Кагарлицкий Михаил

Минздрав предупреждал !

Михаил КАГАРЛИЦКИЙ

Минздрав предупреждал!

юмореска

В зоне особой опасности дежурили Ваня Маныкин, Стив Белью и вторая дивизия специальных роботосил ООН. На галактическом горизонте было неспокойно. В полдень раздался тревожный сигнал сирены гипролокатора. - Они! - закричал Ваня, нажимая на клавиши тотальной готовности. Восемь инопланетных фрегатов в строгом шахматном порядке опустились в центре зоны. Переговоры были конкретизированы до предела. - Сдаетесь? - спросили космодесантники и обнажили жерла своих орудий. - Нет! - ответили Маныкин и Белью и пустили в ход вторую дивизию. Космодесантники остановили шквал огня гравитационной стеной и отбросили его на землян. От дивизии, главной силы объединенного человечества, ничего не осталось. Здание навигационной цитадели было разметано по долине звуковым импульсом. Ваня Маныкин и Стив Белью лежали в полуразрушенном подвальном помещении и напряженно вслушивались в тишину. - Закурим? - предложил Ваня, доставая пачку "Примы". - Видать, последняя. Стив молча вытащил зажигалку. Легкий ветерок относил облачко сигаретного дыма в сторону вражеских кораблей. Через три минуты с космодесантниками все было кончено.

Content

Кагарлицкий Михаил
Минздрав предупреждал !