинского водохранилища речи вообще не ведется.

Как видно из изложенного материала весеннее паводковое затопление Оренбурга, Орска,Уральска и др. населенных пунктов происходит регулярно, особенно когда сток приближается к среднегодовым отметкам. Ситуация на реке Жайык (Урал) в апреле 2024 года как показывает анализ вышеизложенной информации, в достаточно степени ясна — паводок и половодье реки отягощено сбросом воды с Ириклинского водохранилища. Резкий рост объема талых вод, поступающих в водохранилище на фоне его большой заполненности, вынудил администрацию предприятия принять решение о сбросе в нижнее русло Урала соразмерного поступившему объема воды. Большая заполненность водой бассейна Ириклинского водохранилища до критического момента, возможно, была обусловлена производственно- технической надобностью.

В этой связи, по мнению автора статьи:

– Основные водные проблемы Орала (Уральска) и Атырау, особенно связанные с затоплением города Уральска и других населенных пунктов в период половодья, можно решить достаточно надежно путем создания двух прудов ( типа «компенсатор - отстойник») площадью 90 кв.км (18км на 5 км), глубиной первый (компенсатор - 3 м и отстойник - 4 м), второй соответственно 1 и 4). Если на входной и выходной каналы (примерно длиной по 1км) примем уклон 0,5 м на 1 км. Рабочая глубина прудов как компенсаторов будет равна 3 м и 1 м, а рабочий объем будет равен 270 млн м^3 и 90 млн м^3 , запасной объем (отстойник) в обоих случаях - 360 млн м^3. Запасной объем пруда нужен не только в интересах рыбоводства, но и для подпитки подземных вод. Автор при определении размера пруда исходил из того, что в этом районе реки в ЗКО очень равнинная местность и минимальная скорость реки - менее 0,3 м \ сек , типа «стоячей воды». Первый пруд будет расположен выше г. Орал (Уральска) по течению Жайыка . Входной канал первого пруда начнется с отметки уровня воды в 32 м (до 28 м), примерно 40 км восточнее Уральска (см. приложение 1), входной канал второго пруда — с отметки уровня воды в реке в 14 м (до 12 м), примерно 75 км южнее от Уральска (см. приложение 2).

- Основные водные проблемы Орска и Оренбурга и других населенных пунктов, особенно, связанные с затоплением городов в период половодья, можно решить достаточно надежно путем создания двух прудов-компенсаторов площадью 90 кв.км (18 км на 5 км), глубиной первый пруд-компенсатор - 6 м, второй соответственно 3м). Если на входной и выходной каналы (примерно длиной по 1км) примем уклон 0,5 м на 1 км. Рабочая глубина прудов как компенсаторов будет равна 6 м и 3 м, а рабочий объем будет равен 540 млн м^3 и 270 млн м^3 . Первый пруд будет расположен выше Ириклинского водохранилища с отметки 244 до 251, вода с выходного канала первого пруда будет выливаться в водохранилище (см. приложение 3). Второй пруд будет расположен в 25-30 км от г. Орска на правом берегу Урала с отметки уровня воды в реке 204 м до 200 м (см. приложение 4).

При необходимости читатель может примерно определить стоимость этих 4 прудов и сопоставить с ценой наносимого материального ущерба, в т.ч. ориентируясь на методику вычислений, приведенную автором в статьях об реках Иргиз и Жем.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Касымов Ш.Р

Приложения 1-4 (карты Урала с привязкой мест возможных прудов-компенсаторов)

Использованная литература:

1.Бозумбаев сообщил о планах объявления режима ЧС в Атырау, 06-04-2024

2.Бассейн рек Жайык и Жем (бассейн Каспийского моря)

3.Урал (река) — Википедия, ru.wikipedia.org›Урал (река)

4.Река Урал - где начинается, куда впадает, левые и правые...snegir.org›post/ural-nevidimij-yaik-myatezhnij/, 07.01.2024

5.Режим ЧС объявили по всей Западно-Казахстанской области, Александра Ермолаева, 2 апреля 2024 г.

6.Появилось снятое с воздуха видео из затопленного Орска, 6 апреля 2024 года

7.В Оренбургской области число подтопленных жилых домов выросло до 6,3 тысячи, 7 апреля 2024 года

8.Наводнение в Орске: самый большой паводок за всю историю или технические недоработки в дамбе? , Егор Алеев, 7 апреля 2024 года

9.В Оренбурге звучит сирена, проводится массовая эвакуация ,12 апреля 2024 года

10.Предварительный ущерб от паводков в Оренбуржье оценен в 40 млрд рублей ,12 апреля 2024 года

11.Пик паводка на Урале и в Сибири еще не пройден. В Кургане счет идет на часы, Альберт Мусин и Мурат Зарипов ,14 апреля 2024 года

12.Ириклинское водохранилище,  Dr. Riboedoff, 26.09.2022

13.Ириклинское водохранилище — Википедия, 11 апреля 2024

14.Уровень Ириклинского водохранилища 6 апреля 2024...

orenburg.kp.ru›daily/27589.5/4915206/

15.«Если Ириклинская ГЭС будет повреждена, не знаем...»

business-gazeta.ru›article/629149, Артур Дмитриев, Наталья Голобурдова, 8 апреля 2024 года

Гидрологи заявили, что уровень водохранилища у Орска не снизили перед паводком, 14 апреля 2024 года

17. Ученый Ренат Ахметов рассказал, как сброс с Ириклы повлиял на паводок в Оренбурге и Орске, 18 апреля 2024 года

18.Новый прогноз. Вместо Урала в Оренбуржье топить людей... aif.ru›society/nature/novyy-prognoz-vmesto-urala-…, Алексей Дуэль, 10 апреля 2024 года

19.Гидрологи назвали причины мощного половодья на Урале dzen.ru›a/ZhzppFCNi0-Bdxx, Александр Жирнов, 15 апреля 2024 года

20.Влияет ли паводок в Оренбурге на наводнение в Уральске

mgorod.kz›news/vliyayut-li-dannye-s-orenburga-na-…16 апреля 2024 года

21.Оперативная сводка об уровне воды в реке Урал на 16 апреля, azh.kz›Новости›view/100944

22.Росгидромет озвучил новые данные по уровню воды в Урале под Оренбургом, orenburg.media›?p=247681, 16 апреля 2024 года

23.Казахстан готовится к наводнению: в Уральске и селах на берегу реки Урал укрепляют дамбы ›news/16587233/kazahstan-gotovitsya-k-…, 16 апреля 2024 года

24.Ученые предсказали будущее реки Урал до 2050 года: его сток продолжит сокращаться, uralskweek.kz›2021/10/27/uchenye-predskazali-…Тамара Еслямова, 27.10.2021 года

25. На Урале идет третья волна паводка, Оренбург уже топит uralskweek.kz›2023/03/31/na-urale-idet-tretya-…31.03.2023 года

26. На Урале идет третья волна паводка, Оренбург уже топит uralskweek.kz›2023/03/31/na-urale-idet-tretya-…, 31.03.2023 года

27.В Урал идет большая вода

uralskweek.kz›2023/03/16/v-ural-idet-bolshaya-… 16.03.2023 года

28.Река гибнет – газета «ИНФОРМБИРЖА news»

ibirzha.kz›reka-gibnet/, Александр Суетин,16 февраля 2023 года

29.Как сохранить реку Жайык, рассказал эксперт

nur.kz›Общество , Елена Беленко, 31 октября 2021 года

30.В ожидании волны, time.kz›articles/territory/2023/04/05/voda-trevog…, Злата УДОВИЧЕНКО, 05 апреля 2023 года

31.Ожидаемый обьем весеннего половодья по реке Жайык...

kazhydromet.kz›ru/post/2591,о04.04.2024 года

32.В Западно-Казахстанской области из-за изменений климата мелеет река Урал.ecokarta.kz›news/show/227, 01.09.2020 года .

Content

Unknown Unknown