Чарли Катшоу

Стрелковое оружие России. Новые модели

CUTSHAW THE NEW WORLD OF RUSSIAN SMALL ARMS AND AMMO

Copyright © 1998 by Charlie Cutshaw

Катшоу Ч.

Стрелковое оружие России. Новые модели / Пер. с англ. С. Саксина. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 240 е., илл.

ISBN 5-04-008991-0

Символом российского стрелкового оружия второй половины XX века, безусловно, стал автомат Калашникова. На протяжении четырех десятилетий все вновь принимаемые на вооружение образцы автоматов и пулеметов являлись, по сути, модификациями АК-47. Однако с начала 90-х годов российские оружейники показали миру десятки новых, оригинальных конструкций стрелкового оружия, многие из которых, такие, как автомат АН-94 или бесшумная снайперская винтовка BCC, оказались поистине революционными. Тем не менее информация о них оставалась крайне скудной. Работа известного американского оружейника Чарли Катшоу, посвященная новым и перспективным российским системам вооружения и современным боеприпасам, призвана заполнить этот досадный пробел.

Предисловие

Если разговор заходит о российском стрелковом оружии, первым делом вспоминается вездесущий автомат Калашникова АК-47 или один из его последователей, составляющие, начиная с 1949 года, основу советского и российского стрелкового оружия. В последние годы в коммерческой торговле были проданы миллионы карабинов Симонова СКС (особенно в Соединенных Штатах), и эта укороченная автоматическая винтовка теперь известна всем, кто регулярно знакомится с изданиями, посвященными стрелковому оружию. Но если отбросить карабин СКС, автомат АК и его производные, некоторые пулеметы и пистолеты ТТ-33, ПМ конструкции Макарова и АПС конструкции Стечкина, о российском стрелковом оружии практически ничего больше не известно. На Западе практически не появлялось никакой информации о новых и перспективных системах вооружения и современных боеприпасах как традиционных, так и новых калибров.

Однако после распада Советского Союза ситуация изменилась. Вскоре стало очевидно, что российские оружейники не сидели сложа руки под советским игом, а разрабатывали и испытывали новые системы стрелкового оружия, предлагая новаторские решения. В первую очередь это относится к подводному оружию и к оружию, использующему бесшумные боеприпасы. Большой интерес представляют также неизвестные семейства пистолетов-пулеметов, пистолетов и револьверов, демонстрирующие нетрадиционное инженерное мышление. Созданы принципиально новые конструкции автоматов, одному из которых, по всей видимости, вскоре будет суждено сменить в Российской армии автомат Калашникова. Параллельно с этим российские конструкторы разработали широкий спектр новых типов боеприпасов под новые системы оружия.

Примечательно, что некоторые из новых разработок, находясь на вооружении Советской Армии с начала 70-х годов, оставались совершенно не известными разведслужбам Запада. При этом по крайней мере одна система использовалась во время боевых действий в Афганистане и Центральной Америке. Почему об этой системе так и не стало ничего известно, читателю станет ясно, когда он прочтет раздел, посвященный этому оружию. В отсутствии какой-либо информации о новых системах вооружения нет ничего странного, поскольку в основном они разрабатывались для сил специального назначения – «спецназа». Естественно, спецназ держал в строжайшей тайне имеющееся в его распоряжении оружие, чтобы о нем не знали потенциальные противники СССР. Несмотря на завесу секретности, на Западе появлялись предположения о создании в Советском Союзе новых систем стрелкового оружия, и все же точную информацию о нем удалось сохранить за семью печатями до того момента, как русские не решили сами открыть ее, продвигая свое вооружение на международный рынок. Однако даже сейчас российская оборонная промышленность не раскрывает всех своих секретов. Так, например, на момент написания этой книги многие характеристики автомата АН-94 по-прежнему оставались государственной тайной, хотя некоторые западные эксперты уже имели возможность ознакомиться с новым автоматом. Это остается справедливым и в отношении многих других систем, описанных в этой книге; хотя российские производители стрелкового оружия испытывают катастрофическую нехватку средств, они крайне неохотно делятся своими тайнами со средствами массовой информации, экспертами-оружейниками и представителями западных компаний, выпускающих стрелковое оружие. Поэтому читатель найдет в книге о некоторых системах изобилие информации, в то время как о другом оружии приводится только краткое описание.

Кроме того, трудно четко разделить системы, являющиеся лишь прототипами или «пробными шарами», сделанными для того, чтобы заинтересовать западных производителей, от оружия, стоящего на вооружении Российской армии и войск МВД. Если представителям российских производителей оружия задают этот вопрос, они неизменно отвечают, что данная система стрелкового оружия стоит на вооружении армии, Министерства внутренних дел, спецназа и так далее, но никто и никогда не видел бойцов этих подразделений с таким оружием. Конечно, из этого не следует, что данная система не стоит на вооружении, как это утверждалось; просто ее до сих пор не видели. Но все же информацию о том, что какая-то система действительно стоит на вооружении, можно будет считать достоверной только в том случае, если ее действительно увидят в руках сотрудника, выполняющего боевую задачу. В данной книге я постараюсь разделить все системы оружия на категории.

В основном настоящая книга посвящена новым системам оружия, но я все-таки опишу новейшие и, вероятно, последние модификации почтенного семейства автоматов Калашникова. Новый российский автомат АН-94 вызвал на Западе большой интерес, однако информация о нем появлялась исключительно в специальных изданиях, посвященных стрелковому оружию. Этот замечательный новый автомат я постараюсь описать как можно подробнее. Я также расскажу о некоторых опытных образцах, так и не запущенных в серийное производство, но оказавших заметное влияние на развитие конструкций стрелкового оружия. Последняя глава книги посвящена новым российским боеприпасам, не менее новаторским и восхитительным, чем оружие, для которого они предназначены.

Такая книга является трудом многих людей, фамилии которых не указываются на титульном листе рядом с автором. В первую очередь я должен поблагодарить Дейва Маркова, первым предложившего мне написать этот труд и предоставившего мне материалы, без которых он был бы невозможен. Я хочу также поблагодарить свою подругу и коллегу Валери Шилин, без чьей помощи книга не была бы написана. Также я в большом долгу перед Куки Сьюэллом и Лесом Грау, с готовностью переведшим с русского языка множество документов за чисто символическую плату. Опять же, без этих господ мое творение не увидело бы свет. Еще одним человеком, оказавшим неоценимую помощь, был майор канадской армии Марк Му-Санг. Не забуду высказать слово признательности полковнику Рексу Эпплгейту за поддержку в работе над этой книгой и помощь в ее опубликовании. Еще одним неутомимым помощником был Дон Вуд. Неоценимую помощь оказал мой друг и коллега Терри Гандер. Также я хочу поблагодарить редактора издательства «Паладин» Донну Дю-Валл, чьи компетентные усилия сделали процесс выхода книги в свет совершенно безболезненным для меня. (Подозреваю, ей он попортил много крови.) И, наконец, я должен поблагодарить свою жену Диану, без чьей поддержки и уверенности в моих способностях не было бы не только этой книги, но и всего остального.

ГЛАВА ПЕРВАЯ ВИНТОВКИ И АВТОМАТЫ

АВТОМАТ АН-94

В 1993 году на выставке вооружения, проходившей в расположении элитной Гвардейской Таманской дивизии под Москвой, был представлен таинственный новый автомат. Этот странный автомат был выставлен рядом с обычными автоматами АК-74 и ручными пулеметами РГ1К-74, стандартным стрелковым оружием дивизии. Новый автомат имел обозначение АСН, что, как впоследствии выяснилось, расшифровывалось как «автомат специальный Никонова».

Присутствовавшие на выставке солдаты не могли сообщить о новом оружии никаких дополнительных сведений, помимо тех основных характеристик, что были приведены на плакате. Однако вскоре после окончания выставки появилась новая информация относительно АСН, свидетельствующая, что это был опытный образец новой усовершенствованной штурмовой винтовки в прямом смысле этого слова. Но официальный статус автомата долгое время оставался тайной. Только в 1996 году Министерство обороны России развеяло эту тайну, объявив, что АСН прошел все войсковые испытания и официально принят на вооружение под обозначением «Автомат Никонова-94 (АН-94)», названный так в честь Геннадия Никонова, руководителя конструкторского бюро, создавшего новое оружие. Цифры «94» указывают на год, в котором автомат был принят на вооружение Российской армии с перспективой со временем сменить стрелковое оружие семейства АК-47/АКМ/АК-74.

По слухам, просачивающимся из России, «великий старик» российского стрелкового оружия Михаил Калашников отнесся к новому автомату враждебно, так как конструкторское бюро, возглавляемое его сыном, также соревновалось за честь разработать новое поколение российского автоматического стрелкового оружия. Тем не менее с течением времени стало ясно, что, несмотря на возражения Калашникова, новым стандартным оружием российской пехоты станет АН-94.

История создания АН-94 началась больше двадцати дет назад, когда на вооружение был принят новый автомат АК-74. В то время патрон 5,45x39 мм, под который был создан АК-74, явился молчаливым признанием советскими военными эффективности на близких и средних дистанциях пуль малого калибра с высокой начальной скоростью. Впервые это показал опыт боевого применения американской автоматической винтовки М16 AI под патрон 5,56x45 мм во время войны во Вьетнаме. Боенрипас для нового советского автомата был переделан из «промежуточного» патрона 7,62x39 мм образца 1943 года. Хотя убойная сила пули калибра 5,45 мм обеспечивала высокое поражающее действие (афганские моджахеды прозвали ее «отравленной пулей»), советские военные остались недовольны гем, как показал себя в боевой обстановке АК-74. Вероятно, именно тогда руководство Советской Армии пришло к заключению, что АК-74 знаменует собой конец автомата Калашникова. Дальнейшие усовершенствования базовой конструкции не могли ни к чему привести, и к началу нового столетия требовалось создать принципиально новый автомат.

Автомат АСН калибра 5,45 мм. Этот образец 80-х годов был создан Г.X. Никоновым в рамках программы «Абакан». За ним последовали еще две разработки, АС и АСН. Последняя была завершена в 1987 году.

5,45-мм автомат АСН.

Основное требование к новому автомату заключалось в том, чтобы вероятность попадания (эффективность стрельбы) в полтора-два раза превышала соответствующий показатель АК-74. Также, судя по всему, военные решили, что для повышения вероятности попадания необходимо уменьшить силу отдачи. По иронии судьбы именно это соображение отчасти было причиной создания АК-74. Сила отдачи у автомата АК-74 уменьшена по сравнению с предыдущими моделями АК-47 и АКМ, созданными под старый патрон 7,62x39 мм, однако это объясняется в первую очередь боеприпасом уменьшенного калибра и в меньшей степени очень удачной конструкцией комбинированного пламегасителя – дульного тормоза, установленного на АК-74. Однако уменьшение силы отдачи было признано недостаточным, и начались работы по созданию нового автомата на основе самых передовых технологий, которому предстояло сменить все семейство стрелкового оружия Калашникова. В дополнение к увеличенной эффективности стрельбы и уменьшенной силе отдачи новый автомат должен был удовлетворять еще более строгим требованиям к надежности и безотказности.

Программа разработки нового автомата получила название «Абакан» в честь городка в Сибири, где находится полигон, на котором в основном проводились испытания представленных опытных образцов. Это послужило причиной того, что западные специалисты, впервые увидев новый АН-94 в руках солдат Российской армии, ошибочно назвали его «Абаканом». Еще больше путаницы получилось оттого, что российские военные использовали термин «Абакан» для обшего названия всех кандидатов, соревновавшихся за право стать новым советским автоматом. По словам Геннадия Никонова, создателя АН-94, все ведущие советские конструкторы стрелкового оружия представили на испытания свои разработки, и в ходе программы было испытано не меньше восьми различных автоматов. В итоге предпочтение было отдано автомату системы Никонова, вскоре принятому на вооружение под обозначением АН-94.

Любопытно, что в 1992 году обычно откровенный Михаил Калашников отказался высказаться по поводу автомата АСН, в то время проходившего испытания. По отзывам, он сказал: «На мой взгляд, я не имею права давать оценку новой конструкции». Далее Калашников заявил, что разработка его сына Виктора также принимает участие в программе «Абакан», чем и объясняется его сдержанность. Неразговорчивость Калашникова-старшего бесследно исчезла после того, как Виктор потерпел поражение. На людях Михаил Калашников воздерживался от резких замечаний, но по неофициальным сведениям, поступающим из России, он был взбешен тем, что его сын не одержал победу, и делал все возможное, чтобы изменить решение комиссии. Таким образом, становится очевидно, что автомат Калашникова-младшего оказался «проигравшим». Понятно, почему Калашников-старший возражает против принятия на вооружение АН-94. Разработка Виктора Калашникова до сих пор не была обнародована. На начало 1998 года АН-94 выпускался в небольшом количестве Акционерным обществом «Ижмаш». Этот автомат представляет собой полный отход от предшествующих советских и российских разработок. Можно сказать не кривя душой, что АН-94 является принципиально новой системой. Он обладает с АК-74 всего пятью взаимозаменяемыми узлами: магазином, петлей, на которой установлен складывающийся приклад, пистолетной рукояткой, планкой крепления оптического прицела и набором принадлежностей для чистки. Полномасштабное производство АН-94 сдерживается нехваткой средств и, возможно, политическим нажимом Михаила Калашникова, стремящегося протолкнуть вместо АН-94 автомат конструкции своего сына. Однако усилия Калашникова тщетны. По заявлению авторитетных российских источников, АН-94 со временем сменит на вооружении Российской армии оружие семейства АК. АН-94 можно считать ответом России на американскую усовершенствованную штурмовую винтовку – современное индивидуальное оружие пехотинца, и без ненужных наворотов американского аналога. Это становится очевидно, если сравнить характеристики АН-94 с характеристиками любого другого автомата в мире, как уже стоящего на вооружении, так и еще находящегося в стадии разработки.

Возможно, что среди проигравших испытания в Абакане – созданные на основе конструкции Калашникова автомат и пулемет под патрон 6x49 мм, демонстрировавшийся в середине 90-х годов Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) на различных международных выставках с целью заинтересовать иностранных предпринимателей идеей совместного производства. Возможно, неуспех оружия Калашникова объясняется тем, что по своим характеристикам оно не превосходит АН-94, к тому же для того, чтобы их достичь, требуется применение нового боеприпаса.

Хотя новая модификация автомата Калашникова обладает тем преимуществом, что практически не требуется переучивать солдат, знакомых с семейством АК, принятие ее на вооружение легло бы неподъемным бременем на промышленность по выпуску боеприпасов, и без того вынужденных иметь дело с тремя основными типами патронов для автоматов -и пулеметов общего назначения. Преимущество АН-94 по сравнению с новым автоматом Калашникова заключается в том, что он добивается равных и лучших характеристик, не увеличивая нагрузку на систему снабжения, поскольку использует уже имеющийся боеприпас, – и кроме того, по заявлениям российских военных, АН-94 гораздо надежнее оружия, предложенного Калашниковым. Кроме того, возможности и конструктивные особенности АН-94 указывают на то, что российское военное руководство пересмотрело свой взгляд на тактику современной пехоты. Подробнее об этом будет сказано ниже.

Технологические решения, примененные в АН-94, скорее всего стали еще одной причиной победы данного автомата над соперниками. В отличие от автомата Калашникова, АН-94 гораздо более современное оружие, при его производстве используются новейшие технологии. Приклад и цевье выполнены полностью из полимерных материалов, как и у автоматов серии АК-100, но на этом сходство заканчивается. То, что кажется газовой трубкой, размещенной под стволом, в действительности является жестко закрепленным направляющим рычагом, выходящим из ложа. В передней части этот рычаг оснащен хомутом, надетым на сборку «ствол – ствольная коробка», а в середине – специальная накладка, выполняющая две функции. В первую очередь она стабилизирует автомат при стрельбе в автоматическом режиме. Ствол и газовая трубка автоматического оружия во время стрельбы входят в резонанс, а накладка препятствует этому, таким образом повышая точность. Во-вторых, накладка не дает автомату выскальзывать из бойницы боевой машины пехоты. А газовая трубка АН-94 находится над стволом и закрыта ствольной накладкой и является очень короткой. Причина применения такой конструкции станет ясна, когда я опишу принцип действия автомата.

Вверху: АН-94 со сложенным прикладом.

Внизу: Хорошо заметно, что магазин автомата смещен вправо и установлен под небольшим углом.

Весь механизм АН-94 находится внутри ложа, называемого производителем «направляющим ложем». Объясняется такое название тем, что ствол и ствольная коробка объединены в один блок, перемещающийся взад-вперед по направляющим полозьям в ложе. Затворная рама с затвором установлена в ствольной коробке. АН-94 имеет два внутренних буфера: один в цевье и другой в задней части ствольной коробки. Буфер в цевье не только поглощает энергию удара, но и ускоряет обратное движение блока ствол – ствольная коробка, возвращающегося вперед после отхода назад под действием силы отдачи. Задний буфер дает дополнительное ускорение при движении вперед затворной рамы, а также не дает ствольной коробке при отдаче удариться задней частью о ложе. Магазин, взаимозаменяемый с магазинами автомата АК-74 и ручного пулемета РПК-74, смещен вправо и устанавливается под небольшим углом.

Одним из ключевых принципов работы автоматики АН-94 является так называемый «смещенный импульс свободного затвора» (СИСЗ). В основе его лежит то, что ствольная коробка вместе со стволом в момент отдачи движутся независимо от затворной рамы с затвором, хотя re перемещаются внутри ствольной коробки. Принцип СИСЗ станет ясен после упрощенного описания действия автоматики при короткой очереди в два выстрела.

При выстреле первого патрона ствол вместе со ствольной коробкой под действием силы отдачи начинает отходить назад, увлекая за собой затворную раму и сжимая передний буфер. В этот момент затвор по-прежнему запирает ствол. Когда пуля проходит мимо газоотводного отверстия, часть пороховых газов проходит в газовую трубку, перемещает затворную раму по ствольной коробке назад. При этом также происходит отпирание затвора и извлечение и выброс стреляной гильзы. Затворная рама смещается значительно быстрее ствола в сборе со ствольной коробкой и ударяет о задний буфер, который во взаимодействии с возвратной пружиной толкает затворную раму вперед, временно отключая спусковой механизм и извлекая из магазина новый патрон и досылая его в патронник. Как только затвор запирает патронник, спусковой механизм освобождается, и второй выстрел происходит прежде, чем ствольная коробка завершила движение назад. Таким образом, первые две пули вылетают из ствола в то время, когда ствольная коробка еще движется назад и не достигла заднего буфера. Темп стрельбы во время короткой очереди в два залпа составляет 1800 выстрелов в минуту. Как видно, принцип действия автоматики АН-94 основан как на отводе части пороховых газов, так и на свободном затворе. Хотя сложная, но надежная система СИСЗ – это еще не все, что обеспечивает уникальность АН-94, она является основным принципом, делающим возможным переменный темп стрельбы. А это, в свою очередь, обеспечивает существенное превосходство АН-94 по сравнению со всеми выпускающимися в настоящее время автоматами.

Принцип действия автоматики АН-94 не имеет ничего подобного во всем мире. В полностью автоматическом режиме первые две пули покидают ствол АН-94 с «высоким» темпом стрельбы 1800 выстрелов в минуту – настолько быстро, что автомат еще не успевает дернуться назад в руках стрелка. Таким образом вероятность попадания увеличивается на всей дальности прицельной стрельбы. Но как только первые две пули отправятся к цели, АН-94 автоматически уменьшает темп стрельбы до 600 выстрелов в минуту. После того как спусковой крючок будет отпущен, механизм вернется в режим двух выстрелов один за другим с темпом стрельбы 1800 выстрелов в минуту.

Сказать, что АН-94 отличается от всех остальных систем стрелкового оружия, выпускающихся в настоящее время в мире, значит не сказать ничего. Автомат не только обладает уникальными возможностями; для достижения этих возможностей используются уникальные методы.

Работу автоматики АН-94 лучше всего понять в контексте цикла операции стрелкового оружия. Трудно описывать механизм, не ознакомившись с ним; техническое описание действия АН-94 основывается исключительно на данных, предоставленных мне производителем, и зависит от того, как я их интерпретировал. Когда в мои руки попадет настоящий автомат АН-94 и я смогу его подробно изучить (если такое произойдет), возможно, нижеследующий раздел придется пересмотреть. Из соображений экономии места приводится описание только полностью автоматического цикла АН-94, дающего представление обо всех уникальных особенностях этого автомата.

Стрельба из АН-94

Для того чтобы выстрелить из автомата, отдельный предохранитель устанавливается в положение «О» («огонь»), а переводчик огня в положение «АВ» («автоматический»). Это переводит шептало в соприкосновение с одним плечом коромысла.

Подача патрона и досылка в патронник

Стрелок отводит рукоятку затвора назад. При этом механизм, состоящий из шкива с тросиком, извлекает патрон из магазина и помещает его на одной линии с затвором. Эта операция происходит каждый раз, когда затворная рама отходит назад. По сути дела, это первая половина процесса заряжания. Тросик также ограничивает смещение затворной рамы назад, не позволяя ей выйти за пределы магазина. После того как рукоятка затвора будет отпущена, под действием возвратной пружины и заднего буфера затворная рама вернется вперед, досылая патрон в патронник. Как видно, процесс заряжания состоит из двух стадий, но рукоятку затвора отводить назад требуется только один раз.

Выстрел, первый патрон

Нажатие на спусковой крючок поворачивает коромысло на оси, освобождая спусковой механизм, который в свою очередь освобождает ударник. Происходит выстрел.

Отпирание затвора, первый патрон

Под действием силы отдачи ствол и ствольная коробка в сборе (огневой блок) смешается назад по направляющим полозьям в ложе, начиная сжимать передний буфер. Пуля проходит мимо газоотводного отверстия, выпуская часть газов- в газовую трубку. Газы давят на газовый поршень и перемещают затворную раму назад относительно движущейся ствольной коробки. Затвор, закрепленный в затворной раме выступами, поворачивается и отходит назад, отпирая патронник. И опять следует отметить, что при этом блок ствола со ствольной коробкой продолжает двигаться назад.

Извлечение стреляной гильзы, первый патрон

Затвор, продолжая двигаться назад, вытаскивает стреляную гильзу из патронника.

Выброс стреляной гильзы, первый патрон

Как только стреляная гильза полностью выходит из патронника, она выбрасывается из автомата через эжекционное отверстие.

Второй патрон: подача, досылка и запирание ствола

Как только затворная рама и ударник отходят в крайнее заднее положение, под действием возвратной пружины и сжатого буфера они начинают обратное движение, завершая процесс подачи и досылки патрона и запирания ствола для следующего выстрела с высоким темпом стрельбы. Ствол вместе со ствольной коробкой по-прежнему движутся назад. Поскольку в этот момент они оказываются смешены назад больше, чем в момент первого выстрела, второму патрону приходится проделывать меньший путь от магазина до патронника, что помогает добиться темпа стрельбы 1800 выстрелов в минуту. Далее, этому процессу способствует «предварительная подача» новою патрона при движении затворной рамы назад. Пока ствол со ствольной коробкой движутся назад, спусковой механизм остается временно бездействующим, а курок освобождается, чтобы произвести второй выстрел. На момент написания книги мне было неизвестно, смешается ли ударник вперед вслед за затвором, или же его освобождает спусковой механизм после того, как затвор запер патронник. Так или иначе, второй выстрел происходит в тот момент, когда ствол вместе со ствольной коробкой все еще движутся назад. На этом цикл с высоким темпом стрельбы завершается.

Третий патрон, низкий темп стрельбы

Под воздействием пороховых газов от второго патрона затворная рама с затвором снова начинают движение назад. Спусковой механизм удерживается коромыслом. Шептало и коромысло возвращаются в исходное положение. Задний буфер и возвратная пружина снова посылают затворную раму вперед, досылая предварительно поданный патрон в патронник. Ствол со ствольной коробкой под действием буферов и возвратной пружины движется вперед. Шептало движется вперед вместе со ствольной коробкой и после того, как третий патрон дослан в патронник и затвор запер ствол, освобождает курок и производит выстрел. Дальнейшие подробности о действии автоматики АН-94 производителем не раскрываются.

Представители российского завода «Ижмаш», осуществляющего выпуск АН-94, утверждают, что вероятность попадания с первого выстрела, как показали испытания в боевых частях, у АН-94 в 1,5-1,7 раза выше, чем у АК-74. Российские источники также заверяют, что эффективность АН-94 в целом вдвое выше, чем у АК-74, и на 50 процентов больше, чем у М16. Правда, неясно, какая винтовка M16 имеется в виду – М16 А1 или M16 А2; M16 А2 обладает существенными усовершенствованиями по сравнению со своей предшественницей и, соответственно, лучшими характеристиками. Так или иначе, несомненно, что АН-94 удовлетворяет требованиям, поставленным российским военным руководством.

Автомат АН-94, оснащенный оптическим прицелом.

Автомат АН-94 может оснащаться оптическим прицелом – хорошо знакомым 4-кратным оптическим прицелом IЛ29, в течение многих лет использовавшимся на АК-74, РПК-74 и ПКМ. Открытый прицел АН-94 принципиально отличается от прицела автоматов Калашникова. Он представляет собой регулируемое «колесико», слегка отклоненное вправо от горизонтали, с отверстиями для разных углов возвышения при стрельбе на различные дистанции. Согласно российским источникам, прицел АН-94 градуирован до 1000 метров, но на момент написания этой книги шаг регулировки прицела оставался неизвестным. Под большим вопросом также остается, какие точность и убойную силу будут иметь на такой дистанции пули 7Н6 весом 3,40 грамма и 7Н10 весом 3,59 грамма. По своей конструкции диоптрический целик «перекошенный барабан» аналогичен тем, что используются в штурмовой винтовке «Хеклер и Кох» и других. По-видимому, каждое разноудаленное от оси вращения отверстие имеет маркировку, соответствующую дистанции стрельбы. Стрелок практически мгновенно поворачивает прицел на нужное значение, при этом его рука может быть в перчатке или рукавице. Недостатком этой системы является невозможность точно регулировать угол возвышения, как это делается у прицела автоматической винтовки М 16 А2; но все же прицел АН-94 вполне удовлетворяет требованиям, предъявляемым к прицелу современного автомата. Поправка на боковой ветер осуществляется смещением мушки вбок.

Помимо оптических прицелов, которым оснащаются другие системы российского стрелкового оружия, на АН-94 может быть установлен 40-мм подствольный гранатомет ГП-25/ГП-30. Штык-нож АН-94 мало отличается от предыдущих разработок; однако те образцы, которые были продемонстрированы, не имеют пилки, а лезвие суживается к концу. Штык-ножом к автомату АН-94 по-прежнему можно перерезать проволоку. Однако в отличие от предыдущих моделей он устанавливается не под стволом, а сбоку.

По всей видимости, АН-94 отражает изменения, произошедшие во взглядах российского военного руководства на тактические задачи пехоты. (Российские источники неофициально подтверждают этот факт в личных беседах, но до сих пор никаких официальных заявлений не было, поэтому я вставил в текст фразу «по всей видимости».)

Это утверждение подкрепляется несколькими особенностями АН-94. Возможность вести огонь короткими очередями с высоким темпом стрельбы и упор на точность стрельбы неоспоримо свидетельствуют о том, что идея аккуратной прицельной стрельбы нашла поддержку в российском военном руководстве. Во всех автоматах семейства АК основной упор делался на возможность ведения автоматического огня, поскольку в конце 40-х годов, во время разработки АК, принцип массированного автоматического огня доминировал в тактических взглядах советского военного руководства на использование пехоты. Точный прицельный огонь считался вторичной задачей. Регулируемый достаточно сложный диоптрический прицел АН-94 явно указывает на перемены в российском подходе к массовому стрелковому оружию. В отличие от зачаточной гривки с прорезью оружия семейства АК прицел АН-94, как было описано выше, имеет гораздо более сложную конструкцию. Наконец, возможность дать короткую очередь из двух выстрелов с темпом стрельбы 1800 выстрелов в минуту рассчитана специально на то, чтобы повысить вероятность попадания в цель и увеличить прицельную дальность стрельбы. Все это является прямой противоположностью массированного автоматического огня, при котором результат достигался в первую очередь за счет большого количества пуль, выпушенных в цель.

Согласно российским источникам, АН-94 разбирается «обычными методами», однако, как утверждается, надежность значительно возросла даже по сравнению с последними модификациями оружия семейства АК вследствие уже упоминавшегося широкого использования современных материалов и технологических процессов. Трудно представить себе, как можно повысить надежность автомата Калашникова, учитывая его общеизвестную неприхотливость, однако российские оружейники утверждают, что среднее количество выстрелов до первого отказа у АН-94 составляет 40 000, что на 150 процентов выше, чем у АК-74!

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что Геннадий Никонов, по-видимому, разработал современную замену почтенному ветерану, семейству АК, которое почти пятьдесят лет доминировало не только на советском и позднее российском, но и на мировом рынке стрелкового оружия. Были и другие примечательные системы оружия, но ни одна из них не может сравниться с АК ни по количеству выпущенных экземпляров, ни по техническим характеристикам, ни по следу, оставленному в истории. С rex пор как в 1949 году появился АК-47, в мире было выпущено около 50 миллионов образцов стрелкового оружия семейства Калашникова. АК участвовал практически во всех военных конфликтах начиная с 50-х годов. В ограниченных количествах эти автоматы даже использовались Вооруженными силами США. Семейство автоматов Калашникова продолжает жизнь в виде серии АК-100, которая будет описана в отдельном разделе. Последние модификации АК предлагаются не только под стандартные советские боеприпасы, но и под патрон стандарта НАТО. Так что АН-94 никогда полностью не вытеснит своего предшественника – по крайней мере, в ближайшее время это точно не произойдет. Русские поступили мудро, начав внедрять новую систему стрелкового вооружения, когда предыдущая система еще не исчерпала полностью своих возможностей. Для того чтобы полностью заменить имеющиеся в арсеналах Российской армии автоматы семейства АК, потребуется много лет, так что автомат Калашникова будет нести службу и в начале XXI века.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АН-94

Калибр 5,45x39 мм

Принцип действия автоматики отвод газов, выбор режимов огня

Вес 3,8 кг

Длина,

с разложенным прикладом 943 мм

со сложенным прикладом 728 мм

Длина ствола 405 мм

Прицельная дальность 600 м

Темп стрельбы 1800 и 600 выстрелов в минуту

Емкость магазина 30 и 45 патронов

Прицельное устройство мушка; прицел диоптрический, регулируемый

АВТОМАТ А-91М ТУЛЬСКОГО КБП, ВЫПОЛНЕННЫЙ ПО КОМПОНОВКЕ «БУЛЛ-ПАП»

Настоящим сюрпризом прозвучало сделанное в начале 1998 года тульским Конструкторским бюро приборостроения (КБП) заявление о том, что имеется готовый к серийному производству новый автомат. В разговоре со мной представители Тулы отказались обсуждать какие-либо подробности относительно этого автомата, признав только, что промышленное производство новой системы еще не началось. Так или иначе, в конструкции А-91М имеется очень много новых технических решений, что делает его одним из лучших автоматов с компоновкой «буллпап», выпускающихся в настоящее время многими производителями. Многие из этих автоматов созданы на основе автомата Капашникова, в том числе недавно появившиеся южноафриканский CR-21, армянский К-3, китайский тип 86 и тульский ОЦ-14 «Гроза». Несмотря на высокопарные заверения, все эти автоматы в действительности представляют собой не более чем производные «Калашникова», переоборудованные под компоновку «булл-пап».

Автомат А-91М под патрон 7,62x39 мм с длинным пламегасителем и магазином из штампованной стали. Обратите внимание на то, что плечевой упор отличается от того, каким оснащен А-91М с гранатометом ГП-97.

Автомат А-91А под патрон 7,62x39 мм образца 1943 года с 40-мм гранатометом ГП-97.

А-91М, однако, разительно отличается от всех вышеперечисленных «буллпапов», несмотря на то что разработало его то же самое российское предприятие, что выпускает ОЦ-14 «Гроза», производную «Калашникова». При первом взгляде кажется, что А-91М – лишь еще один «Калашников», облаченный в наряд «булл-пап». Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что это далеко не так. Отверстия для выброса стреляных гильз нигде не видно – имеется лишь небольшое овальное отверстие справа у заднего основания рукоятки для переноски. Через это отверстие и происходит выброс стреляной гильзы: она выбрасывается вперед, а не вбок, как у большинства современных систем стрелкового оружия. За исключением этого отверстия и отверстия подачи патронов, куда вставляется магазин, ствольная коробка выполнена полностью закрытой. Пламегаситель сделан по западному образцу в виде «клетки для птицы» и совершенно не похож на те системы, которыми обычно оснащаются российские автоматы. Также очевидно, что газоотводная система отлична от стандартной системы автомата Калашникова. Вся отделка выполнена из полимерных материалов. Рукоятка перезаряжания расположена слева у переднего основания рукоятки для переноски; стрелок может развернуть ее вверх или вниз. При стрельбе эта рукоятка остается неподвижной. Пере водчик огня установлен на обычном для автоматов Калашникова месте, но если автоматом А-91М, как утверждается, действительно могут одинаково свободно пользоваться левши и правши, по всей вероятности, на левой стороне ствольной коробки имеется зеркальное отражение стандартного переводчика огня. Автомат сконструирован так, что сила отдачи направлена в точку, расположенную ниже того места, где приклад прижимается к плечу стрелка. Этим усовершенствованием разработчикам удалось добиться двух целей: во-первых, уменьшается отдача, ощущаемая стрелком, и, во-вторых, улучшается управление оружием при стрельбе в автоматическом режиме. Единственным взаимозаменяемым узлом с автоматом Калашникова, похоже, является магазин.

Хотя новый автомат имеет обозначение А-91М, указывающее на то, что он создан на основе компактного автомата А-91. конструкция и принцип действия А-91М были или полностью заменены, или существенно модифицированы. Так, например, следует отметить, что А-91 – обычный автомат, механизм которого работает за счет отвода пороховых газов, имеющий отверстие для выброса стреляной гильзы, с ходящей взад-вперед во время стрельбы рукояткой затвора; А-91М работает совсем по-другому. Поскольку на A-9IM лишь совсем недавно был пролит свет, до сих пор относительно него практически нет никакой информации, так что полного описания принципа его работы придется подождать. Возможно, этот автомат был одним из проигравших в состязаниях по программе «Абакан», по результатам которой на вооружение был принят АН-94. Так или иначе, А-91 М – добротно сделанная и полностью доработанная система оружия.

Гранатомет, установленный на стволе A-9IM, имеет обозначение ГП-97. По виду это перевернутый подствольный гранатомет ГП-95 (см. главу 5), однако это еще следует проверить. Вероятно, ГП-97 устанавливается на кольца на стволе, расположенные между пламегасителем и цевьем. Спусковой механизм ГП-97 расположен с учетом требований эргономики, так что стрелку удобно нажимать на него указательным пальцем второй руки. ГП-97 стреляет стандартными 40-мм гранатами ВОГ-25 и ВОГ-27. Пламегаситель А-91 также позволяет стрелять винтовочными гранатами. Пока нет никаких данных, имеет ли дуло диаметр 22 мм, как того требует стандарт НАТО для ствольных винтовочных гранат.

Почему тульские конструкторы предпочли сохранить калибр 7,62x39 мм, вместо того чтобы разработать новый автомат под патрон 5,45x39 мм, 9x39 мм или даже 5,56x45 мм, как это было сделано с другими системами оружия, остается еше одной загадкой, особенно в свете того, как русские стремятся уменьшить силу отдачи. Впрочем, любое оружие, рассчитанное под патрон 7,62x39 мм, без труда переделывается под один из вышеперечисленных боеприпасов. Если Тула действительно всерьез настроена продвигать новый автомат на рынок вооружений, следует ожидать, что в самом ближайшем будущем появятся разработки под другие типы патронов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ А-91М

Калибр 7,62x39 мм

Принцип действия автоматики отвод газов, выбор режимов огня

Вес 3 кг

Длина 595 мм

Длина ствола 400 мм

Прицельная дальность 800 м

Темп стрельбы 600-800 выстрелов в минуту

Емкость магазина 30 патронов

Прицельное устройство мушка с намушником; прицел открытый, гривка с прорезью (предположительно)

СЕМЕЙСТВО АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА АК-100 И ДРУГИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ ОРУЖИЯ КАЛАШНИКОВА

ИСТОРИЯ

Хотя эта книга посвящена в первую очередь новому российскому стрелковому оружию, семейство автоматов Калашникова АК-100 включено в нее, поскольку на Западе оно относительно неизвестно, а новые модификации имеют значительные отличия от своих предшественников. Но прежде чем мы углубимся в эту тему, необходимо кратко ознакомиться с историей семейства АК, развеяв некоторые мифы и заблуждения относительно оружия Калашникова.

Считается, что Михаил Тимофеевич Калашников создал автомат АК-47, лечась в госпитале после ранения. Хотя утверждение это, несомненно, добавляет налет таинственности к образу талантливого конструктора-самоучки, оно не соответствует действительности. Калашников был ранен в 194I году и, лечась в госпитале, действительно мечтал о том, как советские войска, вооруженные тысячами пистолетов-пулеметов, атакуют ненавистных фашистов. После выписки из госпиталя он был направлен на политическую работу. Именно в это время он сконструировал свое первое оружие, пистолет-пулемет под патрон ТТ-33. Калашников довел этот пистолет-пулемет до опытного образна, принявшего в I942 году участие в испытаниях, но отклоненного военной комиссией. Однако работа Калашникова привлекла к нему внимание очень влиятельных в советском стрелковом оружии людей, разглядевших талант молодого конструктора и обеспечивших, во-первых, его обучение основам конструкторского искусства и, во-вторых, условия для развития природного дарования. Калашникову поручили создание автомата под промежуточный патрон 7,62x39 мм, принятый на вооружение Советской Армией под обозначением «патрон образца 1943 года». На советских военных произвела впечатление немецкая штурмовая винтовка «Штурмгевер» МП43/МП44/ШтуГ44: взяв эту конструкцию за основу, они начали работы по ее совершенствованию и приведению в соответствие к своей военной доктрине. Именно эта работа и была поручена молодому Калашникову.

Как это было принято в Советском Союзе, Калашников был лишь одним из нескольких конструкторов, работавших над созданием автомата. Помимо него за честь создания нового основного стрелкового оружия боролись такие признанные советские конструкторы-оружейники, как Симонов (создатель карабина СКС) и Судаев (разработавший пистолет-пулемет ППС-43). В сравнении с этими знаменитостями молодой Калашников был никому не известным новичком, и в то время наиболее вероятным кандидатом считалась разработка Судаева. Еше в начале 1944 года он уже начал испытания опытных образцов.

Испытания конструкции Калашникова начались только в 1946 году, но уже по первым опытным образцам стало ясно, что она значительно превосходит всех конкурентов, что сразу же привлекло к ней внимание высшего советского военного руководства. Напряженные испытания выявили некоторые недостатки, которые были быстро устранены, и в 1947 году автомат Калашникова был принят на вооружение. Однако конструкция Судаева также не была полностью отвергнута. В окончательном варианте автомат АК был оснащен магазином от винтовки Судаева. Несмотря на обозначение АК-47, формально автомат Калашникова был принят на вооружение только в 1949 году. Первая модификация имеет на Западе обозначение АК-47 тип I. Ствольная коробка была отштампована из стального листа; внутренние детали, изготовленные на металлорежущих станках, крепились к ней с помощью заклепок. Однако неожиданно выяснилось, что новый автомат оказался крайне ненадежным. Согласно отчетам, корпус ствольной коробки трескался, заклепки разбалтывались; при интенсивной стрельбе автомат буквально разваливался на части от тряски. Калашников быстро разработал новую ствольную коробку, полностью изготовленную на металлообрабатывающих станках. Эта модификация получила на Западе обозначение АК-47 тип II.

Именно с этой модификации началась легендарная репутация надежности АК-47, однако автомат был очень дорогим и сложным в производстве. Ствольная коробка модификации тип II начинала свою жизнь как сплошная стальная заготовка весом 2,6 кг; после 120 операций из нее получалась готовая ствольная коробка АК-47 весом всего 645 г! Такой крайне неэффективный производственный процесс был неприемлем даже для Советского Союза. Необходимость снижения непомерно высоких затрат привела к созданию более эффективных методов производства, результатом чего стала модификация, известная на Западе как автомат АК-47 тип III. Подробное описание различий между различными модификациями АК-47 выходит за пределы данной книги. Если читателя заинтересовала история создания оружия Калашникова и он хочет узнать подробности относительно различных модификаций, на эту тему существуют несколько замечательных книг.

Следующей модификацией семейства автоматов АК стал АКМ («автомат Калашникова модернизированный»), ознаменовавший собой возврат к штампованной ствольной коробке. Конструктивно новая ствольная коробка была гораздо сложнее штампованной коробки первой модели АК-47; при ее изготовлении нужно было проделать много операций с применением металлообрабатывающих станков, но в целом она позволила значительно снизить и стоимость, и вес нового автомата по сравнению с АК-47 тип III без какого-либо уменьшения надежности. Новый автомат был принят на вооружение в 1959 году под обозначением АКМ. Помимо новой ствольной коробки, АКМ также был оснащен дульным компенсатором, препятствующим уводу ствола вверх при автоматической стрельбе, измененной крышкой ствольной коробки и новым штык-ножом.

Последней моделью семейства АК, предшествующей серии АК-100, стал автомат АК-74, в котором была значительно уменьшена сила отдачи, что позволило повысить точность стрельбы. История создания этого оружия была уже описана в разделе, посвященном АН-94.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Новое семейство автоматов Калашникова имеет обозначения АК-74М и с АК-101 по АК-105. Подробно эти системы будут описаны ниже. Однако возникает вопрос, почему русские применили для автоматов этой серии новые обозначения. Это было сделано не случайно. Во-первых, все автоматы нового поколения оружия Калашникова имеют складывающиеся приклады. (Модификация АК-74 с укороченным стволом и складывающимся прикладом, имеющая обозначение АКС-74У. хотя и разработанная конструкторским бюро Калашникова на заводе «Ижмаш», выпускается в Туле.) АК-74М в отличие от АК-74 имеет складывающийся приклад, этим объясняется буква «М» в обозначении («модернизированный»). Остальные представители нового поколения автоматов Калашникова АК-100 созданы на основе АК-74М, но имеют разные калибры. Согласно представителям завода «Ижмаш», обозначение было создано на основе букв «АК» («автомат Калашникова») и цифр «100», старого производственного кода завода «Ижмаш». Модели нового поколения имеют последовательные номера. АК-74М, АК-101 и АК-103 имеют стандартный ствол длиной 415 мм; АК-102, АК-104 и АК-105 имеют укороченный ствол длиной 314 мм. Оружия с обозначением АК-100 не существует. В западных материалах последние три модификации ошибочно называются пистолетами-пулеметами (submachine gun), однако для этого термина определяющим фактором является не длина ствола, а тип используемого патрона (пистолеты-пулеметы стреляют пистолетными патронами). Все автоматы серии АК-100 имеют отделку из полимерных материалов, усиленных стекловолокном, применяется фосфатирование металлических поверхностей.

Все автоматы серии АК-100. в том числе и АК-74М, имеют автоматику, действующую за счет отвода газов; ствол запирается вращающимся затвором; существует возможность выбора режима огня. Мушка защищена полукруглым намушником; открытый прицел с регулируемой планкой, имеющий гривку с прорезью, градуирован на дистанцию до 1000 метров, что очень оптимистично для оружия такого класса, прицельная дальность стрельбы из которого составляет не больше 300-500 метров. На левой стороне ствольной коробки имеется стандартная планка для установки оптических и ночных прицелов.

Автомат АК-103 под патрон 7,62x39 мм, оснащенный приспособлением для бесшумной стрельбы ИБС.

Автомат АК-105 с укороченным стволом под патрон 5,45x39 мм.

По всей видимости, эти автоматы знаменуют собой высшую стадию совершенствования гениальной конструкции Калашникова. Какой бы ни была конструкция стрелкового оружия, существует предел ее эффективного развития, и улучшить классический автомат Калашникова больше нельзя. Следует признать, что эта система оказалась самой удачной во всей истории стрелкового оружия, как в смысле долговечности, так и по количеству выпущенных экземпляров. Применение новейших материалов и производственных технологий позволило довести оружие серии АК-100 до современных стандартов, что обеспечит их наличие в вооруженных силах мира в обозримом будущем.

Последним представителем семейства оружия Калашникова, о котором я расскажу, является АКС-74У/АКС-74УБ. Хотя эта специализированная модификация АК-74 стоит на вооружении уже несколько лет, относительно нее имеется очень мало достоверной информации. Глушитель ПБС-1, которым оснащается АКС-74У, имеет обычную конструкцию на основе резиновых прокладок с отверстиями посередине, которые требуется менять после серии выстрелов. Необычной чертой АКС-74У является то, что этот автомат может оснащаться бесшумным гранатометом БС-1 (см. главу 5). Боеприпас 5,45x39 мм для АКС-74У является дозвуковым; в нем используется специальная тяжелая пуля, обладающая большей по сравнению со стандартной 5,45x39 мм плотностью сечения. Этот специальный патрон описан в главе, посвященной боеприпасам.

Модификацией АКС-74У является АКС-74УБ, который, согласно материалам российской прессы, стреляет патроном, аналогичным боеприпасу к бесшумному пистолету ПСС-1 (см. главу 2). Это оружие, если не считать нескольких ссылок на него в российских книгах по стрелковому оружию и прессе, практически совершенно не известно на Западе. Насколько мне известно, АКС-74УБ никогда не демонстрировался; в открытой печати нет даже его иллюстраций. Можно предположить, что внешний глушитель у АКС-74УБ отсутствует, поскольку применение специального бесшумного боеприпаса делает его ненужным. Также можно предположить, что внутреннее устройство АКС-74УБ полностью сконструировано заново, поскольку в оружии, действие автоматики которого основано на принципе отвода газов, не могут использоваться боеприпасы с «газовой ловушкой». Исходя из вышесказанного, автоматика АКС-74УБ, скорее всего, действует на основе свободного затвора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТОВ СЕРИИ АК-100

АК-74М/АК-101/ ЛК-103

АК-102/АК-104/ ЛК-105

Калибр

5,45x39 мм/ 5,56x45 мм/ 7,62x39 мм

5,56x45 мм/ 7,62x39 мм/ 5,45x39 мм

Принцип действия автоматики

отвод газов, выбор режимов огня

отвод газов, выбор режимов огня

Вес

3,4 кг

3 кг

Длина,

с разложенным прикладом

595 мм

824 мм

со сложенным прикладом

700 мм

586 мм

Длина ствола

400 мм

314 мм

Прицельная дальность

800 м

800 м

Темп стрельбы

800 выстрелов в минуту

800 выстрелов в минуту

Емкость магазина

30 патронов

30 патронов

ОЦ-14 «ГРОЗА»

Во время беспорядков в Чечне появились снимки, сделанные агентствами новостей, на которых были изображены военнослужащие российского Министерства внутренних дел, вооруженные оружием, по внешнему виду которого можно было предположить, что это модификация автомата Калашникова, выполненная по компоновке «булл-пап». Однако подробной информации о новой системе пришлось ждать довольно долго. Как выяснилось впоследствии, новый компактный автомат принадлежал к семейству оружия ОЦ-14 «Гроза». ОЦ-14 является в прямом смысле семейством оружия, поскольку в зависимости от конкретной необходимости на ее основе можно сделать автомат, имеющий одну из четырех конфигураций. Новая система оружия получила распространение в войсках МВД задолго до того, как им пришлось действовать в Чечне, но именно во время этого конфликта она впервые получила известность; впоследствии этот автомат взяла на вооружение частей специального назначения Российская армия. ОЦ-14 будет оставаться на вооружении войск российских Министерства обороны и МВД достаточно долго. Причины этого станут понятны, когда читатель ознакомится с настоящим разделом.

История создания ОЦ-14 началась с мысли, выдвинутой Валерием Телешем, известным в первую очередь как создатель подствольных гранатометов ГП-25 и ГП-30. Телеш в полной мере оценил преимущества американского подствольного гранатомета М203, но решил, что это оружие обладает многими недостатками, не позволяющими эффективно использовать его в бою. Далеко не последний из недостатков заключался в том, что комбинация автоматической винтовки с гранатометом получалась очень громоздкой и тяжелой. Кроме того, Телеш считал, что добавление М203 нарушает балансировку винтовки, которой становится очень трудно пользоваться по прямому назначению. Поэтому он начал работу над созданием единой системы вооружения, обладающей всеми желаемыми качествами оружия для ближнего боя. В качестве отправной точки был взят стандартный автомат Калашникова. Телеш и конструктор по имени Юрий Лебедев начали работы над новым оружием в декабре 1992 года; меньше чем через год были готовы первые опытные образны, и уже в начале 1994 года ОН-14 был готов к серийному производству – примечательное достижение для такой сложной системы.

Первоначально замысел состоял в том, чтобы сделать оружие, способное использовать боеприпасы четырех типов: 5,45x39 мм, 5,56x45 мм, 7,62x39 мм и 9x39 мм. Последний патрон используется в некоторых видах российского специального оружия и подробно описан в главе, посвященной боеприпасам.

Система вооружения ОЦ-14 «Гроза». Вверху: Базовая модификация ОЦ-14-4А «Гроза». В центре: Специальный автомат ОЦ-14-4А-01 «Гроза». Внизу: Компактная модель ОЦ-14-4А «Гроза».

Отдельные компоненты системы вооружения ОЦ-14-4А «Гроза».

Модификация для выполнения специальных заданий ОЦ-14-4A-03 «Гроза».

Базовая модификация ОЦ-14-4А «Гроза», вид слева. Видны переводчии режима «автомат – гранатомет» над спусковой скобой, холостая граната и граната ВОГ-25П.

Базовая модификация ОЦ-14-4А «Гроза», вид справа.

Модификация «Грозы» с укороченным стволом.

ОЦ-14-4А-01 под патрон 9x39 мм.

Компактная модификация системы ОЦ-14-4А-02 «Гроза».

Модификация для выполнения специальных заданий ОЦ- I4-4A-03 «Гроза», вид с левой стороны.

Телеш и Тульский оружейный завод были уверены, что создали замечательное оружие, однако никто не обратил на него внимания. Казалось, ОЦ-14 уготовлена судьба многих других образцов российского стрелкового оружия – пыльная полка в заводском музее оружия. Однако, по-видимому, в самую последнюю минуту ОЦ-14 заметило российское Министерство внутренних дел, которому потребовалось компактное оружие для боевых действий в городских кварталах. ОЦ-14 был отправлен на испытания, и выяснилось, что это именно то оружие, которого искали войска МВД. Система была принята на вооружение сил быстрого реагирования и милиции особого назначения. Именно в руках бойцов этих подразделений ОЦ-14 и был впервые представлен широкой общественности в Чечне.

После этого на новое оружие обратили внимание не только средства массовой информации, но и Министерство обороны России, которому также требовалось подобное оружие. По результатам испытаний Министерство обороны для частей спецназа выбрало ОЦ-14 в модификации под патрон 7,62x39 мм. Основным отличием между модификациями для армии и МВД является калибр: военные предпочли патрон 7,62x39 мм, а не 9x39 мм. (Позднее я объясню, почему система вооружения ОЦ-14 сделана именно под эти калибры.)

Система ОЦ-14 предлагается производителем в алюминиевом футляре для транспортировки и хранения, в котором также имеется все необходимое оборудование, которое может понадобиться для выполнения любой мыслимой операции. Имеется две различные пистолетные рукоятки со спусковым устройством в сборе, одна на тот случай, если будет использоваться гранатомет ГП-25/30, и другая на тот случай, если гранатомет не устанавливается. Если система оснащена гранатометом, стрельба из гранатомета и автомата осуществляется с помощью одного спускового крючка. Переводчик на левой стороне ствольной коробки над рукояткой позволяет выбирать, из какого оружия будет вестись огонь. Если гранатомет снят, на ствол устанавливается дополнительная вертикальная рукоятка. В стандартную поставку входят глушитель и оптический прицел, устанавливаемый непосредственно на рукоятку для переноски. Имеется также быстроеьемный укороченный ствол для использования вместе с глушителем или в тех случаях, когда требуется особо компактное оружие. Любопытно: каждая конфигурация ОЦ-14 имеет собственное обозначение. Полное обозначение базовой модификации с установленным гранатометом – ОЦ-14-4А. Если гранатомет снят, обозначение меняется на ОЦ-14-4A-01 При замене ствола на укороченный обозначение становится ОЦ-14-4А-02. Добавление глушителя меняет обозначение на ОЦ-14-4А-03. Вероятно, отдельные обозначения для каждой конфигурации нужны для того, чтобы быстро извещать бойцов специальных подразделений, какое именно оружие им понадобится для выполнения данного задания. В этом случае руководство может с определенной степенью секретности передавать эту информацию по открытому каналу связи.

Модификация для выполнения специальных заданий ОЦ-14-4А-03 «Гроза», вид с правой стороны.

Автомат «Гроза» под патрон 7,62x39 мм с оптическим прицелом ПСО-1 (вероятно, ранняя модель или опытный образец). На вставке показана планка для установки ПСО-1 сбоку ствольной коробки.

«Гроза» с коммерческим оптическим прицелом (обратите внимание, что у нижней модели отсутствует планка для установки прицела ПС0-1).

Как уже упоминалось, в стандартную поставку ОЦ-14 входит глушитель. Подразделения специального назначения пользуются такими устройствами для обеспечения скрытности операции – глушители значительно уменьшают шум выстрела и ликвидируют вспышку. При выполнении особого задания может возникнуть необходимость быстро установить или снять приспособление для бесшумной стрельбы. В системе ОЦ-14 это решается с помощью специального разъема с разорванной резьбой. Применение глушителя также требует использования специальных боеприпасов, убойная сила которых не требует высокой скорости пули. Пуля, покидающая дуло со сверхзвуковой скоростью, неизбежно издает громкий щелчок при прохождении звукового барьера. В этом случае использование глушителя лишь частично решает проблему борьбы со звуком. Полностью подавить шум выстрела можно только при использовании дозвуковых боеприпасов, однако обычная легкая пуля обладает большой убойной силой только вследствие своей высокой скорости; на дозвуковых скоростях такие пули становятся практически совершенно безвредными. Поэтому российские оружейники разработали для специального бесшумного оружия особый патрон 9x39 мм. Также разработан специальный бесшумный боеприпас 7,62x39 мм, более дешевый в производстве. Кроме того, в учебных целях из оружия под такой бесшумный боеприпас можно стрелять обычными патронами 7,62x39 мм. Именно этим объясняется то, что Министерство обороны России выбрало для вооружения войск спецназа модификацию ОЦ-14 под патрон 7,62x39 мм. Как уже говорилось, оба этих патрона будут подробно описаны в главе, посвященной боеприпасам.

Система ОЦ-14 предназначена не для обычной пехоты, а для подразделений специального назначения. Согласно статье в одном российском периодическом издании, это оружие «для профессионалов высокого класса». Каким бы ни было предназначение этой системы, ОЦ-14 – легкое, компактное универсальное оружие, в котором применены интересные технические решения. Несомненно, в течение ближайших лет оно будет оставаться в арсенале войск спецназа и специальных подразделений Министерства внутренних дел.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦ-14 «ГРОЗА»

Армейская модификация

Модификация для МВД

Калибр

7.62x39 мм

9x39 мм

Принцип действия автоматики

отвод газов, выбор режимов огня

отвод газов, выбор режимов огня

Вес

3,1 кг

2,7 кг

Длина

700 мм

580 мм

Длина ствола

= 450 мм

= 300 мм

Прицельная дальность

600 м

400 м

Темп стрельбы

750 выстрелов в минуту

700 выстрелов в минуту

Емкость магазина

30 патронов

20 патронов

Прицельное устройство

мушка с намушником; прицел открытый, гривка с прорезью

мушка с намушником; прицел открытый, гривка с прорезью

СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ СВД, СВДС И СВУ СИСТЕМЫ ДРАГУНОВА

Снайперская винтовка СВД конструкции Драгунова хорошо известна на Западе, поэтому мы не будем подробно описывать ее конструкцию и историю создания. СВД была принята на вооружение Советской Армии в 1963 году, и хотя лично Калашников не участвовал в ее разработке, очевидно, что Драгунов взял в качестве отправной точки автомат АК, на основе которого создал надежную полуавтоматическую «снайперскую» винтовку. Слово «снайперская» заключено в кавычки, поскольку в Советской, а затем в Российской армии в него вкладывается значение, сильно отличающееся от того, к чему привыкли на Западе.

Российские снайперы в действительности являются в Западном понимании просто меткими стрелками; по своим возможностям они значительно уступают снайперам армий западных стран. Советские и российские снайперы, как правило, поражают цели, находящиеся на удалении до 500 метров, в то время как западные снайперы часто имеют дело с целями, находящимися на удалении свыше 1000 метров. Когда западные специалисты впервые ознакомились с винтовкой СВД, они поразились невысокой точности этого оружия. Лишь впоследствии, обратив внимание на особенности тактического применения СВД, они поняли, что для выполнения своего круга задач винтовка обладает более чем удовлетворительными характеристиками. Легенда о феноменальной точности СВД, якобы превосходящей западные неавтоматические снайперские винтовки, является чистым вымыслом. Больше того, другие полуавтоматические винтовки, такие как АР-10 (Т) компании «Армалайт» и ПСГ-1 компании «Хеклер и Кох», обладают значительно большей точностью, чем СВД.

7,62-мм снайперская винтовка СВДС с оптическим прицелом ПСО-1. Обратите внимание на следующие моменты: пластмассовую пистолетную рукоятку, пластмассовое цевье, новый короткий пламегаситель и резиновую подушечку на складывающемся прикладе. Винтовка не предназначена для того, чтобы из нее стреляли со сложенным прикладом. В таком положении он закрывает рукоятку затвора и спусковой крючок.

Снайперская винтовка СВДС с ночным прицелом 1ПН51.

Два опытных образца с разными плечевыми упорами и пистолетными рукоятками.

Снайперская винтовка ОЦ-03-СВУ.

Любопытно, что «Ижмаш» экспериментировал с модификацией винтовки СВД, позволяющей вести автоматический огонь, однако в производство она так и не пошла. Ничего удивительного в этой неудаче нет; полностью автоматическая снайперская винтовка – это нонсенс, хотя некоторые пулеметы позволяют добиться высокой точности при стрельбе одиночными выстрелами.

В последних модификациях винтовки СВД вся отделка выполнена из полимерных материалов; все металлические поверхности обработаны фосфатированием. За исключением этого конструкция винтовки практически не изменилась по сравнению с 1963 годом. Однако новые модификации винтовки предназначены для выполнения специальных заданий. В настоящее время имеется три основных модификации: базовая модель СВД, СВДС и ОЦ-03 СВУ. Последняя винтовка выпускается тульским КБП, а не заводом «Ижмаш». Как уже говорилось, винтовка СВД хорошо известна на Западе и даже была в коммерческой продаже, поэтому о ней мы больше говорить не будем.

СВДС известна на Западе меньше, чем СВД, однако она предлагалась для продажи армейским подразделениям, и в западной прессе имеются подробные материалы о ней. СВДС предназначена для использования воздушно-десантными и мотострелковыми подразделениями. СВДС стреляет теми же патронами 7,62x54R, что и СВД, однако обладает следующими отличиями от базовой конструкции Драгунова:

• складывающийся приклад;

• регулируемая подушечка пол щеку;

• более короткий и массивный ствол;

• другой пламегаситель;

• пистолетная рукоятка;

• отсутствует ушко для установки штык-ножа.

Складывающийся приклад винтовки СВДС изготавливается из стальных труб. В «походном» положении приклад складывается вправо, а регулируемая подушечка поворачивается вниз. Когда приклад раскладывается в боевое положение, подушечка поворачивается вверх, если снайпер будет пользоваться оптическим прицелом, или вниз, если он воспользуется вспомогательным открытым прицелом. Плечевой упор изготовлен из полимерных материалов, усиленных стекловолокном.

Новый пламегаситель интересен тем. что он имеет значительно меньшие размеры, чем пламегаситель базовой модели СВД, сохранившийся на винтовке до сих пор. Пламегаситель СВДС короче, расширяющийся к концу; в нем имеются асимметричные каплевидные прорези. В нижней части пламегасителя имеется сетка с крупными ячейками, препятствующая при стрельбе уводу дула вверх, а также предотвращающая поднятие пыли. Характеристики винтовок СВД и СВДС приводятся в таблице в конце раздела.

Снайперская винтовка ОЦ-03 СВУ, выпускаемая тульским КБП, является двойником вышеописанного автомата ОЦ-14. Как уже упоминалось, «Ижмаш» в начале 80-х годов выпустил несколько винтовок СВД, позволяющих вести автоматический огонь, однако в серию они так и не пошли. ОЦ-03 предназначена для использования специальными подразделениями Министерства обороны и МВД; разработчики стремились создать оружие, сочетающее огневую мощь автомата с точностью снайперской винтовки. Возможность вести автоматический огонь для снайперской винтовки является не просто неожиданной, но и сомнительной, особенно учитывая то, что СВД рассчитана под мощный патрон 7,62x54R и в автоматическом режиме управлять огнем должно быть очень трудно. Более того, ОЦ-03 оснащается стандартным магазином СВД емкостью 10 патронов; при темпе стрельбы 880 выстрелов в минуту такой магазин опустошается практически мгновенно.

В открытой прессе об этой винтовке появлялось крайне мало информации. Как и автомат ОЦ-14, винтовка ОЦ-03 использовалась войсками МВД в Чечне. Как и ОЦ-14, ОЦ-03 выпускается тульским КБП. Хотя в российской прессе на этот счет нет никаких данных, вероятно, конструктором ОЦ-03 также является Валерий Телеш. Следует отметить, что винтовка ОЦ-03 практически неизменно наблюдалась с установленным глушителем, из чего следует, что приспособление для бесшумной стрельбы входит в систему оружия ОЦ-03. Вероятно, русские разработали для бесшумного оружия дозвуковой боеприпас 7,62x54R.

ОЦ-03 оснащена надежным и испытанным оптическим прицелом ПСО-1 с 4-кратным увеличением, устанавливающимся на винтовке СВД с самого момента ее принятия на вооружение в 1963 году. Этот прицел используется также на всех системах российского стрелкового оружия, которые могут оснащаться оптическими прицелами, в том числе даже на крупнокалиберных винтовках для уничтожения техники В-94 и ОСВ-96 под патрон 12,7x108 мм (см. ниже), но только в модификации с 13- кратным увеличением вместо обычного 4-кратного. Как и другие модификации СВД, СВУ оснащена вспомогательным открытым прицелом, однако у СВУ прицел и мушка имеют другую конструкцию и в нерабочем положении складываются.

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что СВУ, несомненно, является еще одной системой оружия, предназначенной для подразделений специального назначения, и будет использоваться ограниченно. Следует отметить, что уменьшение длимы ствола (приблизительно до 500 см) не может не сказаться отрицательно на точности стрельбы. Кроме того, задачи, выполняемые винтовками СВУ и СВДС, значительно пересекаются. Возможно, российские силы специального назначения, как и их западные коллеги, имеют возможность закупать любое необходимое оружие, невзирая на требования стандартизации. Так или иначе, какими бы целями ни руководствовались конструкторы, СВУ ОЦ-03 представляет собой интересную производную винтовки Драгунова.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СНАЙПЕРСКИХ ВИНТОВОК

СВДС

ОЦ-ОЗ СВУ

Калибр

7,62x54R мм

7,62x54R мм

Принцип действия автоматики

отвод газов, только одиночный огонь

отвод газов, выбор режимов огня

Вес

4,68 кг

5,5 кг

Длина,

в разложенном виде

1235 мм

900 мм

в сложенном виде

875 мм

—

Длина ствола

565 мм

500 мм

Прицельная дальность

1200 м

800 м

Гсмп стрельбы

—

—

Емкость магазина

10 патронов

10 патронов

Прицельное устройство

оптический прицел, вспомогательный открытый прицел

оптический прицел, вспомогательный открытый прицел

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ АС «ВАЛ» И СПЕЦИАЛЬНАЯ СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА ВСС «ВИНТОРЕЗ»

Неясно, как русские выбирают названия для своих систем стрелкового оружия, но то, что названия эти по меньшей мере странные, это факт. Свидетельством этого являются названия этих двух винтовок. По сути своей, «Вал» и «Винторез» – это одна и та же винтовка в двух разных модификациях для выполнения различных тактических задач. Обе системы имеют ствольную коробку, общую с малогабаритным автоматом МА «Вихрь», также рассчитанным на патрон 9x39 мм. Согласно российским источникам, автомат АС и винтовка ВСС уже несколько лет находятся на вооружении частей спецназа и войск специального назначения МВД. Как уже отмечалось, обе системы одинаковые за исключением двух различий: автомат нельзя полностью разобрать для переноски в чемоданчике-дипломате, и у него складывающийся металлический приклад, похожий на тот, которым оснащена винтовка СВДС, и пистолетная рукоятка управления огнем, а не жесткий скелетный деревянный приклад «в стиле Драгунова», которым оснащена винтовка ВСС. Перечислив эти рахпичия, дальше я буду описывать обе системы вместе.

Оружие было разработано в ЦНИИТочмаше, расположенном в городе Климовске, конструкторским бюро под руководством Петра Ивановича Сердюкова. Согласно российским источникам, Сердюков перед тем, как начать работы по созданию бесшумной винтовки, тщательно изучал баллистику, что позволило ему разработать глушитель, не только снижающий уровень шума, но и подавляющий вспышку. Как было написано в газете «Красная Звезда», официальном органе российского Министерства обороны:

«Своим удивительным успехом это оружие обязано правильно определенным соотношением между двумя основными врагами бесшумной стрельбы: давлением и теплом. Пороховые газы, как только пуля вылетит из дула, сразу же начинают расходиться во все стороны; вследствие этого в непосредственной близости происходит резкое увеличение давления. Но здесь – в первой каморе глушителя, где газы расширяются, – одновременное снижение температуры также влияет на давление. Наконец, деталь, именуемая сепаратором, принудительно «разбивает» волну, следующую за пулей, пропуская ее через многочисленные створки, направляющие ударную волну в различные стороны. Эти створки обеспечивают охлаждение газов. Таковы основные принципы работы глушителя».

Хотя в заметке едва ли проясняется принцип действия глушителя системы АС/ВСС, судя по тому немногому, что в ней раскрывается, его конструкция совершенно обычная. Но какой бы ни была технология, примененная при создании глушителя, действует он весьма эффективно. Автор имел возможность стрелять из обеих систем по нескольку сотен патронов подряд без заметного снижения подавления шума. К сожалению, российские военные не позволили разобрать глушитель и отказались отвечать на подробные вопросы относительно его устройства.

За исключением глушителей, обе системы имеют традиционную конструкцию. Принцип действия автоматики основан на отводе газов; имеется возможность выбора режима огня; боепитание осуществляется из съемного коробчатого магазина. Винтовки компактные, с очень коротким вентилируемым стволом, закрытым интегрированным глушителем. Судя по всему, это оружие не предназначено для того, чтобы использовать его без глушителя. Обе системы, несомненно, созданы на основе автомата Калашникова, однако обладают некоторыми существенными отличиями. Так, например, крышка ствольной коробки несъемная. При освобождении защелки в задней части крышка поворачивается на петле спереди, открывая внутренние механизмы винтовки, похожие на механизм АК. Однако газовая система имеет значительные отличия; кроме того, спусковой механизм не куркового типа, как у всех систем оружия семейства АК, а ударниковый. По-видимому, без установленного глушителя автоматика винтовки не будет действовать, поскольку он является неотъемлемой частью газовой системы и без него давление газов будет недостаточным.

Специальный автомат АС «Вал» под патрон 9x39 мм.

Специальная снайперская винтовка ВСС «Винторез» под патрон 9x39 мм с ночным прицелом второго поколения 1ЛX51.

Винтовка ВСС, разобранная на части для скрытной транспортировки.

Как уже отмечалось выше, термин «снайпер» имеет в Российской армии значение, отличное от того, к которому привыкли на Западе. Памятуя это, не следует удивляться тому, что прицельная дальность ВСС составляет 400 метров. Автор стрелял из этой винтовки на дистанциях до 200 метров, и на таком удалении точность составляет приблизительно две угловые минуты. Есть все основания полагать, что с данным боеприпасом винтовка сохранит такую точность и на следующих 200 метрах. Такое оружие вряд ли можно считать снайперской винтовкой в понимании Запада, однако оно более чем удовлетворяет российских снайперов, чьи цели (и расстояния, на которых они ведут огонь по этим целям) существенно отличаются от западных стандартов.

Винтовка ВСС предлагается в составе снайперской системы ВСК (не путать с винтовкой ВСК-94, описанной ниже) и поставляется в алюминиевом чемоданчике, вмещающем винтовку ВСС в разобранном виде, дневной оптический прицел ПСО-1 с 4-кратным увеличением (судя по всему, с системой визирования, отличной от той, что применяется в прицелах, предназначенных для использования с винтовкой СВД), ночной оптический прицел 1ПН75, пустые магазины и пенал с принадлежностями для чистки. Магазины изготавливаются из полимерных материалов и предлагаются емкостями 10 и 20 патронов. Магазин на 10 патронов предназначается для снайперской винтовки ВСС, а магазин на 20 патронов – к специальному автомату АС, но оба магазина являются взаимозаменяемыми.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО АВТОМАТА АС И СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ ВСС

АС

ВСС

Калибр

9x39 мм

9x39 мм

Принцип действия автоматики

отвод газов, выбор режимов огня

отвод газов, выбор режимов огня

Вес

2,5 кг

2,6 кг

в разложенном виде

878 мм

894 мм

в сложенном виде

615 мм

—

Длина ствола

= 304 мм

= 304 мм

Прицельная дальность

400 м

400 м

Теми стрельбы

= 700 выстрелов в минуту

= 880 выстрелов в минуту

Емкость магазина

20 патронов

10 патронов

Прицельное устройство

мушка; гривка с прорезью

оптический прицел, вспомогательный открытый прицел

СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА ВСК-94

Снайперская винтовка ВСК-94 тульского оружейного завода создана на основе автомата А-91 (см. ниже), так же в точности, как винтовка ВСС создана на основе автомата МА. Зачем русским продвигать на рынок две системы оружия, обладающих практически одинаковыми характеристиками, станет понятно, только если учесть особенности разработки новых российских систем стрелкового оружия.

В России, как до этого в Советском Союзе, как правило, задание на создание нового оружия одновременно выдается различным конструкторским бюро, которые, соревнуясь друг с другом, создают конечный продукт. Такая практика берет свое начало еще со времени Великой Отечественной войны. Читатели вспомнят, что Калашников, создавая АК-47, состязался с другими конструкторами; новый российский автомат АН-94 также стал результатом соперничества различных разработок. Принимая в расчет все вышесказанное, можно догадаться, почему российские производители стрелкового оружия в настоящее время предлагают так много практически идентичных разработок. В любом состязании победитель может быть только один. Учитывая то катастрофическое состояние, в каком в настоящее время находится экономика России, проигравшие не могут просто пожать плечами, вернуться к себе на завод и продолжить работу над другими проектами. В Советском Союзе государство чередовало свои заказы между различными производителями, чтобы поддерживать их всех. Однако в сегодняшней России «следующих заданий» очень немного; правительство больше не поддерживает производителей вооружения, и если завод проиграет в соревновании за государственный заказ, он не сможет обратиться на внутренний гражданский рынок. Таким образом, производители вынуждены выставлять свои разработки на международный рынок.

Конечно, российские военные и милиция могут закупать обе системы, ВСК-94 и ВСС/ВСК, однако это маловероятно. И все же и тульское КБП, и ЦНИИТочмаш утверждают, что их практически одинаковые винтовки состоят на вооружении войск МВД Российской Федерации.

Винтовка ВС К-94 имеет традиционную компоновку; основное отличие от описанной выше винтовки ВСС по части возможностей заключается в том, что из ВСК-94 можно вести огонь без глушителя. В остальном ВСК-94 – компактная винтовка с боепитанием из магазина, газовым принципом работы автоматики и выбором режимов огня; необычным является только патрон 9x39 мм. Глушитель винтовки ВСК-94, по-видимому, конструктивно аналогичен тому, которым оснащена винтовка ВСС; однако в отличие от последнего, являющегося составной частью конструкции, глушитель ВСК-94 съемный. Винтовка используется вместе с модификацией дневного оптического прицела ПСО-1, имеющей обозначение ПСО-1-1. Вероятно, он аналогичен тому, который используется с винтовкой ВСС; предположительно, они оснащены одинаковой системой визирования, поскольку обе винтовки используют один тип боеприпасов 9x39 мм и обладают схожими возможностями. Поскольку все российские прицелы имеют стандартное крепление, ВСК-94 можно оснастить любым прицельным приспособлением, в том числе оптическим прицелом ночного видения ПКН-032 и коллимационным прицелом ПКС-07. Последний очень похож на прицел «Эймпойнт» и обладает тем же самым 7-кратным увеличением. Жесткий деревянный приклад первых модификаций ВСК-94 был практически идентичен прикладу ВСС, однако у последних моделей скелетный приклад сделан из полимерных материалов.

Газовая система ВСК-94 сделана на основе автомата Калашникова, но, как и у системы ВСС, у нее есть отличия. Система ВСК-94 больше напоминает систему АК, чем система ВСС. Газ выходит из отверстия у дула через съемный патрубок и внешнюю газовую трубку, ведущую непосредственно в газовый цилиндр. Цевье и газовая трубка в сборе удерживаются резьбовым кольцом с накаткой, видным на всех иллюстрациях впереди цевья. Крышка ствольной коробки ВСК-94 полностью съемная; затвор и затворная рама, очень похожие на конструкцию Калашникова, более короткие, но возвратная пружина удерживается вместе с крышкой затвора, а не зашелкой, как у автомата Калашникова.

Снайперская винтовка ВСК-94 с 7-кратным коллимационным прицелом ПКС-07 или ночным прицелом второго поколения ПКН-03.

Утверждается, что прицельная дальность ВСК-94, как и ВСС, составляет 400 метров, и, учитывая конструкцию винтовки и характеристики боеприпаса, это, скорее всего, справедливое утверждение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ ВСК-94

Калибр 9x39 мм

Принцип действия автоматики отвод газов, выбор режимов огня

Вес 2,7 кг

Длина 900 мм

Длина ствола = 304 мм

Прицельная дальность 400 м

Темп стрельбы 700-900 выстрелов в минуту

Емкость магазина 20 патронов

Прицельное устройство оптический прицел ПСО-1-1; ночной прицел ПКН-032; коллимационный прицел ПКС-07 (красная точка)

МАЛОГАБАРИТНЫЙ АВТОМАТ А-91

А-91 является представителем семейства малогабаритных автоматов, разработанных по заказу Министерства внутренних дел, пожелавшего иметь компактный автомат, который можно было бы использовать как для самообороны, так и для боевых действий в условиях непосредственного соприкосновения с противником. Согласно российским источникам, существует острая необходимость в таком компактном оружии, как А-91, поскольку стандартный автомат АК-74 для действий против преступников в городских условиях обладает слишком большой убойной силой и слишком большой дальностью выстрела. Больше того, вероятность рикошета и чрезмерно высокая пробивная сила являются недостатками всех стандартных армейских штурмовых винтовок. С другой стороны, пистолетный патрон калибра 9 мм не обладает достаточной убойной силой. Он не способен пробить бронежилет или корпус автомобиля. Эта проблема была решена разработкой в ЦНИИТочмаше патрона 9x39 мм, подробно описанного в главе, посвященной боеприпасам. Если коротко, тяжелая пуля патрона 9x39 мм, обладающая высокой плотностью сечения, вылетает из дула с дозвуковой скоростью, в результате чего достигается великолепная поражающая способность при действиях как против живой силы, так и против техники. Первоначально А-91 был разработан тульским КБП под этот новый патрон 9x39 мм, и модификация этого калибра имеет обозначение 9А-91.

А-91 предлагается под боеприпасы 5,45x39 мм, 5,56x45 НА ТО и 7,61x39 мм.

Другие модификации А-91 также имеют обозначения в соответствии с калибром используемых боеприпасов: а именно, 5,45 А-91 (5,45x39 мм); 5,56 А-91 (5,56x45 мм) и 7,62 А-91 (7,62x39 мм). За исключением калибра и баллистических характеристик, все модификации абсолютно идентичны, если не считать изменений, обусловленных применением различных по геометрическим размерам патронов. Очевидно, что причины такого разнообразия калибров чисто экономические; Тула продвигает А-91 на мировой рынок оружия, делая упор на многосторонность применяемых боеприпасов. На момент написания этой книги (начало 1998 года) мне не было известно ни об одном заключенном контракте на поставку какой-либо из модификаций А-91 за рубеж. Автомат 9А-91 постоянно демонстрируется западным военным атташе и прессе на российских выставках вооружения; тульское КБП утверждает, что он стоит на вооружении войск российского МВД.

Автомат А-91 под патрон 9x39 мм с прицелом ПСО- 1.

Автомат А-91 с глушителем и коллимационным прицелом ПК-01 с однократным увеличением.

Автомат А-91, принцип работы которого основан на отводе пороховых газов, создан на базе классического «Калашникова». Это неудивительно; очень похожий АКС-74У производится в Туле, хотя его разработало бюро Калашникова в Ижевске. Переводчик огня расположен прямо над спусковым крючком и продублирован с обеих сторон ствольной коробки, что делает автомат одинаково удобным как для правшей, так и для левшей. Стрелок легко переключает переводчик в нужное положение большим пальцем, не отпуская пистолетную рукоятку. А-91 в основном изготавливается из листовой стали методом штамповки и из пластмасс, что упрощает производство.

Конструкция А-91 позволяет оснащать автомат разнообразным дополнительным оборудованием и прицелами, в том числе испытанным оптическим прицелом ПСО-1, лазерным целеуказателем и приборами ночного видения. Следует отметить, что, хотя все российские оптические прицелы имеют обозначение ПСО-1, я обнаружил, что модификации, предназначенные для использования с разными винтовками, имеют различные системы визирования. Кроме того, ПСО-1, предназначенный для крупнокалиберной снайперской винтовки В-94/ОСВ-96 под патрон 12,7x108 мм, имеет 13-кратное увеличение вместо стандартною 4-кратного. По всей видимости, автомат А-91 оснащается теми же оптическими приборами, что и описанная выше снайперская винтовка ВСК-94. Автомат также поставляется оснащенным глушителем, который, согласно российским источникам, разработан специально для А-91. Глушитель навинчивается на ствол; как утверждается, он позволяет снизить уровень шума при выстреле до 20 децибел. Продолжительность жизни глушителя не указывается. А-91 оснащается стандартным компенсатором на дуле, который перед установкой глушителя необходимо снять, отпустив гайку крепления. Также возможна установка на А-91 подствольных гранатометов ГП-25, ГП-30 и ГП-95.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТА А-91

Калибр 9x39 мм (также имеются модификации под патроны 7,62x39 мм, 5,45x39 мм и 5,56x45 мм)

Принцип действия автоматики отвод газов, выбор режимов огня

Вес 1.75 кг

Длина,

с откинутым прикладом 604 мм

со сложенным прикладом 384 мм

Длина ствола = 304 мм

Прицельная дальность 200 м

Темп стрельбы 700-900 выстрелов в минуту

Емкость магазина 20 патронов

Прицельное устройство мушка с намушником, гривка с прорезью; возможна установка оптического прицела

МАЛОГАБАРИТНЫЙ АВТОМАТ MA «ВИХРЬ»

Малогабаритный автомат МА разработки ЦНИИТочмаша является прямым конкурентом вышеописанного тульского автомата А-91. На основе МА созданы две производные: специальный автомат АС и специальная снайперская винтовка ВСС, также описанные выше.

Автомат МА и все его производные стоят на вооружении Российской армии и войск МВД; этот факт подтвержден наблюдениями. Вероятно, МА состязался с А-91 и победил, так как этот автомат видели в руках бойцов внутренних войск, а А-91 – нет, хотя тульское КБП утверждает, что его оружие также состоит на вооружении войск МВД 1* . Как и А-91, автомат МА сделан под патрон 9x39 мм СП5/СП6. Нет никаких свидетельств того, что МА выпускается под какой-то другой боеприпас. ЦНИИТочмаш привозил МА и другие системы оружия на выставку в Соединенные Штаты, которую я посетил, и представители института сообщили мне, что автомат МА не выпускается в других калибрах. Странно, что в российских изданиях есть информация и иллюстрации АС, ВСС и А-91, но об MA нет никаких данных. Причина этой аномалии мне неизвестна.

Автомат МА.

Газовая система МА практически идентична исходной системе автомата Калашникова, но, как и система А-91, она выполнена более короткой, чтобы разместить ее в малогабаритном автомате с коротким стволом. Возможно, в качестве отправной точки создания и МА, и А-91 послужила система АКС-74У, поскольку эти автоматы по внешнему виду и внутреннему устройству очень похожи на укороченный автомат Калашникова.

Я имел возможность лично подержать в руках только автомат МА, однако по подробным фотографиям можно сделать вывод, что МА по сравнению с А-91 обладает более простым устройством. Также качество обработки деталей МА несколько выше, чем у А-91, но это не обязательно влияет на работу оружия. Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что различия между двумя системами оружия настолько незначительны, что трудно понять, по какому принципу российское правительство предпочло одну другой, если это действительно произошло.

Как можно предположить, автомат не предназначен для использования с глушителем; по-видимому, тем, кому может понадобиться подобное оружие, рекомендуется воспользоваться специальным автоматом АС. В отличие от автомата Калашникова и А-91, спусковая система МА ударникового типа. Боепитание осуществляется из магазина, изготовленного из прозрачных феноловых пластмасс, емкостью 10 или 20 патронов. Крышка ствольной коробки МА несъемная; подобно АКС-74У, она откидывается на петле вперед, открывая механизм. Крышка фиксируется зашелкой, аналогичной той, что используется в исходном автомате Калашникова. Переводчик огня продублирован с обеих сторон.

Как уже отмечалось, автомат МА демонстрировался в Соединенных Штатах; вполне возможно, что американские вооруженные силы закупили несколько образцов для испытания и обучения.

1* Переводчик видел фотографии бойцов ОМСДОН (бывшей дивизии им. Дзержинского), вооруженных автоматами А-91.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТА МА «ВИХРЬ»

Калибр 9x39 мм

Принцип действия автоматики отвод газов, выбор режимов огня

Вес 2 кг

Длина,

с откинутым прикладом 640 мм

со сложенным прикладом 380 мм

Длина ствола г 254 мм

Прицельная дальность 200 м

Темп стрельбы 750 выстрелов в минуту

Емкость магазина 20 патронов

Прицельное устройство мушка с намушником; прицел регулируемый, гривка с прорезью

ПОДВОДНЫЙ АВТОМАТ АПС

Автомат АПС как нельзя лучше демонстрирует завесу секретности, окружавшую Советский Союз и в определенной степени до сих пор окружающую Россию. Автомат находился на вооружении больше двадцати лет, но до того момента, как в 1993 году его производитель, ЦНИИТочмаш, не начал его рекламировать, он оставался совершенно неизвестным на Западе – не было данных даже о его существовании. Его напарник, подводный пистолет СПП-1 (см. главу 2) также был неизвестен до тех пор, пока не появился на рынке вооружений вместе с АПС. Обе модели являются уникальными. Немецкая фирма «Хеклер и Кох» выпускает специальный подводный пистолет П11, сходный с СПП-1 только в базовой концепции. Нет никаких сведений о том, чтобы какой-либо западный производитель выпускал что-нибудь похожее на подводный автомат.

Автомат АПС был разработан конструкторским бюро под руководством Владимира Симонова, племянника Сергея Симонова, создателя знаменитого карабина СКС. Бюро Симонова- младшего также разработало и пистолет СПП-1, который будет описан ниже. Работы были начаты в 70-е годы по заказу Советской Армии, пожелавшей получить подводное оружие, которое можно было бы использовать для борьбы с неприятельскими аквалангистами. АПС является гладкоствольным оружием. Пули представляют собой очень длинные и тонкие стержни с отношением длины к диаметру приблизительно 21 к 1. Стабилизируются они не вращением, а потоками воды, обтекающей эти длинные стержни-пули. Подробности о патронах к АПС описаны в главе, посвященной боеприпасам.

Складывающийся подводный автомат АПС.

Конструкторы взяли за основу автомат Калашникова, однако сразу же выяснилось, что, хотя механизм АК работает под водой, эффективная дальность стрельбы очень незначительна, а точность оставляет желать лучшего. Результатом напряженных исследований стал автомат АПС, испытания которого проходили в середине 70-х годов. Действие автоматики основано на принципе отвода пороховых газов из отверстия в канале ствола, имеется возможность выбора режимов огня. Боепитание осуществляется из съемного коробчатого магазина. Необычная форма магазина объясняется необходимостью вместить длинные патроны МПС. В момент выстрела затвор открыт – это необходимо для того, чтобы ствол заполнился водой, что является обязательным для надежного действия с длинными пулями.

Дальность стрельбы зависит от глубины, на которой осуществляется стрельба: чем глубже, тем дальность меньше. Тем не менее дальность стрельбы и поражающее действие пуль АПС значительно превышают соответствующие показатели любых подводных ружей независимо от глубины. В воздухе стабилизация пули АПС очень невысокая, поэтому дальность поражения не превышает 100 метров. Точность стрельбы даже на таком расстоянии остается под большим вопросом, поскольку длинная пуля начинает кувыркаться, едва покинув дуло автомата.

Российское правительство сообщило только об одном случае применения автомата АПС. В ноябре 1989 года на Мальте состоялась встреча президента США Джорджа Буша и советского руководителя Михаила Горбачева. Корабли, на которых происходила встреча двух глав государств, охранялись отрядом из 16 аквалангистов, вооруженных подводными автоматами АПС и подводными пистолетами СПП-1. Аквалангисты работали под водой посменно, обеспечивая круглосуточное наблюдение за кораблями. Они имели приказ открывать огонь на поражение по всякому, приблизившемуся к кораблям на расстояние 200 метров.

Неизвестно, сколько автоматов АПС на настоящее время продано западным пользователям и проданы ли они вообще. Однако автомат уже много лет стоит на вооружении советских и российских войск специального назначения, и он действительно не имеет аналогов в мире. ЦНИИТочмаш ведет агрессивную рекламную кампанию, продвигая на международный рынок вооружений этот автомат, так что можно предположить, что он используется и за пределами России. Однако пользователи таких специальных систем оружия неохотно раскрывают то, что имеется в их арсеналах, поэтому нельзя надеяться, что, если западные спецслужбы и примут на вооружение АПС, они открыто признают этот факт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВОДНОГО АВТОМАТА АПС

Калибр 5,66x39 мм

Принцип действия автоматики отвод газов, выбор режимов огня

Вес 2,7 кг

Длина,

с откинутым прикладом 823 мм

со сложенным прикладом 614 мм

Длина ствола 508 мм

Прицельная дальность 10-30 м под водой,

в зависимости от глубины; 100 м на воздухе

Темп стрельбы 350 выстрелов в минуту

Емкость магазина 20 патронов

Прицельное устройство мушка; гривка с прорезью

КРУПНОКАЛИБЕРНЫЕ СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ В-94 И ОСВ-96 12,7x108 мм

Крупнокалиберная снайперская винтовка В-94/ОСВ-96 принадлежит к тому классу винтовок для поражения техники, которые появились на вооружении западных армий около 10 лет назад. Хотя в заголовке я упомянул две разные системы, в действительности это одна и та же винтовка; единственными отличиями между В-94 и ОСВ-96 являются приклад и рукоятка для переноски. По этой причине дальше я буду описывать их как одно оружие.

Официально приводимые вес, прицельная дальность и размеры обеих винтовок одинаковы. В-94/ОСВ-96 выпускается тульским КБП и, по утверждению производителя, имеет прицельную дальность 2000 метров. Принцип действия автоматики основан на отводе газов; для уменьшения силы отдачи винтовка оснащена большим дульным тормозом и мягким плечевым упором. Для переноски в полевых условиях ствол складывается вправо – что необходимо, учитывая его длину 1100 мм. Предполагается, что при стрельбе ствол должен опираться на двуногую сошку, установленную приблизительно на расстоянии одной трети длины ствола от ствольной коробки. Сошка, по всей видимости, аналогична той, какой оснащены пулеметы РПК и ПК. Положение рукоятки для переноски регулируется так, чтобы она находилась в центре тяжести как при сложенном, так и при разложенном положении винтовки.

Как и западные аналоги, винтовка В-94/ОСВ-96 предназначена для уничтожения техники. В российских изданиях указывается, что винтовка В-94/ОСВ-96 предназначена для борьбы с «живой силой, имеющей индивидуальные средства защиты, легкобронированными машинами, установками РЛС, пусковыми установками ракет и артиллерийскими системами, стоящими на земле самолетами, небольшими надводными судами» и другими целями. Русские особо отмечают то обстоятельство, что винтовка В-94/ОСВ-96 относительно дешевая и в определенных ситуациях способна заменить более тяжелые системы оружия.

Снайперская винтовка В-94/ОСВ-96 оснащается модифицированным оптическим прицелом ПСО-1 с 4-кратным увеличением, используемым с винтовкой Драгунова. Хотя внешне модификация похожа на исходную модель, она обладает 13-кратным увеличением, что больше соответствует значительно возросшей прицельной дальности.

Из винтовки В-94/ОСВ-96 можно стрелять любыми боеприпасами 12,7x108 мм, но специально для нее разработаны особые патроны. В российских источниках не приводилось никаких данных об этих патронах за исключением самого факта их существования. Предположительно, снайперские патроны изготавливаются с более точными, чем у стандартных боеприпасов, допусками – так, как производятся спортивные боеприпасы. Также очень полезным может оказаться дуплексный патрон 12,7x108 мм.

Винтовка В-94, сложенная в казенной части для удобства переноски, со снятым оптическим прицелом.

Снайперская винтовка В-94, работающая на принципе отвода газов, с коробчатым магазином под патроны 12,7x107мм.

В 1996 году В-94 вызвала в Великобритании небольшую панику, когда разведслужбы доложили, что Ирландская республиканская армия (ИРА) закупила две российские супер-винтовки. При известии о том, что в распоряжении террористов ИРА имеется оружие, способное поражать точечные цели на дистанции до 2000 метров, английская пресса подняла бурю возмущения, а полиция засуетилась, торопясь улучшить охрану правительственных чиновников и членов королевской семьи. К счастью, если ИРА и закупила эти винтовки, они так и не были использованы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ

В-94/ОСВ-96

Калибр 12,7x108 мм

Принцип действия автоматики отвод газов, вращающийся затвор

Вес 11,7 кг

Длина,

с разложенным прикладом 1700 мм

со сложенным прикладом 1100 мм

Длина ствола 1020 мм

Прицельная дальность 2000 м (600 м с прибором ночного видения)

Темп стрельбы 350 выстрелов в минуту

Емкость магазина 5 патронов

Прицельное устройство модификация ПСО-1 с 13-кратным увеличением, обозначение неизвестно

6-мм «УНИФИЦИРОВАННЫЕ» АВТОМАТ И ПУЛЕМЕТ

Эти две системы оружия описываются вместе, поскольку они никогда не появлялись по отдельности в российской литературе и на выставках вооружений. Обе системы были разработаны в ЦНИИТочмаше и стали появляться на международных выставках вооружений с 1994 года, однако в 1997 году они уже нигде не были предста представлены, хотя информация о них до сих пор распространяется, очевидно, в попытке заинтересовать какого-либо западного производителя открыть совместное предприятие по выпуску этого оружия (что крайне маловероятно). Учитывая характеристики этих двух систем, весьма схожие с характеристиками автомата АН-94. можно предположить, что они, по всей видимости, в соревновании по программе «Абакан» потерпели неудачу. До сих пор российские источники это не подтверждали; представители ЦНИИТочмаша отказались обсуждать с автором этой книги данную тему, из чего можно сделать вывод, что они больше не заинтересованы в продвижении своего оружия на рынок. Так или иначе, мы включим эти системы в книгу, поскольку они интересны для анализа путей развития российскою стрелкового оружия на пороге нового тысячелетия.

Если эти системы действительно участвовали в конкурсе в Абакане, возникает вопрос, почему они были отвергнуты. Обе являются дальнейшими модификациями почтенной конструкции Калашникова, что значительно упростило бы внедрение их в Российскую армию, поскольку практически не требовалось бы дополнительно переучивать солдат на новую модель. Однако эти системы добились повышения эффективности за счет использования нового, более мощного патрона. Они бы еще смогли соперничать с АН-94, если бы уменьшение отдачи было достигнуто за счет новых системы буфера отдачи и дульного тормоза, но новый патрон к стрелковому оружию российским военным в настоящий момент совершенно не нужен. Переход от одной системы оружия к другой занимает много лет, и, если бы русские приняли на вооружение новый автомат, это еще больше запутало бы и без того сложную систему снабжения. В то же время АН-94 сделан под стандартный патрон 5,45x39 мм.

Согласно российским рекламным проспектам, «унифицированное» оружие по своей точности превосходит оружие под боеприпас 7,62x39 мм по следующим пунктам:

С руки (из положения стоя) в 5,1 раза Из положения лежа без упора в 1,5 раза Из положения лежа с упором в 2,2 раза Эти показатели не лучше, чем у АН-94, использующего стандартный российский боеприпас. По всей видимости, термин «унифицированное» оружие означает, что автомат и пулемет сделаны под один патрон, однако это только предположение.

Несмотря на то что конструкции и автомата, и пулемета разработаны на основании уже имеющегося оружия, достоверной информации имеется очень немного. Автомат, несомненно, сделан на основе АК, и, судя по всему, в нем чувствуется влияние экспериментального автомата Калашникова АЛ-7, разработанного в конце 60-х годов с целью снизить силу отдачи и увод ствола вверх при автоматической стрельбе. Конструкция оказалась удачной и даже прошла квалификационные испытания, однако так и не была запущена в серию. Сравнение АЛ-7 и «унифицированного» автомата показывает значительное внешнее сходство обоих автоматов, особенно газовой системы и компенсатора. Как это ни странно, новое оружие ЦНИИТочмаша выглядит более грубым, чем опытный образец АЛ-7 завода «Ижмаш».

«Унифицированный» пулемет, судя по всему, создан на основе пулемета ПК/ПКМ. Он обладает более длинным и массивным стволом. Снижение веса по сравнению с исходной моделью ПК или ПКМ незначительно: опытный образец «унифицированного» пулемета при весе 14,3 кг всего на 2,5 кг легче 9- килограммового ПК. В рекламных проспектах утверждается, что новый пулемет позволяет снизить на 30 процентов вес боеприпасов, уменьшить силу отдачи, при этом боеприпасы имеют

меньшие размеры. Эффективность стрельбы повышается в 2- 2,5 раза. Эти данные весьма туманны; не указывается эталон, с которым сравнивалось новое оружие, и не объясняется, как были получены такие оценки. Так или иначе, какими бы ни были преимущества, их, похоже, оказалось недостаточно для того, чтобы принять новые системы на вооружение Российской армии, и после того, как в 1994 году предпочтение было окончательно отдано АН-94, ЦНИИТочмаш начал предлагать зарубежным партнерам поставки этого оружия или создание совместного производства. Судя по проспектам, которые я получил от ЦНИИТочмаша в конце 1997 года, обе системы предлагаются до сих пор, но теперь уже под патроны 5,45x39 мм и 5,56x45 мм. Никаких упоминаний о патроне 6x49 мм нет. На начало 1998 года заказчиков на новое оружие в модификации под любой из трех калибров не было, и, судя по всему, оно так и не будет запущено в серийное производство, поскольку незначительное повышение эффективности по сравнению с имеющимися образцами не стоит затрат на развертывание производственных мощностей по его выпуску.

Окончательный опытный образец АЛ-7 с отделкой из черного полиамида, перенятой от АК-74М.

6-мм «унифицированный» пулемет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ «УНИФИЦИРОВАННЫХ» АВТОМАТА И ПУЛЕМЕТА

«Унифицированный» автомат

«Унифицированный» пулемет

Калибр

6x49 мм

6x49 мм

Принцип действия

отвод газов, выбор режима

отвод газов, только автоматический огонь

Длина

940 мм

1150 мм

Длина ствола

= 508 мм

= 711 мм

Прицельная дальность

600 м

1500 м

Темп стрельбы

= 700 выстрелов в минуту

= 700 выстрелов в минуту

Емкость магазина

30 патронов

боепитание из ленты

Прицельное устройство

мушка; гривка с прорезью

мушка; гривка с прорезью

ГЛАВА ВТОРАЯ ПИСТОЛЕТЫ И РЕВОЛЬВЕРЫ

За последние пять лет в России было представлено широкой общественности приблизительно столько же новых образцов пистолетов и револьверов, сколько за все предыдущие годы. О некоторых моделях имеется много общедоступной информации, о других ее гораздо меньше. Некоторые системы являются откровенными попытками российских производителей оружия закрепиться на международном рынке, организовав совместные предприятия с участием западных фирм; другие же уже стоят на вооружении Российской армии и милиции и теперь предлагаются другим потенциальным покупателям. Эта книга не является полной энциклопедией российского стрелкового оружия. Нашей целью является описание специальных систем и новаторских разработок, не известных на Западе. Таким образом, хорошо известных пистолета ПБ, созданного на базе пистолета Макарова, и АПБ, созданного на базе пистолета Стечкина, в этой книге нет, хотя оба они являются бесшумными пистолетами специального назначения. С другой стороны, совершенно обычный пистолет ПСМ под патрон 5,45x18 мм в эту книгу включен, вместе с двумя-тремя совершенно необычными разработками, уже больше 20 лет стоящими на вооружении.

Подобные пистолеты в настоящее время являются «нежеланными гостями» во многих странах, и оружие российских производителей в этом не исключение. В особенности это верно относительно систем, специально разработанных для пробивания бронежилетов, совершенно бесшумных (в отличие от оснащенных глушителями) и малогабаритных, которые легко спрятать под одеждой. В действительности, Соединенные Штаты запретили импорт всех созданных на базе пистолета Макарова моделей в первую очередь потому, что они недорогие, их легко спрятать, и, таким образом, они являются оружием для самообороны, пользующимся спросом у граждан со средним достатком. Хорошо известно, что преступники, как правило, предпочитают оружие не покупать, а похищать. Учитывая длительную популярность и в целом великолепную конструкцию пистолета Макарова (ПМ), я начну эту главу с модификаций именно этой системы. О самом ПМ я упомяну лишь вскользь, поскольку он подробно описан в других работах и поэтому не отвечает теме данной книги. Однако я расскажу о некоторых интересных последующих разработках, часть из которых предназначались для внутреннего рынка США, однако впоследствии были запрещены к импорту по политическим причинам.

ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ

ПМ, разработанный в качестве замены пистолету Токарева ТТ-33 под патрон 7,62x25 мм, был принят на вооружение в Советском Союзе в 1951 году. Главной задачей при создании нового пистолета было обеспечение более легкого управления при частых последовательных выстрелах. Кандидаты, участвовавшие в проводившемся в конце 40-х годов конкурсе, должны были быть легче и компактнее пистолета ТТ-33; в качестве боеприпаса они должны были использовать патрон калибра 7,62 мм или 9 мм. Любопытно, но в советских источниках не уточняется, какие именно патроны имелись в виду, но предположительно под патроном калибра 7,62 мм подразумевался стандартный 7,62x25 мм, в то время как патрон 9 мм был новым 9x18 мм. Макаров разработал и представил на конкурс опытные образцы обоих калибров, и победу одержал его пистолет под патрон 9x18 мм.

ПМ создан на основе пистолета «Вальтер ПП» середины 20-х годов, однако в конструкцию внесены несколько существенных усовершенствований. Во-первых, ПМ оснащен внешней затворной задержкой, позволяющей стрелку вставить новый магазин, а затем освободить затвор, просто нажав на затворную задержку; эту операцию можно осуществить одной рукой. «Вальтер» же требовал оттянуть затвор назад и отпустить ее, что выполнить гораздо сложнее, особенно в бою. Во-вторых, предохранитель ПМ работает наоборот относительно конструкции «Вальтера». Пистолет ПП поставлен на предохранитель, если рычажок находится в верхнем положении; для того чтобы снять его с предохранителя, требуется сделать неудобное движение большим пальцем – поднять его к рычажку, а затем опустить рычажок вниз. ПМ поставлен на предохранитель, если рычажок находится в нижнем положении; перевод пистолета в боевом режим осуществляется простым движением большого пальца вперед. Единственным изменением в конструкции, вызывающим нарекания пользователей, является перенос защелки освобождения магазина от задней части спусковой скобы на основание рукоятки, что существенно затрудняет быструю смену магазина.

Другим недостатком ПМ является боеприпас. Хотя простая пуля в металлической оболочке патрона 9x18 мм имеет лучшие баллистические характеристики и обладает большей убойной силой, чем пуля патрона 9x17 мм (.380 АКП), она уступает в эффективности пуле патрона 9x19 мм («Люгер» или «Парабеллум»). Патрон 9x18 мм является самым мощным патроном, используемым в оружии, действующем по принципу чистого свободного затвора, и в то же время пуля не обладает достаточной останавливающей силой. Судя по всему, российские военные некоторое время назад пришли к этому же заключению, и конструкторы, решая проблему, пошли весьма любопытными путями.

Первый заключается в том, что для ПМ был разработан новый патрон 57-H-181-M, сохранивший гильзу от своего предшественника, однако сообщающий пуле начальную скорость 410 м/с вместо 315 м/с обычного патрона 9x18 мм. Простые расчеты показывают, что хотя новый 9x19 мм патрон по энергетическим параметрам попадает как раз в область 9 мм патрона «Люгер», однако для пистолета, автоматика которого действует за счет энергии свободного затвора, такой патрон является слишком мощным. Российские оружейники решили эту проблему, нарезав в патроннике ПМ спиральную риску, таким образом замедлив движение свободного затвора. Из нового пистолета можно стрелять как обычными, так и новыми боеприпасами. Патроны 57-H-181-М внешне отличаются тем, что пуля имеет форму усеченного конуса, в то время как старые пули 57-Н-181-С имели скругленную носовую часть. Судя по всему, не существует никакого способа защиты, не позволяющего вставлять новый «горячий» патрон в старый пистолет ПМ, который, естественно, не выдержит повышенное давление в стволе и возросшую скорость затвора и выйдет из строя после нескольких выстрелов. В российских источниках утверждается, что новый патрон имеет в точности такие же размеры, как и старый, что, несомненно, должно создавать определенные проблемы российским военным и милиции, имеющим на вооружении пистолеты как под старый, так и под новый 9x19 мм патроны. На момент написания этой книги появились сообщения о том, что в России созданы несколько пистолетов и пистолетов- пулеметов под патрон 7,56 2x19 мм «Парабеллум». Это указывает на то, что русских не удовлетворил полностью новый патрон 9x18 мм, обладающий повышенным импульсом..

Пистолет ПММ-8 под патрон 9x18 мм.

Пистолет ПММ-12 под патрон 9x18 мм с магазином на 12 патронов.

Новый пистолет со свободным затвором с задержкой получил обозначение ПММ («пистолет Макарова модернизированный»). Это не просто пистолет ПМ со спиральной риской в патроннике. В дополнение к новым, более мощным боеприпасам 9x18 мм ПММ оснащен магазином увеличенной емкости на 12 патронов с двухрядным расположением. Эта модификация имеет официальное обозначение ПММ-12. Также существует модификация с магазином емкостью 8 патронов. Она имеет обозначение ПММ. Оба пистолета приблизительно на 5 процентов больше базовой модели ПМ. В российских справочниках преимущественно описывается модификация с магазином емкостью 12 патронов, которая, по всей видимости, является более распространенной. Эта модель описывается просто как ПММ, поэтому в дальнейшем мы будем пользоваться этим обозначением для описания пистолета с увеличенной емкостью магазина.

Русские впрямую сравнивают ПММ и его усовершенствованный боеприпас 9x18 мм с западными пистолетами под патрон 9x19 мм, такие как компактные модели «Глок», СИГ, «Смит-Вессон» и «Хеклер и Кох». В российских источниках указывается, что ПММ обладает баллистическими характеристиками, равными или превосходящими характеристики большинства пистолетов иод патрон 9x19 мм, однако уменьшенный размер боеприпасов означает меньшую силу отдачи и меньший вес. Подобное сравнение вполне оправданно; ПММ является более дешевым конкурентоспособным соперником западных пистолетов таких же размеров. Русские, увидев перспективу продвижения ПММ на западные рынки, приготовились импортировать его пол обозначением «Байкал-442» в Соединенные Штаты, но администрация Клинтона запретила импорт пистолетов Макарова.

Однако модификация пистолета ПММ «Байкал-442», предназначенная для поставок в Соединенные Штаты, была сделана не под новый патрон 9x18 мм, а под патрон 9 мм «Люгер». Сила пороховых газов, возникающих при выстреле патрона 57-H-18I-M, сравнима с той, что возникает при выстреле 9 мм «Люгера»; модифицировать ПММ под более длинный (всего на 4 мм) патрон 9 мм «Люгер» не представляло инженерных сложностей. По внешнему виду пистолета «Байкал-442» ясно видно, что он предназначался для импорта в Соединенные Штаты. Пистолет оснащен регулируемым прицелом и обладает более высоким качеством отделки по сравнению с предшественниками. «Байкал- 442» также несколько больше ПММ, выпускаемого для применения внутри России, – это сделано для того, чтобы привести его в соответствие с американскими стандартами импорта оружия. «Байкал-442» до сих пор выпускается на заводе «Ижмаш», но, к сожалению, не поставляется в Соединенные Штаты.

Вероятно, ПММ со временем сменит на вооружении Российской армии и милиции старый ПМ, поскольку он обладает по сравнению со своим предшественником значительными преимуществами. Больше того, то обстоятельство, что из старых пистолетов можно случайно выстрелить новыми мощными патронами, создает очевидную проблему, решить которую можно, полностью перейдя на ПММ. Новый пистолет серийно выпускается заводом «Ижмаш» с января 1994 года и должен заменить ПМ на военной службе.

Последнюю модификацию ПММ Макарова ОЦ-35 выпускает тульское КБП. ОЦ-35 представляет собой пистолет ПММ Макарова с компенсатором отдачи, установленным на дуле. Тульские источники утверждают, что целью установки компенсатора является повышение точности и вероятности попадания за счет уменьшения увода дула вверх, особенно при стрельбе более мощным патроном 57-Н-181-М. Увеличение веса по сравнению с базовой моделью ПММ незначительно; компенсатор увеличивает общую длину пистолета на дополнительные 18 мм.

ОЦ-35 представляет собой пистолет Макарова, оснащенный компенсатором.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПММ (ПМ)

Калибр 9x18 мм увеличенной мощности (9x18 мм)

Принцип действия автоматики свободный затвор с замедлением (свободный затвор), полуавтоматический

Вес 0,76 кг (0,68 кг)

Длина 167 мм (161 мм)

Длина ствола 93,5 мм

Действенная дальность выстрела 25 м

Емкость магазина 12 патронов или 8 патронов

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью, регулируемый на поправку на боковой ветер

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПИСТОЛЕТ ПСМ

«Пистолет самозарядный малогабаритный», известный на Западе под обозначением ПСМ, является одним из тех образцов российского оружия, которые, хотя и появились довольно давно, лишь недавно стали известны западным специалистам. Многочисленные авторы трудов по стрелковому оружию имели возможность лично пострелять из этого пистолета и составить о нем свое впечатление, однако до сих пор мало кому известно, как и почему был создан это пистолет и для каких задач он предназначен, и именно на этих аспектах я и сосредоточу свое внимание.

Разработка ПСМ началась в 1969 году в тульском КБП под руководством Тихона Лашнева. Патрон под ПСМ, имеющий обозначение 7Н7, представляет собой гильзу патрона 9x18 мм «Макаров», с горловиной, обжатой под пулю калибра 5,45 мм. Несмотря на кажущуюся простоту, пистолет получился очень хорошим. ПСМ разрабатывался как компактное оружие, которое легко спрятать под одеждой, но при этом обладающее высокой пробивной способностью. Патрон 7Н7 с пулей, обладающей высокой плотностью сечения, не только эффективен для поражения живой силы, но и пробивает мягкие бронежилеты. Испытания, проведенные западными специалистами, показали, что этот небольшой патрон на близких дистанциях очень эффективен против легко защищенных целей. Когда в начале 90-х годов пистолеты ПСМ и боеприпасы к ним стали впервые попадать на Запад, полицию европейских стран не на шутку встревожила способность пули пробивать бронежилет. Первые испытания показали, что пуля, пробив 30-45 слоев кевлара, сохраняет достаточную убойную силу для нанесения смертельной раны.

Один из первых опытных образцов 5,45-мм автоматического пистолета ПСМ.

Поэтому ПСМ получил обозначение «оружие для покушения». В дальнейшем заметки в российской печати открыли более мирное назначение этого пистолета. ПСМ предназначался для высшего штабного состава, которому требовалось легкое и компактное, но в то же время эффективное средство самообороны. Поскольку в момент разработки этого пистолета средства личной защиты получили распространение в армиях многих стран мира, было логично, что оружие создавалось с учетом возможности поражать людей в бронежилетах. Вскоре после появления на свет ПСМ начал завоевывать популярность среди сотрудников служб безопасности и милиции благодаря компактным размерам и способности пробивать бронежилеты, быстро получившие широкое распространение среди преступного мира России. Малогабаритный пистолет также завоевал признание среди высокопоставленных функционеров коммунистической партии, однако имена тех, кто носил при себе ПСМ, не раскрывались. Предположительно, ПСМ по желанию выдавался тем партийным деятелям, чье высокое положение давало им право на это. После распада Советского Союза Россия, спасая свою экономику, предприняла отчаянные попытки продавать все, что пользуется спросом, и ПСМ попал в поле зрения западных торговцев оружием.

По-видимому, имелись намерения поставлять ПСМ на экспорт, поскольку имеются две различные модификации пистолета. Один, «служебный» пистолет, имеет алюминиевые щечки рукоятки и очень узкий профиль, чтобы можно было легко прятать его под одеждой. Другой обладает гораздо лучшей отделкой, имеет пластмассовые щечки рукоятки и при этом несколько толще, хотя и сохраняет свою компактность. Появились даже образцы с золочеными щечками и выгравированными узорами. Однако, учитывая высокую пробивную способность патрона 5,45x18 мм, было очевидно с самого начала, что пистолет с таким боеприпасом никогда не допустят к импорту в Соединенные Штаты, поэтому русские сделали ПСМ «политически корректным», удовлетворяющим ограничениям, установленным в США на импорт коммерческого оружия. Результатом стал пистолет «Байкал-441», описанный в следующем разделе.

Самозарядный малогабаритный пистолет ПСМ калибра 5,45 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТА ПСМ

Калибр 5,45x18 мм

Принцип действия автоматики свободный затвор

Вес 0,46 кг

Длина 155 мм

Длина ствола 85 мм

Эффективная дальность выстрела = 25 м

Емкость магазина 8 патронов

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПИСТОЛЕТ «БАЙКАЛ-441»

Осознав, что ПСМ никогда не удастся преодолеть строгие ограничения на импорт оружия, принятые в западных странах, особенно в Соединенных Штатах, конструкторы завода «Ижмаш» поставили цель подогнать ПСМ под условия Закона о контроле за оружием 1968 года. С этой задачей они успешно справились, свидетельством чего является пистолет «Байкал- 441», имеющий в России обозначение ИЖ-75. Правда, администрация Клинтона в 1994 году положила конец импорту любого оружия из России. Несмотря на то что «Байкал-441» удовлетворял ранее установленным требованиям, этот пистолет стал жертвой философии борьбы с личным огнестрельным оружием, претворяемой в жизнь администрацией Клинтона. Таким образом, он едва ли будет импортироваться в Соединенные Штаты.

В числе модификаций, внесенных в конструкцию пистолета «Байкал-441» для удовлетворения требований американских стандартов, – новый патрон .25 АКП (6,35 мм «Браунинг»), более толстые деревянные щечки рукоятки, индикатор наличия патрона в патроннике и регулируемый прицел. В остальном «Байкал-441» идентичен ПСМ.

Малогабаритный пистолет «Байкал-441» калибра 6,35 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТА «БАЙКАЛ-441»

Калибр .25 АКГ1 (6.35 мм «Браунинг»)

Принцип действия автоматики свободный затвор

Вес 0,48 кг

Длина 155 мм

Длина ствола 85 мм

Эффективная дальность выстрела 25 м

Емкость магазина 8 патронов

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью, регулируемый на поправку на боковой ветер и на угол возвышения

ПИСТОЛЕТ «БАЙКАЛ-442»

«Байкал-442» стал еще одной попыткой завода «Ижмаш» проникнуть на американский рынок оружия, и, если бы администрация Клинтона не запретила импорт российских пистолетов, «Байкал-442», по всей видимости, достиг бы очень высоких уровней продаж. По сути своей «Байкал-442» является модификацией пистолета ПММ. Он до сих пор предлагается под патроны 9x18 мм и 9x19 мм. Емкость магазина составляет 8 патронов калибра 9x19 мм и 10 или 12 патронов калибра 9x18 мм. Вес затвора увеличен по сравнению с ПММ; внесены незначительные изменения в конструкцию корпуса и спусковой скобы; конструкция пистолета модернизирована таким образом, что неполная разборка возможна только после отсоединения магазина. Такая мера безопасности является необычной для российского оружия; вероятно, ее появление вызвано строгими требованиями, предъявляемыми к безопасности оружия в Соединенных Штатах, где первоначально «Ижмаш» и собирался продавать свою продукцию.

Пистолет «Байкал-442» калибра 9 мм под патрон 9х18 мм или 9x19 мм с автоматикой, работающей за счет свободного затвора с задержкой (обеспечивается за счет рисок на стенах патронника).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТА «БАЙКАЛ-442»

Калибр 9x18 мм / 9x19 мм

Принцип действия автоматики свободный затвор с задержкой

Вес 0,76 кг / 0,73 кг

Длина 169 мм / 161 мм

Длина ствола 93,5 мм

Эффективная дальность выстрела 25 м

Емкость магазина 8, 10 или 12 патронов / 8 патронов

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью, регулируемый на поправку на боковой ветер и на угол возвышения

До сих пор мы рассматривали пистолеты, выпускаемые заводом «Ижмаш» и тульским КБП, двумя из трех основных производителей стрелкового оружия в России. Третьим является Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, больше известный как ЦНИИТочмаш, расположенный в Климовске. Это предприятие выпускает различные системы оружия специального назначения, в том числе несколько пистолетов нетрадиционных конструкций. Начнем мы с самого мощного из них, пистолета «Гюрза».

ПИСТОЛЕТ «ГЮРЗА» 9x21 мм

Пистолет «Гюрза» необычен для России тем, что он очень мощный; патрон 9x21 мм «Российский» (в отличие от 9x21 мм «Западного») модель РГ-054 по баллистическим характеристикам сравним с патроном .357 «Магнум».

Дальше: по своим баллистическим характеристикам он совершенно не похож на патрон 9x21 мм «Западный», рассчитанный для применения в тех странах, где законодательно запрещено иметь в личном пользовании оружие армейских образцов, и поэтому сравнимый с патроном 9x19 мм. Подробности о патроне РГ-054 приводятся в главе, посвященной боеприпасам.

Пистолет «Гюрза» был разработан для армии и милиции, потребовавших пистолет, обладающий значительно большей убойной силой, чем ПМ и другое оружие, разработанное под патрон 9x18 мм. Российские правоохранительные органы столкнулись с серьезной проблемой: преступники, «выходя на дело», все чаще пользуются бронежилетами и высококачественными европейскими машинами, такими, как «Мерседес-Бенц». Таким образом, милиции потребовался пистолет, способный пробить не только бронежилет, но и корпус машины. По заявлениям производителя, «Гюрза» стоит на вооружении милиции и Главного разведывательного управления Министерства обороны. Также производитель утверждает, что пуля патрона РГ- 054, выпущенная из «Гюрзы», на дистанции 50 метров пробивает лист титана толщиной 2,4 мм и 30 слоев кевлара. Я лично стрелял из этого пистолета по такой мишени и могу заверить, что это не преувеличение. Пуля РГ-054 со стальным сердечником на дистанциях до 50 метров эффективно пробивает защиту стандарта N1J уровня IIIA+.

Экспортное исполнение автоматического пистолета «Гюрза-442» под патрон 9x2/ мм.

Конструкция «Гюрзы» необычна во многих отношениях. Механизм сделан на основе «Беретты М92» (то есть с опрокидывающимся затвором, а не система «Браунинг», как это можно было бы предположить по внешнему виду). Корпус изготавливается частично из полимерных материалов, частично из стали, вместо того чтобы быть полностью изготовленным из одного материала. Местом соединения двух компонентов является линия, проходящая над рукояткой, спусковой скобой и дальше к дулу. Пистолет не имеет традиционных предохранителей. Один предохранитель полностью разобщает спусковой крючок от спускового механизма в том случае, если курок опущен. Нажатие на спусковой крючок в этом случае не приводит ни к каким последствиям; предварительно необходимо взвести курок в промежуточное «полувзведенное» положение, после чего он входит в зацепление со спусковым механизмом, что позволяет сделать первый выстрел самовзводом. В дальнейшем курок взводится за счет действия автоматики. Также пистолет оснащен автоматическим предохранителем на спусковом крючке, имеющем принцип действия, схожий с пистолетом «Глок». «Гюрза» не выстрелит в том случае, если палец стрелка не находится на спусковом крючке и не нажимает на выступ предохранителя. (Следует отметить, что у «Гюрзы», из которой я стрелял, для нажатия на спусковой крючок взведенного пистолета требуется такое незначительное усилие, что всем, кому довелось иметь с этим пистолетом дело, сочли такую легкость опасной. Российские конструкторы, которым был задан этот вопрос, ответили, что такое легкое усилие для нажатия на спусковой крючок сделано по просьбе заказчиков. Так или иначе, для выстрела необходимо приложить усилие приблизительно от 1,5 до 2 фунтов, такое незначительное, что, кажется, достаточно одного прикосновения.) Еще одним предохранителем является автоматический предохранитель на рукоятке, связанный с предохранителем на спусковом крючке. Для того чтобы произвести выстрел, необходимо нажать на оба предохранителя. На Западе автоматический предохранитель на рукоятке считается анахронизмом, но, судя по всему, русские придерживаются иного мнения. И действительно, учитывая конструктивные особенности «Гюрзы», этот предохранитель является необходимым. В остальном пистолет обладает традиционной конструкцией.

Магазинная защелка двусторонняя, открывается нажатием вперед большим или указательным пальцем. Если не считать спускового механизма, «Гюрза» очень проста в обращении. Рукоятка широкая, удобная, что позволяет достаточно просто контролировать отдачу. Если привыкнуть к чрезвычайно легкому спуску, точность стрельбы становится весьма высокой. Как уже указывалось, патрон 9x21 мм «Российский» на дистанции 50 метров эффективно пробивает защиту стандарта NIJ уровня I1IA+. Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что в своей нынешней конфигурации «Гюрза» не может использоваться на Западе. Спусковое устройство ни в коей мере нельзя считать безопасным, и отсутствие неавтоматического предохранителя, позволяющего плавно спускать взведенный курок, несмотря на наличие предохранителей на спусковом крючке и рукоятке, является очень серьезным недостатком.

Автоматический пистолет «Гюрза» калибра 9 мм. Особенности, на которые следует обратить внимание: сужение пистолета в направлении к дулу, миниатюрный целик прицела, золоченая надпись «Viper L060» на затворе. (Рисунок с фотографии в журнале «Уэпон», том 14, номер 15.)

Но даже если эти конструктивные недостатки будут устранены, «Гюрза» не получит разрешения на импорт в большинство стран, поскольку единственным известным боеприпасом к ней является патрон РГ-054 с бронебойной пулей. Впрочем, пистолет легко переделать под патроны других калибров, таких как 10 мм, .40 «Смит-Вессон» или даже 9x19 мм, хотя ни от ЦНИИТочмаша, ни от его представителей в Соединенных Штатах не поступало информации о начале таких работ. В основе своей конструкция очень хороша, однако для того, чтобы пистолет приняли на Западе, его необходимо усовершенствовать и доработать во многих отношениях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТА «ГЮРЗА»

Калибр 9x19 мм «Российский»

Принцип действия автоматики отдача ствола при его коротком ходе

Вес 0,95 кг

Длина 195 мм

Длина ствола =127 мм

Эффективная дальность выстрела 40-50 м

Емкость магазина 18 патронов

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью, регулируемый на поправку на боковой ветер

БЕСШУМНЫЙ ПИСТОЛЕТ ПСС 7,62x42 мм

ПСС – ничем не примечательный полуавтоматический пистолет со свободным затвором, но у него совершенно необычные боеприпасы. Они совершенно бесшумные. Пистолет был разработан конструкторским бюро под руководством Виктора Левченко для проведения специальных операций, требующих бесшумного и компактного оружия. Применение бесшумных боеприпасов исключает необходимость оснащения пистолета громоздким и неудобным глушителем, вследствие чего его легко спрятать под одеждой. Я стрелял из этого пистолета, и единственным звуком был шум скользящего взад-вперед затвора. ПСС не имеет фиксатора, препятствующего движению затвора при стрельбе, что необычно для бесшумного оружия. Однако это, наверное, является единственным недостатком пистолета. Отсутствие дополнительного глушителя делает его очень компактным и легким.

Ключом эффективности ПСС является бесшумный патрон СП-4 7,62x42 мм, подробно описанный в главе, посвященной боеприпасам. Если быть кратким, носовая часть пули находится на одном уровне с краем гильзы.

Пистапет для самообороны ПСС (6-П-28).

При выстреле небольшой поршень, находящийся в гильзе, выталкивает пулю в ствол и дальше из дула. Своим днищем поршень упирается в сужающуюся горловину гильзы, запирая пороховые газы внутри. Впоследствии они медленно вытекают в зазоры между поршнем и стенками гильзы. Собственно пуля представляет собой стальной цилиндр с медным ведущим пояском. На тех патронах СП-4, которые довелось лично исследовать автору, не было никакой маркировки, указывающей на их происхождение, однако, учитывая уникальность этих боеприпасов, их идентификация не составит особого труда.

Подобная технология бесшумных боеприпасов не является чем-то новым; впервые ее применили Соединенные Штаты в специальных револьверах во время войны во Вьетнаме. По заявлениям производителя, пуля из ПСС пробивает стальную каску и бронежилет. Хотя у нас не было возможности испытать патрон СП-4 против стальной или кевларовой каски, мы убедились, что на дистанции 25 метров пуля без труда пробивает стандартный бронежилет уровня зашиты II.

Пистолет ПСС в разобранном виде.

Стрелять из пистолета ПСС, обладающего очень небольшой отдачей, одно удовольствие. Механизм маленького пистолета работает бесперебойно. За два дня стрельб не случилось ни одной осечки. На левой стороне затвора имеется рычажок предохранителя, сделанный но подобию пистолета Макарова. Первый выстрел можно производить самовзводом; в дальнейшем взведение спускового механизма обеспечивает автоматика. Русские утверждают, что эффективная дальность стрельбы из ПСС составляет 50 метров, однако, учитывая то, что боеприпас СП-4 является дозвуковым, а пуля цилиндрической формы обладает отвратительными баллистическими качествами, это утверждение вызывает сомнение. Мне предлагали стрелять из ПСС по мишеням, находящимся на дистанциях до 25 метров, что больше соответствует задачам, для решения которых и был создан пистолет. Для этих целей ПСС является весьма эффективным оружием. Бесшумность и отсутствие вспышки при выстреле делают его практически идеальным оружием при проведении специальных операций при действиях на небольших дистанциях, а также в замкнутых помещениях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕСШУМНОГО ПИСТОЛЕТА ПСС

Калибр 7,62x42 мм

Принцип действия автоматики свободный затвор

Вес 0,7 кг

Длина 165 мм

Длина ствола приблизительно 76 мм

Эффективная дальность выстрела 25 м

Емкость магазина 6 патронов

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью, регулируемый на поправку на боковой ветер

БЕСШУМНЫЙ ПИСТОЛЕТ МСП 7,62x35 мм

Малогабаритный специальный пистолет МСП был разработан в ЦНИИТочмаше в конце 60-х годов. Он был принят на вооружение в 1972 году и выпускался Тульским оружейным заводом. В России он имеет обозначение «Гроза» (не путать с автоматом ОЦ-14, см. главу I). У этого миниатюрного пистолета два ствола, расположенных один над другим, по типу пистолета Дерринджера. Стрельба производится бесшумными боеприпасами первого поколения. На момент написания этой книги до сих пор оставалась некоторая путаница в вопросе обозначения патронов к МСП.

По фотографии видно, что МСП использует патрон 7,62x35 мм, очень похожий на патрон 7,62x39 мм образца 1943 года. Для того чтобы отличить его от более раннего патрона, он получил обозначение 7,62x35 мм. Подобно патрону СП-4, описанному выше, пуля выталкивается из гильзы с помощью поршня, после выстрела остающегося в гильзе. Об этом патроне говорилось как об СП-3, однако такое же обозначение имеет совершенно другой бесшумный патрон, применяющийся в похожем бесшумном пистолете С4М, описанном в следующем разделе. Оба бесшумных патрона имеют пули, полностью идентичные пулям автоматов АК-47 и АКМ. По всей видимости, нарезка ствола пистолетов также идентична нарезке стволов автоматов. Опять же, подробно этот бесшумный патрон будет описан в главе, посвященной боеприпасам.

Пистолет МСП был разработан для специальных операций, и даже в российских источниках открыто признается, что он не предназначен для самообороны. Этот пистолет однозначно является оружием убийцы, и именно в этой роли он применялся в Афганистане и Центральной Америке.

Для этой цели МСП является практически идеальным оружием. Убийце требуется только подойти к жертве достаточно близко и выстрелить. Момент выстрела не будет сопровождаться никаким звуком, поскольку газы останутся запертыми в гильзе, а пуля покинет ствол с дозвуковой скоростью. Больше того, в отличие от описанного выше бесшумного полуавтоматического пистолета ПСС, не будет даже шума скользящего взад- вперед затвора. Поскольку пуля, которую извлекут при вскрытии из тела жертвы, окажется идентичной пуле стандартного советского автомата, это создаст неразрешимую загадку: ведь звука выстрела никто не слышал.

Существенным ограничением возможностей МСП является то, что из него можно произвести только два выстрела. Больше того, стенки гильзы патрона 7,62x35 мм относительно тонкие, что позволяет сделать предположение о том, что возможен разрыв гильзы под давлением пороховых газов. Следующий бесшумный патрон СП-3 7,62x62,8 мм «Российский» имеет гильзу с очень толстыми стенками – даже толще, чем у следующего патрона СП-4. (В действительности этот патрон имеет в длину 63 мм, но он получил обозначение 62,8, потому что 7,62x63 – это метрическое обозначение патрона .30-06.)

Однако оба российских бесшумных патрона 7,62x35 мм и 7,62x62,8 мм нельзя использовать в полуавтоматическом оружии, поскольку поршень, выталкивающий пулю, выдвигается из гильзы в ствол на значительное расстояние. (См. иллюстрации в главе о боеприпасах.)

Двуствольный пистолет МСП под патрон 7,62x35 мм.

Конструкция МСП предельно проста. Стволы опрокидываются вверх, позволяя вставить обойму из двух патронов. Небольшой рычажок под спусковой скобой используется для взвода спускового механизма перед выстрелом. Согласно российским источникам, стреляные гильзы извлекаются из пистолета вместе. Судя по анализам чертежей МСП в разрезе, видно, что стреляные гильзы не выбрасываются из пистолета, а только выдвигаются из патронника и затем извлекаются вручную – оставление стреляных гильз на месте преступления может создать проблемы не только для убийцы, но и для специальной службы, отправившей его на это задание.

Хотя МСП, по всей видимости, в настоящее время доживает свой век в России, этот пистолет включен в данную книгу, так как он практически не известен на Западе, несмотря на то что он стоит на вооружении почти тридцать лет. Похожий по принципу действия и кругу решаемых задач, пистолет С4М, описанный в следующем разделе, является еще более загадочным, хотя он также давно стоит на вооружении и использует схожие боеприпасы.

БЕСШУМНЫЙ ПИСТОЛЕТ С4М 7,62x62,8 мм

Как и бесшумный пистолет МСП. С4М появился в начале 70-х годов, однако он обладает более сложной конструкцией. По принципу действия боеприпасы, используемые в этом пистолете, аналогичны боеприпасам к МСП, однако исполнение их совершенно иное. В то время как боеприпасы к МСП внешне напоминают стандартный патрон 7,62x39 мм, одного взгляда на боеприпасы к С4М достаточно, чтобы понять: это что-то необычное. Патроны к С4М также заряжаются обоймой из двух патронов; пуля идентична пуле патрона 7,62x39 мм образца 1943 года. Как и в боеприпасе к МСП, поршень, выталкивающий пулю из ствола, далеко выдвигается из гильзы, что ограничивает область применения подобных боеприпасов простыми пистолетами с размыкающимися рамами.

С4М во многом более совершенен, чем МСП. Его можно считать улучшенной модификацией МСП. Взведение спускового механизма автоматическое; внешняя отделка выполнена гораздо более тщательно, чтобы пистолет не цеплялся за одежду убийцы. Помимо этих усовершенствований больше информации об этом пистолете не имеется, и он продолжает оставаться загадкой.

Двуствольный пистолет С4М.

ПИСТОЛЕТ ОЦ-21 «МАЛЫШ» 9x18 мм

Разработанный тульским КБП пистолет ОЦ-21 «Малыш» является одним из нескольких новых пистолетов, появившихся на рынке вооружения на момент написания данной книги. Этот крошечный пистолет со свободным затвором, очевидно, предназначен для скрытного ношения сотрудниками специальных подразделений, а также в качестве запасного оружия. Он настолько миниатюрный, что магазин вмешает всего пять патронов 9x18 мм. Рудиментарное прицельное приспособление представляет собой не более чем риску на затворе, подобную той, какая имеется на пистолете «Сигма 380» компании «Смит-Вессон». В отличие от «Сигмы», ОЦ-21, по-видимому, полностью изготовлен из металла, хотя неизвестно, из какого именно. На фотографии видно, что корпус пистолета и затвор имеют два разных цвета, но нет никаких сведений относительно конструкции и внутреннего устройства «Малыша».

Автоматический пистолет ОЦ-21 4 Малыш» 9x18 мм с магазином на пять патронов; вид справа и слева.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТА ОЦ-21 «МАЛЫШ»

Калибр 9x18 мм

Принцип действия автоматики свободный затвор, полуавтоматический

Вес 325 г

Длина 126 мм

Длина ствола 63,5 мм

Эффективная дальность выстрела 15-20 м

Емкость магазина 5 патронов

Прицельное приспособление риска

ПИСТОЛЕТ ОЦ-27 «БЕРДЫШ»

ОЦ-27 – еще один необычный пистолет, разработанный тульским КБП. Первоначальная конструкция представляла собой многокалиберное оружие, из которого, меняя два ствола и два магазина, можно стрелять патронами 9x18 мм. 9x18 мм модернизированным, 9x19 мм и 7,62x25 мм. Как утверждалось, смена магазина и ствола необходима для того чтобы переоснастить пистолет для стрельбы патронами 7,62x25 мм. Однако пистолет, принятый на вооружение, может стрелять только стандартными и модернизированными патронами 9x18 мм «Макаров». Заменив ствол и магазин, из ОЦ-27 можно стрелять патроном 9x19 мм. Неизвестно, чем вызвана эта необходимость, поскольку сила пороховых газов, образующихся при выстреле патрона 9х18М, сравнима с 9x19. Несмотря на утверждение российских представителей о том, что в механизме используется свободный затвор, скорее всего, пистолет имеет свободный затвор с замедлением, поскольку простой свободный затвор должен был бы быть очень тяжелым, при этом также потребовалось бы значительно увеличить жесткость возвратной пружины. Если в «Бердыше» действительно использован принцип замедления затвора, вероятно, он реализован так же, как в ПММ (то есть риски на стенках патронника, замедляющие выброс стреляной гильзы на время, достаточное для снижения давления пороховых газов в канале ствола, что уменьшает скорость отхода назад затвора при применении патронов увеличенной мощности). Как и все современные российские пистолеты, «Бердыш» имеет пазы для установки лазерного целеуказателя и глушителя. Представители тульского КБП утверждают, что пистолет стоит на вооружении МВД.

Автоматический пистолет ОЦ-27 «Бердыш».

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТА ОЦ-27 «БЕРДЫШ»

Калибр 9x18 мм / 9x18 мм М / 9x19 мм

Принцип действия автоматики свободный затвор с задержкой, полуавтоматический

Вес 0,96 кг

Длина 200 мм

Длина ствола = 127 мм

Эффективная дальность выстрела 25 м

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью, регулируемый на поправку на боковой ветер

ПИСТОЛЕТ ОЦ-23 «ДРОТИК» 5,45x18 мм

Полностью автоматический пистолет ОЦ-23 «Дротик» разработан тульским КБП. Общая концепция взята у созданного в 50-е годы пистолета Стечкина, по словам представителей тульского КБП, до сих пор выпускающегося ограниченными партиями, но только в полуавтоматическом варианте. В верхней части ствола у дула пистолет имеет отверстие, препятствующее уводу вверх при стрельбе очередями. Это отверстие, характер используемого боеприпаса 5,45x18 мм и ограничение в три выстрела при стрельбе короткими очередями, вероятно, делают пистолет управляемым при автоматической стрельбе. Облегченный патрон 5,45x18 мм является хорошим кандидатом для использования в полностью автоматическом пистолете, поскольку он обладает малым импульсом отдачи, но при этом на небольших расстояниях пробивает бронежилет. Пистолет в полностью автоматическом режиме может стрелять только короткими очередями по три выстрела. В этом режиме темп стрельбы ОЦ- 23 составляет 1700 выстрелов в минуту. При таком высоком темпе все три пули успевают покинуть ствол, прежде чем стрелок ощутит силу отдачи, что значительно увеличивает вероятность поражения цели. Учитывая баллистические характеристики патрона 5,45x18 мм, это является необходимым условием.

Для российских пистолетов «Дротик» необычен тем, что в нем по крайней мере частично использованы конструктивные принципы, примененные в пистолетах «Беретта». Так, «Дротик» имеет открытый кожух затвора, похожий на «Беретту», и кнопку освобождения задержки затвора, расположенную над спусковой скобой. Подобно многим современным пистолетам, «Дротик» оснащен пазами снизу на передней части рамы для установки лазерных целеуказателей. По заявлениям тульских представителей, ОЦ-23 «Дротик» стоит на вооружении войск МВД.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТА ОЦ-23 «ДРОТИК»

Калибр 5,45x18 мм

Принцип действия автоматики свободный затвор, выбор режимов огня

Вес 0,96 кг

Длина 195 мм

Длина ствола = 127 мм

Эффективная дальность выстрела 25 м

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью, регулируемый

ПИСТОЛЕТ ОЦ-33 «ПЕРНАЧ»

ОЦ-33 очень похож на описанный выше ОЦ-23, но только он имеет другой калибр и иную конструкцию кожуха затвора. Затвор ОЦ-33 закрывает отверстие для выброса стреляной гильзы, в отличие от открытого затвора ОЦ-23. По заявлениям представителей тульского КБП, ОЦ-33 должен сменить пистолет АПС Стечкина, на начало 1998 года все еще выпускавшийся ограниченными сериями, но исключительно в модификации с возможностью только одиночного огня. Как это ни странно, Тула утверждает, что ОЦ-33 полностью автоматический пистолет, в то время как ОЦ-23 может стрелять только короткими очередями по три выстрела. Пистолет Стечкина в автоматическом режиме был практически неконтролируем; несмотря на относительно невысокий темп стрельбы, 750 выстрелов в минуту, магазин емкостью 20 патронов опорожнялся так быстро, что пистолет приходилось постоянно перезаряжать. Так или иначе, кто-то в руководстве МВД пребывал в уверенности, что АПС отличный пистолет и заменить его можно только на что-нибудь еше лучшее. С этой точки зрения «Пернач» – это как раз то, что нужно. Емкость магазина увеличена по сравнению со Стечкиным; темп стрельбы чуть выше. Из нового пистолета можно стрелять как стандартным патроном 9x18 мм, так и модернизированным с увеличенной мощностью. При использовании мощного боеприпаса в автоматическом режиме, особенно если учесть, что «Пернач» в отличие от ОЦ-23 не имеет компенсатора, обращение с таким пистолетом потребует недюжинного мастерства от сотрудников МВД, вооруженных ОЦ-33, даже несмотря на наличие складного металлического приклада замысловатой формы! Пока неизвестно, окажется ли ОЦ-33 более практичным в использовании, чем пистолет Стечкина; однако, по сообщениям, «Пернач» уже находится на вооружении войск МВД. Как и практически все новые российские пистолеты, ОЦ-33 имеет приспособления для установки лазерного целеуказателя и глушителя.

Автоматическии пистолет ОЦ-33 «Пернач» со складывающимся металлическим прицелом и магазином па 21 патронов.

На этом рисунке ОЦ-33 « Пернач» хорошо видны переводчик огня, установленный на одиночный огонь, и магазин на 27 патронов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТА ОЦ-33 «ПЕРНАЧ»

Калибр 9x18 мм / 9x18 мм М

Принцип действия автоматики свободный затвор с задержкой, выбор режимов огня

Вес 1,15 кг

Длина,

без приклада 221 мм

с прикладом 531 мм

Длина ствола = 140 мм

Эффективная дальность выстрела 25 м

Емкость магазина 18 или 27 патронов

Темп стрельбы 800 выстрелов в минуту

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью, регулируемый

ПИСТОЛЕТ «ДРЕЛЬ» 5,45x18 мм

Пистолет «Дрель» сделан на основе пистолета «Марго» системы Марголина под патрон .22 ЛР, в течение многих лет использовавшегося в России в качестве спортивного оружия. «Дрель» создана по заказу милиции и войск МВД, пожелавших иметь компактный пистолет. Подобно другим российским пистолетам под патрон 5,45x18 мм, механизм «Дрели» использует в чистом виде отдачу свободного затвора. Многообразие моделей пистолетов, разработанных под этот патрон, указывает на то, что русские вполне удовлетворены его данными с учетом характера применения.

Автоматический пистолет «Дрель» 5,45x18 мм с магазином на 10 патронов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТА «ДРЕЛЬ» 5,45x18 мм

Калибр 5,45x18 мм

Принцип действия автоматики свободный затвор

Вес 0,56 кг

Длина 190 мм

Длина ствола =101 мм

Эффективная дальность выстрела 25 м

Емкость магазина 10 патронов

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью

ПИСТОЛЕТ П-96 9x19 мм

Тульский пистолет П-96 является первым представителем нового поколения российских пистолетов. В отличие от «Гюрзы», рассчитанной под собственный патрон и в своем нынешнем виде не обладающей надежными средствами обеспечения безопасности, П-96, похоже, выполнен полностью в духе современных тенденций развития конструкций пистолетов, однако до окончательных выводов придется подождать до тех пор, пока не представится возможность испытать новый пистолет на стрельбище. В настоящее время конструкция находится на стадии опытных образцов или предсерийной подготовки.

Спусковой механизм П-96 аналогичен тому, что используется в австрийском «Глоке»: он ударникового типа, ударник находится постоянно на предварительном взводе и полностью отводится назад только при нажатии на спусковой крючок. Предохранительное устройство смонтировано на спусковом крючке и срабатывает автоматически. Механизм со сцепленным затвором, действующий за счет отдачи ствола при его коротком ходе, подобен тому, что используются в «Кольте-2000», разработанном Стоунером, и последних моделях «Беретты». Запирание ствола осуществляется его вращением. Корпус пистолета изготавливается из полимерных материалов с вплавленными стальными полозьями, по которым скользит кожух затвора. Защелка магазина расположена в таком месте, где ее легко достать большим пальцем левой руки. Примечательно, что пистолет П-96 выпускается только под патрон 9x19 мм «Парабеллум».

Пистолет П-96 с пластмассовым корпусом.

Образцы П-96, которые я видел на фотографиях, отличаются хорошей внешней отделкой; корпус пистолета выполнен из матово-черного полимерного материала, а кожух затвора изготовлен из нержавеющей стали или обработан никелированием. Все поверхности скруглены, чтобы не цепляться за одежду. Похоже, П-96 – первая российская система стрелкового оружия, исходно разрабатывавшаяся с прицелом на международный рынок, а не адаптация существующих армейских или милицейских моделей. Также следует отметить, что с самого начала пистолет разрабатывался под патрон 9x19 мм и в настоящее время даже не предлагается в модификации под патрон 9x18 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТА П-96 9x19 мм

Калибр 9x19 мм «Парабеллум»

Принцип действия автоматики отдача ствола при его коротком ходе, только одиночный огонь

Вес 0,57 кг

Длина 188 мм

Длина ствола = 27 мм

Эффективная дальность выстрела 25 м

Емкость магазина 18 патронов

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью, регулируемый на поправку на боковой ветер

РЕВОЛЬВЕР ОЦ-01 «КОБАЛЬТ» 9x18 мм (РЕВОЛЬВЕР СТЕЧКИНА-АВРААМОВА РСА)

Россия никогда не славилась своими конструкциями обычных револьверов, но ОЦ-О! «Кобальт» (РСА) наиболее близок к тому, что можно считать «обычным» револьвером. На стадии опытных образцов револьвер имел обозначение РСА, но сейчас он известен под обозначением ОЦ-01 «Кобальт» и, как утверждается, стоит на вооружении российского МВД. «Кобальт» предлагается в двух модификациях: ОЦ-01 под патрон 9x18 мм и ОЦ-01С под патрон 9x17 мм (.380 АКП). Обе модификации заряжаются с помощью обойм причудливой формы на три патрона. Револьвер представлен в российских рекламных проспектах, однако ни он, ни револьверы, описанные дальше, не могут соперничать с такими западными револьверами, как «Кольт», «Смит-Вессон», «Таурус» и «Росси».

Судя по виду, ОЦ-01 в целом напоминает систему «Смит- Вессон», однако есть некоторые отличия. Судя по фотографиям, рама не стальная кованая, а отлита из алюминиевого сплава и обладает грубой внешней отделкой. Это заключение подкрепляется тем обстоятельством, что револьвер имеет планку над стволом, в чем не было бы необходимости, если бы ОЦ-01 имел стальную раму. Барабан и внутренние механизмы сделаны не из сплавов, а из стали. В целом «Кобальт» напоминает дешевые револьверы европейского производства, что ни в коей мере не влияет на выполняемые им функции. Просто подобное оружие не удовлетворяет стандартам качества западных образцов, и поэтому от него нельзя ожидать надежности и долговечности западных револьверов. Как указывается в российских источниках, ОЦ-01 рассчитан на 3000 выстрелов – это лишь незначительная доля того, что можно ожидать от западного револьвера. Кстати, подобное обстоятельство является еще одним косвенным подтверждением, что рама «Кобальта» отливается из алюминиевого сплава.

Шестизарядный револьвер РСА под патрон 9 мм «Макаров».

История создания PCA/ОЦ-01 началась в 1971 году с проведения исследований новых образцов револьверов. Однако лишь в 1991 году МВД заказало проведение работ по созданию нового револьвера, рассчитанного под патрон 9x18 мм. Поскольку и этот патрон, и патрон 9x17 мм бесфланцевые, в ОЦ-01 применяются уже упоминавшиеся обоймы. Неизвестно, позволяет ли барабан «Кобальта» устанавливать патроны без обоймы.

Револьверы ОЦ-01 и ОЦ-01 С «Кобальт» созданы на основе РСА. ОЦ-01 рассчитан на патрон 9х!8 мм «Макаров», а ОЦ-01С на патрон 9x17 «Курц» (.380 АКП).

Ударно-спусковой механизм ОЦ-01 создан по подобию того, что использовался в «Нагане» образца 1895 года, однако обладает некоторыми усовершенствованиями. Так, добавлено дополнительное устройство в верхней части рамы, фиксирующее барабан, что, как утверждается изготовителем, улучшает совмещение осей ствола и камор барабана. Явным анахронизмом является наличие страховочного кольца на рукоятке.

Револьвер ОЦ-01 обладает весьма грубой отделкой, что является типичным для российского армейского и милицейского оружия. Револьвер предлагается с двумя различными щечками рукоятки: деревянными для стрелков с большими руками и пластмассовыми для стрелков с маленькими руками. По словам представителей тульского КБП, ОЦ-01 стоит на вооружении российского МВД.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕВОЛЬВЕРА ОЦ-01/РСА

Калибр 9x17 мм / 9x18 мм

Принцип действия одинарный и двойной (самовзвод)

Вес 0,8 кг

Длина 157 мм

Длина ствола =101 мм

Эффективная дальность выстрела 25 м

Барабан 6 зарядов

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью, регулировка на поправку на боковой ветер

РЕВОЛЬВЕР Р-92/Р-92КС 9x18 мм

Как и описанный выше револьвер ОЦ-01/РСА, Р-92, по утверждению российских источников, предназначен для поражения «живой силы неприятеля». Оба револьвера представлены в «Каталоге российского вооружения» и, следовательно, предлагаются на международном рынке оружия. Однако Р-92 даже еще меньше, чем ОЦ-01/РСА, конкурентоспособен в сравнении с револьверами компаний «Кольт» и «Смит-Вессон». И Р-92, и ОЦ-01/РСА выпускаются тульским КБП и оба, как утверждается, находятся на вооружении российского МВД. Подобно ОЦ-01, Р-92 также предлагается в модификации под патрон 9x17мм (.380 АКП), что, несомненно, свидетельствует о попытке сделать его более привлекательным для западных покупателей.

Р-92 – револьвер только двойного действия, пятизарядный, заряжамый с помощью звездчатой обоймы, содержащей все 5 патронов. Барабан револьвера допускает установку патронов без обоймы, но в этом случае одновременное экстрагирование стреляных гильз становится невозможным, и их приходится извлекать поочередно. Рама Р-92, как и рама ОЦ-01, судя по всему, отлита из легких сплавов; барабан стальной; стальной ствол впрессован в раму. Прицельное устройство очень простое: не регулируемый целик, отлитый сзади в верхней части рамы, и также отлитая мушка. Очевидно, что Р-92 разрабатывался с учетом того, чтобы его можно было легко спрятать под одеждой, и хотя его общая компоновка (выдвинутый вперед спусковой крючок, форма рукоятки) рассчитана именно на это, в целом Р-92 производит впечатление, которое в лучшем случае можно описать словом «неуклюжий».

Револьвер Р-92 под патрон 9 мм «Макаров» со звездчатой обоймой на пять зарядов.

Хотя я не имел возможности лично стрелять из револьвера, взаимное расположение рукоятки, спускового крючка и ствола таково, что обращаться с Р-92 и целиться из него вряд ли удобно. Более того, ось ствола располагается высоко над рукой стрелка, что должно увеличивать отдачу и уводить ствол вверх при стрельбе. Возможно, для оружия под не очень мощный боеприпас, каким и является Р-92, это обстоятельство не является серьезным недостатком, но поскольку Р-92 револьвер, из него можно было бы стрелять новыми модернизированными патронами повышенной мощности. И еще: один из вариантов крупнокалиберного револьвера «Удар» в действительности является не более чем увеличенным Р-92. Существует также газовое оружие, созданное на основе револьвера Р-92, из которого нельзя стрелять боевыми патронами. Этот револьвер предназначен только для стрельбы зарядами с газом раздражающего действия. Модификация имеет обозначение ГП-92.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕВОЛЬВЕРА Р92/Р92КС 9x18 ММ

Калибр 9x18 мм /9x17 мм

Принцип действия только двойной (самовзвод)

Вес 0,52 кг

Длина ствола =63 мм

Эффективная дальность выстрела 25 м

Барабан 5 зарядов

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью

КРУПНОКАЛИБЕРНЫЙ РЕВОЛЬВЕР «УДАР» КАЛИБРА 12,3 мм (ВАРИАНТЫ 1 И 2)

Как это следует из заголовка, в России есть два револьвера, имеющие обозначение «Удар». В отличие от английского слова «blow» по-русски это слово можно применить только в смысле: «треснуть кого-нибудь молотком или бейсбольной битой» и не имеет значений, которые могли бы прийти на изощренный ум при знакомстве с английским вариантом. Оба варианта «Ударов» внешне кажутся не более чем увеличенными модификациями соответственно револьверов ОЦ-01 и Р-92. Такие системы стрелкового оружия не вызвали бы никакой реакции на Западе, однако в России, где иметь огнестрельное оружие в личном пользовании разрешается только военным, милиции и преступникам, появление этих револьверов труднообъяснимо.

Возможно, что оба револьвера были конкурентами в борьбе за государственный заказ, и проигравший был выставлен производителем на международный рынок. Если дело обстоит так, скорее всего, проигравшим является «Удар», созданный на основе Р-92, так как он демонстрировался на многочисленных выставках вооружения, а также был представлен в журнале «Военный парад», официальном журнале российского военно-промышленного комплекса, печатающем статьи о системах вооружения начиная от стрелкового оружия и до подводных лодок, которые надеется продать российское правительство. С другой стороны, «Удар», созданный на основе ОЦ-01 , в настоящее время представлен в каталоге российского вооружения, перечне российского вооружения и военного оборудования, предлагаемого для поставок на экспорт, в то время как «Удар» (Р-92) в нем отсутствует. Также не исключена возможность, что на вооружение были приняты оба револьвера. На этом я оставлю загадку двух «Ударов» и перейду к описанию их характеристик.

Пятизарядный служебный револьвер «Удар» калибра 12,3 мм, вид справа.

«УДАР» ВАРИАНТ 1

Эта версия револьвера «Удар» была разработана тульским КБП по заказу российского МВД. Результатом работ стал револьвер очень большого калибра, стреляющий различными типами боеприпасов калибра 12,3x42R. и предлагающийся в трех различных модификациях: «Удар-С», «Удар-Т» и «Удар». «Удар- С» (служебный) стреляет специальными «служебными» патронами 12,3x22 мм с более легкой пулей и меньшей начальной скоростью, чем обычный «Удар», и, судя по всему, предназначен для обычных граждан, обладающих необходимым разрешением, – такой вывод можно сделать на основе российских материалов. «Удар-Т» (учебный) стреляет только пирожидкостными патронами с краской и резиновыми пулями, неспособными нанести смертельное ранение. «Удар» стреляет разнообразными патронами калибра 12,3x40 мм, которые подробно будут описаны в главе, посвященной боеприпасам. По всей вероятности, самым мощным является патрон 12,3x50R; менее мощные патроны для «Удара-С» и «Удара-Т» имеют калибр 12,3x46R, что исключает возможность зарядить в эти модификации мощный патрон.

Пятизарядный служебный револьвер к Удар» калибра 12,3 мм, вид слева.

Крупнокалиберный револьвер «Удар-С». Приведены следующие типы боеприпасов: Вверху: стальная пуля, заряд из 8 свинцовых дробинок. В середине: пирожидкостный патрон с краской, резиновая пуля, учебный патрон. Внизу: стальная пуля, подкалиберная пуля со стальным пробивающим сердечником.

Учебный револьвер «Удар-Т».

Перезаряжание револьвера «Удар» осуществляется с помощью звездчатой обоймы на пять патронов. Патроны удерживаются в обойме двумя стальными защелками, обеспечивающими их выравнивание, что облегчает заряжание. При вставке патронов в барабан передняя защелка сдвигается назад к задней и останавливается, упираясь в нее. После этого барабан закрывается, и револьвер готов к стрельбе. Предположительно револьвер можно заряжать без обоймы, поскольку патрон 12,3x50R, как это следует из обозначения, имеет фланец. Снаряженные обоймы носятся в отсеке на три обоймы, имеющемся в стандартной кобуре под мышкой. Следует отметить, что поскольку револьвер «Удар» является пятизарядным, обший носимый боезапас составляет всего двадцать патронов, что недостаточно, если обладателю револьвера придется участвовать в серьезной перестрелке. Даже при использовании устройства для быстрого перезаряжания, заряжать «Удар» довольно хлопотно и в спокойной обстановке.

«УДАР» ВАРИАНТ 2

Данный вариант револьвера «Удар» известен значительно меньше, поскольку русские практически не предлагают по нему никаких данных. Этот револьвер выпускается ЦНИИТочмашем и, несомненно, обладает более традиционной конструкцией. Данный вариант рассчитан под боеприпас 12,3x50R.

На вопрос, зачем русским понадобилось создавать два разных револьвера под боеприпасы различных калибров, смогут ответить только сами русские. Предположительно, этот вариант «Удара» способен принять патроны 12,3x40 мм и 12,3x22 мм, созданные под оружие тульского производства. Подобно варианту 1, вариант 2 является пятизарядным, однако он существует только в одной модификации. Согласно российским данным, этот револьвер может стрелять простой, бронебойной, пластиковой пулей, газовым и шумовым зарядами. Данный вариант револьвера был также разработан для «сотрудников правоохранительных органов, борющихся с нарушителями общественного порядка». Как и вариант 1, «Удар» вариант 2 заряжается с помощью обоймы на пять патронов. Неизвестно, взаимозаменяемы ли обоймы различных вариантов. Хотя логика требует, чтобы обоймы двух вариантов револьвера «Удар» были взаимозаменяемы, особенно учитывая то, что оба варианта созданы для сил правопорядка, вполне может быть, что это требование не выполняется.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕВОЛЬВЕРА «УДАР» (ВАРИАНТ I)

Калибр 12,3x40R мм («Удар») !2,3x22R мм («Удар-С», «Удар-Т»)

Принцип действия одинарный и двойной (самовзвод)

Вес 0,92 кг

Длина 173 мм

Длина ствола =63,5 мм

Эффективная дальность выстрела около 50 м

Барабан 5 зарядов

Прицельное приспособление мушка; углубление в верхней части рамы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕВОЛЬВЕРА «УДАР» (ВАРИАНТ 2)

Калибр 12,3x50R мм; l2,3x46R мм; 12.3x40R мм (предположительно); 12,3x22R мм (предположительно) 12,3x40R мм («Удар-С», «Удар-Т»)

Принцип действия одинарный и двойной (самовзвод)

Вес 0,95 кг

Длина 210 мм

Длина ствола = 63,5 мм

Эффективная дальность выстрела около 50 м

Барабан 5 зарядов

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью, возможность регулировки на поправку на боковой ветер

РЕВОЛЬВЕР 01Д-20 «ГНОМ» 12,5x40R мм

Вопросов, связанных с двумя вариантами револьвера «Удар», стало еше больше, когда недавно тульское КБП, создавшее «Удар» вариант I, представило новый револьвер ОЦ-20 «Гном». Характеристики револьвера ОЦ-20 настолько похожи на характеристики «Удара», что невозможно догадаться, зачем одному предприятию потребовалось разрабатывать две практически одинаковые системы оружия, особенно если, как утверждается, обе приняты на вооружение российского МВД. И все же между этими двумя очень похожими револьверами есть некоторые отличия.

OU-20 является гладкоствольным и, следовательно, предназначается для поражения близко расположенных целей. ОЦ-20 стреляет тремя различными типами боеприпасов: стальной пулей, пробивающей стальной лист толщиной 4,5 мм (тип стали не указывается), свинцовой пулей с большой останавливающей силой и зарядом дроби для поражения противника, точное местонахождения которого неизвестно. Патроны к «Гному» очень похожи на те, что используются в «Ударе». Более того, как утверждается, оба типа боеприпасов созданы на основе патрона к охотничьему ружью 32-го калибра, хотя «Удар» имеет калибр 12,3 мм, а «Гном» – 12,5 мм.

Пятизарядный револьвер ОЦ-20 «Гном» 12,5x40 мм. Показаны бронебойная подкалиберная пуля, свинцовая пуля и заряд свинцовой дроби.

Нелишним будет вспомнить, что модификации «Удар-С» и «Удар-Т» рассчитаны под патрон 12,3х22К, в то время как в стандартном револьвере используются патроны 12,3x40R. Как утверждается, ОЦ-20 использует патроны 12,5x40R. Возможно, несколько больший калибр боеприпасов к «Гному» имеет целью не допустить заряжание ими револьверов «Удар-С» и «Удар-Т». Однако очень трудно представить себе, как могут быть точными стальная и свинцовая пули, выпушенные из гладкоствольного револьвера, особенно если учесть то, что пули имеют несколько меньший диаметр. Разумеется, остается некоторая вероятность того, что сами пули имеют особую конструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕВОЛЬВЕРА ОЦ-20 «ГНОМ»

Калибр 12,5x40R мм

Принцип действия одинарный и двойной (самовзвод)

Вес 1,1 кг

Длина 250 мм

Длина ствола = 140 мм

Эффективная дальность выстрела 25 м

Барабан 5 зарядов

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью, возможность регулировки на поправку на боковой вегер

ПОДВОДНЫЙ ПИСТОЛЕТ СПП-1/СПП-1М 4,5x39 мм

Подводный пистолет СПП-1/СПП-1М был разработан в конце 60-х годов вместе с подводным автоматом АПС для войск советского спецназа. Пистолет СПП-1 был создан Владимиром Симоновым, заслуженно известным в качестве создателя карабина СКС. СПП-1 был принят на вооружение в 19 7 1 году, но оставался совершенно не известным на Западе до распада Советского Союза, когда производитель пистолета ЦНИЛТочмаш начал продвигать свою разработку на международный рынок оружия.

СПП-1 и СПП-1 М, по сути дела, полностью идентичны за исключением размера спусковой скобы, увеличенной у СПП-1 для того, чтобы в нее свободно входил палец аквалангиста в неудобной перчатке. Механизм пистолета очень прост. Принцип действия только двойной. Спусковой механизм имеет вращающийся боек, очень похожий на те, что использовались в крупнокалиберном револьвере «Шарп», выпускавшемся в США в XIX веке. По сути дела, СПП-1 можно считать усовершенствованной и увеличенной разновидностью этой древней конструкции. Так или иначе, СПП-1 очень надежен и эффективен, а именно эти качества и необходимы стрелковому оружию, стоящему на вооружении армии. СПП-1 – простой четырехствольный пистолет, открывающийся с казенной части. Экстракция стреляных гильз как таковая отсутствует; обойма с четырьмя патронами вставляется в пистолет и извлекается из него вручную. Необязательно это является недостатком; при проведении тайных операций нежелательно оставлять за собой стреляные гильзы даже под водой, так что, возможно, конструкторы пошли на ручную экстракцию преднамеренно. При перезаряжании обойма с четырьмя патронами просто вставляется в стволы с казенной части. Для этого предохранитель устанавливается в положение «ЗАРЯЖ», при этом освобождаются затворы, запирающие стволы, и можно осуществить заряжание через казенную часть. После того как стволы заперты и предохранитель поставлен в положение «ОГОНЬ», из пистолета СПП-1 можно стрелять.

Когда пистолет поставлен на предохранитель, спусковой механизм и боевая пружина блокируются. При нажатии на спусковой крючок рычаг, видный на иллюстрации, передает усилие и взводит курок, сжимая боевую пружину. Спусковой крючок, продолжая движение назад, заходит в паз и поворачивает спусковой механизм на 90 градусов по часовой стрелке. Как только механизм совмещается с осью ствола, он фиксируется в этом положении и курок отпускается. Происходит выстрел.

Как и подводный автомат АПС, пистолет СПП-I стреляет стальными дротиками, стабилизирующимися в воде за счет потока воды, а не за счет вращения. Таким образом, СПП-1 является гладкоствольным. В зависимости от глубины пуля патрона СПС 4,5x39 мм имеет эффективную дальность от 11 до 17 метров. В воздухе пуля не стабилизируется. Подробное описание патрона СПС приводится в главе, посвященной боеприпасам. «Каждый пистолет комплектуется десятью обоймами для патронов, кобурой из искусственной кожи, приспособлением для заряжания патронов в обоймы, поясным ремнем для ношения и тремя металлическими пеналами для снаряженных обойм». (Каталог российского оружия, часть I, стр.105.)

Четырехствольный пистолет СПП-1 СПП-1 М калибра 4,5x39 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВОДНОГО ПИСТОЛЕТА СПП-1/СПП-1М 4,5x39 мм

Калибр 4,5x39 мм

Принцип действия ручной, вращающийся боек

Вес 0,95 кг

Длина 244 мм

Длина ствола = 178 мм

Эффективная дальность выстрела 11 – 17 м в зависимости от глубины

Барабан 4 заряда

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ

Любовь русских к пистолетам-пулеметам родилась в дни Второй мировой войны (в России – Великой Отечественной войны). Действительно, на вооружении Красной Армии находились миллионы пистолетов-пулеметов ППШ-41 и ППС-43, с высокой эффективностью использовавшиеся для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Типичная картина Восточного фронта: советский солдат, бросающийся на ненавистных немцев с ППШ-41 в руках. С появлением АК-47, сочетавшего лучшие черты пистолета- пулемета и винтовки, Советский Союз полностью отказался от пистолетов-пулеметов. Последними стали экспериментальные модели, созданные в конце 40-х годов, лучшая из которых, судя по имеющимся данным, была разработана Симоновым в 1949 году, но так и не вышла за рамки опытной партии.

В конце 60-х годов последовало кратковременное возрождение интереса к пистолетам- пулеметам, когда в Советском Союзе стало известно о таких западных разработках, как, например, «Ингрэм». Была изучена возможность использования пистолетов-пулеметов при проведении специальных операций, так как они, обладая значительной огневой мощностью полностью автоматического оружия, при этом были компактными и легко прятались под одежду. В числе прочих конструкторов этими работами занимался, в частности. Драгунов, однако вскоре советское военное руководство пришло к выводу, что степень рассеивания пуль на дистанциях, превышающих 50 метров, является неприемлемой, и все дальнейшие исследования были прекращены.

В конце 90-х годов, однако. Советский Союз начал разваливаться, а вместе с ним исчезли законность и правопорядок. Российской милиции потребовался новый пистолет-пулемет, и в 1991-92 годах военная промышленность откликнулась на это, воскресив лучшую конструкцию 60-х годов – Драгунова. Это оружие было усовершенствовано, доведено, улучшено и в 1993 году испытано под обозначением «Кедр» («конструкция Евгения Драгунова»). В дальнейшем «Кедр» был доработан, и получился более мощный «Клин». Обе этих системы будут подробно описаны ниже. Вероятно, производство «Кедров» и «Клинов» оказалось недостаточным для того, чтобы удовлетворить потребности российских правоохранительных органов, а может быть, новые разработки имели лучшие характеристики. Так или иначе, пистолет-пулемет в настоящее время переживает в России настоящее возрождение, как об этом можно судить хотя бы по числу разработок, предлагаемых в настоящее время на внутреннем и внешнем рынках.

В отличие от моделей времен Великой Отечественной войны, новые российские пистолеты-пулеметы, как правило, очень компактные; практически все они имеют возможность установки глушителя.

Следует отметить, что статус описанных ниже моделей неизвестен. Большинство из них демонстрировались на различных выставках российского вооружения, из некоторых западные специалисты даже имели возможность производить стрельбы, однако очевидно, что в основном это лишь опытные образцы, которым, вероятно, так и не суждено быть запущенными в серийное производство. Я попытаюсь как-то отличать модели, выпускаемые серийно, от тех, что существуют только в виде опытных образцов, но порой сделать это будет очень непросто. Так, например, несмотря на большое разнообразие пистолетов- пулеметов, демонстрируемых на выставках и предлагаемых на международном рынке оружия, в руках солдат, воююших в Чечне, были замечены совершенно неизвестные модели. До сих пор остается тайной, кто выпускает эти пистолеты-пулеметы и каков их статус. По снимкам, сделанным информационными агентствами, трудно делать какие-то определенные выводы, но «чеченские» пистолеты-пулеметы внешне кажутся добротно выполненными, скорее серийными, чем опытными образцами. Таким образом, на момент написания данной книги история российских пистолетов-пулеметов продолжается.

ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ А-9 И А-7,62

Эти два пистолета-пулемета тульского производства созданы на основе компактного автомата А-91 и имеют с ним много взаимозаменяемых деталей. В обозначении указан калибр этих систем: А-9 рассчитана под патрон 9x19 мм (9-мм «Парабеллум»), а А-7,62 – под патрон 7,62x25 мм. Необычным для оружия под пистолетный боеприпас является то, что автоматика обоих пистолетов-пулеметов действует за счет отвода газов. Газовая система значительно удорожает производственный процесс, но зато позволяет стрелять из оружия с закрытым затвором, а также снижает вес. Больше того, в данном случае для выпуска этих двух моделей, скорее всего, используются производственные мощности, задействованные для выпуска автомата А-91, что сводит затраты к минимуму. Согласно представителям тульского КБП, оба пистолета-пулемета приняты на вооружение войсками российского МВД. Это очень любопытно, если учесть, под какие боеприпасы созданы эти системы. Разработка нового пистолета-пулемета под патрон 9 мм «Парабеллум» указывает на то, что русские начинают переходить на этот калибр после более чем сорока лет использования патрона 9x18 мм «Макаров». Возможно, недавние попытки повысить эффективность патрона 9x18 мм оказались неудачными, поэтому закономерен переход на патрон 9x19 мм, что прослеживается на примере А-9, а также нескольких других новых российских систем стрелкового оружия, предназначенных для милиции и сил безопасности.

Упрощенный пистолет-пулемет А-9-91 под патрон 9x19 мм «Парабеллум» с другой пистолетной рукояткой и укороченным цевьем. От дублированного с обеих сторон ствольной коробки переводчика огня конструкторы отказались; магазин имеет сбоку дополнительную накладку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТОВ-ПУЛЕМЕТОВ А-9 И А-7,62

Калибр 9x19 мм «Парабеллум» / 7,62x25 мм

Принцип действия автоматики отвод газов, выбор режимов огня

Вес 1,75 кг

Длина,

с откинутым прикладом 617 мм/611 мм

со сложенным прикладом 415 мм

Эффективная дальность выстрела = 100 м

Емкость магазина 20 или 30 патронов

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью

ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ АЕК-919 И АЕК-919К «КАШТАН»

АЕК-919 и АЕК-919К – современные пистолеты-пулеметы, имеющие полностью традиционную конструкцию, разработаны по заказу МВД. Рама и нижняя часть ствольной коробки изготавливаются из стеклонаполненного армированного полиамида; верхняя часть ствольной коробки штампуется из стали. Пистолет-пулемет выпускается Открытым акционерным обществом «Ковровский механический завод», не принадлежащим к основным российским производителям оружия. На выставках «Каштан» демонстрировался рядом со стрелковым оружием производства тульского КБП, поэтому вполне вероятно, что между двумя предприятиями существует соглашение о совместной маркетинговой политике. По всей видимости, Ковровский завод располагал оборудованием, необходимым для производства простых систем стрелкового оружия, и поэтому при советской власти использовался для выпуска некоторых видов вооружения. Судя по фотографиям образцов обеих модификаций, по обработке внутренних механизмов и внешней отделке они нисколько не уступают современным западным образцам. Однако серийные номера, не выходящие за пределы первой сотни, свидетельствуют о том, что пистолет-пулемет выпущен только в виде опытной партии.

Пистолет-пулемет «Каштан» 9х18 мм.

Пистолет-пулемет АЕК-919 9x18 мм.

В конструкции обоих АЕК чувствуется влияние «Узи»: затвор телескопически надвигается на казенную часть ствола. Такая конструкция позволяет получить очень компактное оружие с относительно длинным стволом. Верхняя часть ствольной коробки у разных модификаций различная; у АЕК-919 она имеет квадратное сечение, а у компактного АЕК-919К углы скруглены. По всей вероятности, это сделано для того чтобы оружие было легче прятать под одеждой. Как и у «Узи», ствол АЕК- 919/919K просто навинчивается на резьбу в ствольную коробку, что позволяет быстро и легко осуществлять смену ствола. На дульной части ствола имеется резьба для установки глушителя. Фиксированный прицел имеет градуировку на 50 и 100 метров.

Переводчик огня позволяет вести из «Каштана» как одиночный, так и полностью автоматический огонь. Согласно российским источникам, предохранитель надежно предотвращает самопроизвольный выстрел даже при падении оружия (высота не указывается). Выстрел происходит, когда затвор полностью открыт. Автоматика обеих модификаций использует только отдачу свободного затвора. Как сказано в российских источниках, пистолет-пулемет рассчитан на стрельбу только патроном 9x18 мм. Возможно ли использование мощных патронов 9x18 мм М, остается загадкой, поскольку для этого потребуется лишь незначительная доработка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТОВ-ПУЛЕМЕТОВ АЕК-919/АЕК-919K

Калибр 9x18 мм «Макаров»

Принцип действия автоматики отдача свободного затвора, выбор режимов огня

Вес 1,65 кг

Длина,

с откинутым прикладом 495 мм

со сложенным прикладом 325 мм

Длина ствола = 190,5 мм

Эффективная дальность выстрела = 100 м

Емкость магазина 20 или 30 патронов

Темп стрельбы 900 выстрелов в минуту

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ «БАКСАН»

Литературы о «Баксаие» имеется очень мало, «в железе» пистолет-пулемет никогда не демонстрировался. Практически нет сомнений, что «Баксан» является кандидатом на российское «оружие личной обороны», концепцию, выдвинутую несколько лет назад различными западными производителями стрелкового оружия, но до сих пор не имеющую никакого реального воплощения за исключением весьма неудачного П90 бельгийской компании ФН «Эрсталь».

Разработчик оружия ЦНИИТочмаш несколько раз демонстрировал компьютерные рисунки, а также предварительные технические характеристики, пытаясь прощупать рынок, но на Западе пока эта конструкция не вызвала никакого интереса, хотя в отличие от П90 она использует совершенно стандартный боеприпас. Главная проблема таких систем, как «Баксам», заключается в том, что их конфигурация делает практически невозможным контроль в режиме полностью автоматического огня, даже при использовании такого маломощного патрона, как 9x18 мм «Макаров». «Баксан» же предназначен для стрельбы мощным патроном 9x18 мм ПММ, 9x19 мм или даже 9x21 «Российским». Любой из этих патронов практически однозначно гарантирует то. что вести прицельный автоматический огонь даже с использованием приклада и передней рукоятки крайне сложно.

После 1995 года об этом оружии не появлялось никаких сообщений, так что в данной книге оно приводится только для полноты картины.

Пистолет-пулемет «Баксан» калибра 9 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТА-ПУЛЕМЕТА «БАКСАН» (ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ)

Калибр 9x18 мм ПММ; 9x19 мм; 9x21 мм «Российский» (предположительно)

Принцип действия автоматики отдача полусвободного затвора (*)

Вес 1,8 кг Длина,

с откинутым прикладом 650 мм

со сложенным прикладом 350 мм

Длина ствола = 203 мм (*)

Эффективная дальность выстрела 75-100 м (*)

Емкость магазина 20 патронов (*)

Темп стрельбы 750-800 выстрелов в минуту

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью

(*) по оценке

ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ «БИЗОН»», «БИЗОН-2» И «БИЗОН-З»

Семейство пистолетов-пулеметов «Бизон» было разработано конструкторским бюро, возглавляемым Виктором Калашниковым и Алексеем Драгуновым, пошедшими по стопам своих отцов. Калашников-младший, по-видимому, фактически взял на себя обязанности своего знаменитого родителя, которому сейчас уже под восемьдесят. Калашников-младший и Драгунов- младший работают в ОАО «Ижмаш». Как и большинство новых российских пистолетов-пулеметов, «Бизон» разработан по заказу МВД. Первая модификация «Бизона» впоследствии получила обозначение «Бизон-1», после того как были созданы усовершенствованные и доведенные модели «Бизон-2» и последняя по времени «Бизон-3».

Пистолет-пулемет «Бизон-1» калибра 9 мм.

Пистолет-пулемет «Бизон-2» под патрон 9x18 мм ПММ.

Пистолет-пулемет «Бизон-3» калибра 9 мм с глушителем и складывающимся вверх прикладом.

Конструктивно «Бизон» выполнен на основе автомата АК- 74М. Приклад, крышка ствольной коробки и весь спусковой механизм в сборе полностью взаимозаменяемы; в целом у «Бизона» и АК-74М около 60 процентов взаимозаменяемых деталей. Главным внешним отличием является спиральный магазин емкостью 64 патрона, который, согласно российским источникам, невозможно снарядить неправильно. В последних модификациях «Бизона» в корпусе магазина имеются отверстия, позволяющие стрелку на взгляд приблизительно определить, сколько у него еще осталось боеприпасов. Четыре отверстия выполнены с шагом 20 патронов: 64, 44. 24 и 4 патрона.

Различия между тремя модификациями «Бизона» незначительны; больше всего, вероятно, отличается «Бизон-3». Мушка «Бизона-1» заимствована у винтовки Драгунова, в то время как «Бизон-2» и «Бизон-3» оснащены мушками АК. Прицелы «Бизона-1» и «Бизона-2» традиционные секторные, градуированные на 50, 100 и 150 метров. Прицел «Бизона-3» диоптрический. Ствольная накладка продолжает совершенствоваться от модификации к модификации. «Бизон-3» оснащен креплением для установки на дуло глушителя, компенсатора и других приспособлений. Приклад у «Бизона-3» складывается вверх, а не вбок, как у предыдущих модификаций. Автоматика всех трех «Бизонов» действует за счет отдачи свободного затвора; все три модификации стреляют патронами 9x18 мм увеличенной мощности. На выставках вооружений были замечены «Бизоны-2» с западными оптическими прицелами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТА-ПУЛЕМЕТА «БИЗОН» (ПРИВЕДЕНЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БИЗОНА-2», У ОСТАЛЬНЫХ БЛИЗКИ)

Калибр 9x18 мм; 9x18 мм ПММ

Принцип действия автоматики отдача свободного затвора, выбор режимов огня

Вес 2,58 кг

Длина,

с откинутым прикладом 660 мм

со сложенным прикладом 425 мм

Длина ствола 240 мм

Эффективная дальность выстрела = 100 м

Емкость магазина 64 патрона

Темп стрельбы 650-700 выстрелов в минуту

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ «ГЕПАРД»

Экспериментальный пистолет-пулемет «Гепард» также создан на базе автомата Калашникова, однако он является в высшей степени необычным, поскольку с незначительными изменениями может стрелять по меньшей мере пятью различными типами патронов. Выпускает этот пистолет-пулемет небольшая московская компания «Рекс», вероятно, дочернее предприятие российского оружейного гиганта «Ижмаш». Данная система сделана на основе укороченного автомата АКС-74У, взаимозаменяемость деталей с которым составляет 65 процентов. «Гепард» стреляет патронами 9x17 мм (.380 АКП), 9x18 мм (обе модификации), 9x19 мм, 9x21 мм «Российским» и новым российским патроном 9x30 мм. Предположительно, «Гепард» также может стрелять патроном 9x21 мм «Западный». Если это так, данное оружие может использовать шесть различных типов боеприпасов!

Для всех патронов используется один и тот же стандартный магазин, и для стрельбы патронами 9x17 мм, 9x18 мм, 9x19 мм и 9x21 мм «Российским» не требуется производить замену ствола.

Пистолет-пулемет «Гепард» калибра 9 мм с магазином на 40 патронов.

Для стрельбы патронами 9x30 мм патронник заменяется на другой с помощью рубашки, сажающейся на резьбовое соединение на казенную часть ствола. При использовании других патронов, однако, ситуация значительно усложняется. Автоматика «Гепарда» действует за счет отдачи свободного затвора, отдачи свободного затвора с внутренними буферами, отдачи свободного затвора с приводом от газового двигателя затворной рамы или отдачи полусвободного затвора или же за счет отвода газов и запирания ствола поворотом затвора – в зависимости от типа применяемого боеприпаса. В российских статьях, посвященных «Гепарду», указывается, что свободный затвор используется при стрельбе патронами 9x17 мм, 9x18 мм и 9x19 мм. Полусвободный затвор, свободный затвор с приводом от газового двигателя или свободный затвор с буферами используется при стрельбе патронами 9x21 мм. Отвод газов и запирание ствола поворотом затвора зарезервированы для патрона 9x30мм, пуля которого имеет начальную скорость около 600 м/с. Замена механизма осуществляется простой сменой затвора в сборе и возвратной пружины в сборе. Эта внешне простая операция применительно к малогабаритному стрелковому оружию становится весьма сложной. На дуле имеется резьба для установки различных приспособлений, таких, как пламегаситель и дульный тормоз.

Пистолет-пулемет «Гепард» со сложенным прикладом (защелкивается к спусковой скобе), магазином на 20 патронов и пламегасителем от автомата АКС-74У.

Несмотря на то что в этом оружии реализованы первоклассные технические решения, вряд ли оно когда-нибудь будет запушено в серийное производство. Сложность переоборудования пистолета-пулемета под различные боеприпасы не компенсирует преимуществ разнокалиберного оружия. «Гепард» имеет не меньше трех различных затворов в сборе и двух возвратных пружин, с которыми стрелку придется мучиться. Более того, у самих русских есть системы оружия, уже находящиеся в серийном производстве, которые смогут решить все задачи, на которые рассчитан этот необычный пистолет-пулемет. Конечно, каким-то подразделениям специального назначения, которым предстоит длительное время находиться на территории, контролируемой противником, может понравиться такое оружие, способное использовать самые разнообразные типы боеприпасов калибра 9 мм. Но в действительности такие подразделения имеют в своем распоряжении предостаточно любых боеприпасов, какие они только пожелают. Больше того, патронов 9x19 мм полно, как грязи, практически везде, за исключением России и ее бывших союзников по Варшавскому договору, где стандартом является патрон 9x18 мм. В целом, как и у всех подобных систем, недостатки практического использования «Гепарда» многократно превосходят все те преимущества, которые предоставляет оружие, позволяющее использовать различные типы боеприпасов. Также не надо забывать о том, что стрелку необходимо носить с собой набор затворов и возвратных пружин и помнить, что подходит к определенному типу патрона. «Гепард» просто слишком сложный, чтобы его в настоящем виде использовали вооруженные силы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ IIИСТОЛETA-ПУЛЕМETA «ГЕПАРД»

Калибр 9x17 мм; 9x18 мм; 9x18 ПММ; 9x19 мм; 9x21 мм; 9x30 мм

Принцип действия автоматики отдача свободного (полусвободного) затвора, отдача свободного затвора с приводом от газового двигателя; выбор режимов огня

Вес 2,0 кг

Длина,

с откинутым прикладом 640 мм

со сложенным прикладом 420 мм

Длина ствола 235 мм

Эффективная дальность выстрела 100-200 м

Емкость магазина 22 или 40 патронов

Темп стрельбы 650-700 выстрелов в минуту, в зависимости от типа бос при паса

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью

ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ ПП-91 «КЕДР» И «КЛИН»

Как уже упоминалось выше, пистолет-пулемет «Кедр» («Клин») был создан в 60-е годы, но тогда так и не был запущен в производство. Однако в конце 80-х годов время «Кедра» пришло, и он не только был запушен в 1993 году в серийное производство в несколько усовершенствованном виде, но и была разработана усовершенствованная модификация «Клин», запущенная в серию в середине 1994 года. Единственным отличием между модификациями является то, что «Клин» может стрелять как обычным патроном 9x18 мм, так и патроном повышенной мощности 9x18 мм ПММ. Как следствие этого «Клин» обладает несколько более высоким темпом стрельбы при использовании патрона 9x18 мм ПММ.

Пистолет-пулемет «Кедр» под патрон 9 мм «Макаров» с магазином на 30 патронов, поднятым диоптрическим прицелом и специальной мушкой, позволяющей устанавливать на дуло глушитель. Обратите внимание на вырез в прикладе. Когда приклад сложен, этот вырез находится над отверстием для экстракции стреляной гильзы.

Но «Клин» является не просто усовершенствованной модификацией «Кедра». Работы по модернизации «Кедра» начались после тою, как русские установили недостаточную эффективность патрона 9x18 мм ПМ на дистанциях более 50 метров. Соответственно, был разработан модернизованный патрон 9x18 мм с характеристиками патрона 9x19мм. Этот патрон, получивший обозначение ПММ, легко отличить от своего предшественника по коническому наконечнику пули. Предположительно, оружие, созданное под патрон 9x18 мм ПММ, примет стандартный патрон 9x18 мм, поскольку длина гильзы совершенно одинаковая. В российской литературе однозначно указывается, что оружие, созданное под новый патрон повышенной мощности 9x18 мм, может стрелять стандартными патронами, однако оружие, рассчитанное под старый патрон, не может использовать новый, так как при выстреле возникает более высокое давление пороховых газов. Какими бы ни были проблемы, обусловленные наличием двух боеприпасов с одинаковыми размерами, но с различными характеристиками, русские получили патрон 9x18 мм ПММ, по своим параметрам аккуратно попадающий в рамки патрона 9x19 мм. Остается загадкой, почему они просто не приспособили «Клин» для стрельбы патронами как 9x18 мм, так и 9x19 мм. Как будет видно в дальнейшем, другие пистолеты-пулеметы имеют такую возможность. Судя по всему, «Клин» со временем придет на смену «Кедру»: обе модификации абсолютно одинаковы по размерам и общему устройству, но «Клин» по эффективности значительно превосходит предыдущую модель. Правда, следует отметить, что на начало 1998 года обе модификации находились в серийном производстве.

Автоматика обеих модификаций действует за счет отдачи затвора, но у «Кедра» затвор свободный, а у «Клина» полусвободный. Сцепление затвора осуществляется за счет нарезки спиральной канавки в патроннике, которая удерживает гильзу на месте в течение промежутка времени, позволяющего давлению газов в стволе понизиться до безопасного уровня. Лишь после этого происходит экстракция и выброс стреляной гильзы. Эта система практически идентична той, что применена в модернизированном пистолете Макарова ПММ. Обе модификации «Кедр» и «Клин» имеют выбор режима огня (одиночный и автоматический) и оснащены отдельным курковым механизмом, что позволяет производить выстрел при закрытом затворе. Для этих компактных пистолетов-пулеметов предлагается множество дополнительных принадлежностей, в том числе глушители и лазерные целеуказатели (последние производятся в Белоруссии). Единственным внешним отличием «Кедра» и «Клина» является маркировка справа на ствольной коробке, хотя модификации имеют незначительные внутренние различия.

Пистолет-пулемет «Кедр» с глушителем.

Пистолет-пулемет «Клин» под патрон 9 мм «Макаров» повышенной мощности с магазином на 20 патронов. Обратите внимание на то, что сложенный приклад не мешает использовать прицел. Крупным планом: Лазерный целеуказатель и коробка с батареями питания; обратите внимание на специальную мушку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТОВ-ПУЛЕМЕТОВ «КЕДР» И «КЛИН»

«Кедр»

«Клин

Калибр

9x18 мм

9x18 мм; 9x18 мм ПММ

Принцип действия автоматики

отдача свободного затвора

отдача полусвободного затвора

Вес

1,82 кг

1.83 кг

Длина,

с откинутым прикладом

540 мм

540 мм

со сложенным прикладом

300 мм

300 мм

Длина ствола

120 мм

120 мм

Эффективная дальность

= 100 м

= 100 м

выстрела

Темп стрельбы

800—850 выстрелов в минуту-

1080—1200 выстрелов в минуту

Прицельное приспособление

мушка; целик с прорезью

мушка, целик с прорезью

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ ОЦ-02/ПП-891 «КИПАРИС»

Пистолет-пулемет «Кипарис» производства тульского КБП, по российским публикациям, стоит на вооружении подразделений МВД, занимающихся борьбой с организованной преступностью. Данное оружие получило в последнее время очень широкое распространение в войсках МВД и было замечено в Чечне. Добротно сработанный пистолет-пулемет, по-видимому, пользуется любовью тех, кто его использует. «Кипарис» также представлен в «Каталоге российского вооружения», что свидетельствует о том, что это оружие предлагается к поставкам на экспорт.

В целом «Кипарис» имеет традиционную конструкцию и похож внешне и функционально на вышеописанный «Кедр»/ «Клин». Как и «Кедр», «Кипарис» участвовал в испытаниях пистолетов-пулеметов в конце 60-х годов. Работы по созданию данной системы были завершены в 1972 году, но она так и не была запушена в серийное производство. Однако резкий всплеск преступности в 90-е годы возродил интерес к всевозможным пистолетам-пулеметам, и «Кипарис» был запущен в серию.

Автоматика «Кипариса» работает за счет отдачи свободного затвора; имеется возможность выбора режима огня. Согласно материалам предприятия-изготовителя, выстрел происходит при закрытом затворе, что повышает точность стрельбы. Больше того, представители тульского КБП утверждают, что данный компактный пистолет-пулемет обладает очень высокой точностью при стрельбе одиночными выстрелами. Спусковой механизм сделан на основе механизма пистолета ТТ-33 конструкции Токарева и, как и у пистолета, вынимается в сборе. Складывающийся приклад в сложенном виде разметается над ствольной коробкой. «Кипарис» рассчитан под стандартный патрон 9x18 мм; стандартным является оснащение пистолета-пулемета глушителем и лазерным целеуказателем. Согласно российским источникам, «Кипарис» легко модернизировать, приспособив его для стрельбы новым, более мощным патроном 9x18 мм ПММ. Предлагаются магазины трех емкостей: на 10, 20 и 30 патронов. Возможно, магазин на 10 патронов покажется слишком маленьким для оружия, имеющего полностью автоматический режим стрельбы, однако таким было особое требование заказчика, российского Министерства внутренних дел. Срок службы «Кипариса», как и многих других современных систем российского оружия, очень невелик: всего 6000 выстрелов. Следует отметить, что многие образны российского оружия, описанные в данной книге, имеют срок службы, значительно уступающий тому, что можно ожидать от аналогичных западных систем. Неизвестно, является ли это следствием российского консерватизма, или же русские сознательно выпускают оружие, выходящее из строя после весьма непродолжительного использования. Несомненно, русские могут выпускать стрелковое оружие, равное лучшим мировым образцам в отношениях срока службы, надежности и неприхотливости.

Пистолет-пулемет « Кипарис» калибра 9 мм с магазином на 30 патронов.

Пистолет-пулемет «Кипарис» калибра 9 мм с лазерным целеуказателем и глушителем.

Пистолет-пулемет ОЦ-02-01.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТА-ПУЛЕМЕТА «КИПАРИС»

Калибр 9x18 мм

Принцип действия автоматики отдача свободного затвора, выбор режимов огня, выстрел при открытом затворе

Длина,

с откинутым прикладом 600 мм

со сложенным прикладом 317 мм

Длина ствола 394 мм

Эффективная дальность выстрела 50-100 м Емкость магазина 10. 20 или 30 патронов

Темп стрельбы 800 выстрелов в минуту

Прицельное приспособление мушка с намушником; целик с прорезью, защищенный, регулируемый

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ ОЦ-22

ОЦ-22 – очень легкий и малогабаритный пистолет-пулемет конструкции тульского КБП, рассчитанный под патрон 9x19 мм, чем-то напоминающий «Ингрэм». Кроме того, он очень похож на пистолет-пулемет АЕК-919К, описанный выше. Об этом оружии практически нет никаких данных. Автоматика действует за счет отдачи свободного затвора; выстрел происходит при открытом затворе; переводчик огня продублирован с обеих сторон ствольной коробки; пистолет-пулемет имеет предохранитель на рукоятке. Имеются магазины двух емкостей: на 20 и на 30 патронов. Предположительно магазин емкостью 20 патронов предназначен для тех случаев, когда требуется незаметно носить пистолет-пулемет. Учитывая небольшие габариты ОЦ-22, спрятать его под одеждой не представляет особого труда.

Пистолет-пулемет ОЦ-22 (предположительный вид).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛETA-ПУЛЕМETA ОЦ-22

Калибр 9x19 мм

Длина,

с откинутым прикладом 460 мм

со сложенным прикладом 250 мм

Эффективная дальность выстрела 50 м

Темп стрельбы 800-900 выстрелов в минуту

Емкость магазина 20 или 30 патронов

ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ ПП-90, ПП-90М И ПП-90М1 9x18 мм/9х19 мм

ПП-90 – это очень компактный складывающийся пистолет- пулемет. Он предназначен для подразделений МВД, выполняющих специальные задания. Учитывая его очень малый вес, небольшие размеры и возможность приведения в действие (согласно производителю) всего за две секунды при соответствующей подготовке, ПП-90 является идеальным оружием для сотрудников личной охраны, которым не требуется привлекать к себе внимания. В сложенном виде ПП-90 занимает очень немного места и, что самое важное, внешне не выглядит оружием. Таким образом, сотрудник охраны не выдаст себя, случайно показав свое оружие.

Малогабаритный специальный пистолет-пулемет ПП-90 калибра 9 мм Вверху: Приклад откинут, прицел и мушка подняты. Слева внизу: В сложенном состоянии, вид сверху.

Справа внизу: Возвратная пружина и направляющий стержень; оружие в сложенном виде, предохранитель поставлен в положение «огонь».

Действие автоматики ПП-90 основано на отдаче свободного затвора. Для увеличения точности стрельбы и снижения увода ствола вверх пистолет-пулемет снабжен усовершенствованной системой воспламенения зарядов (выкатом) и буферным устройством. Боек ударяет по капсюлю в тот момент, когда 1,3 мм гильзы еще находятся вне патронника. Таким образом, использование инерции поступательного движения затвора вперед помогает задержать момент открытия ствола. При этом затвор можно сделать несколько легче. Основная масса затвора находится над стволом, что позволяет направить силу отдачи прямо в ту точку, где приклад ПП-90 упирается в плечо. Как уже отмечалось выше, такая конструкция позволяет минимизировать увод ствола вверх при полностью автоматической стрельбе. Переводчик огня отсутствует; ПП-90 предназначен только для автоматической стрельбы. Однако небольшой темп стрельбы позволяет стрелку после небольшой подготовки без труда вести огонь короткими очередями. Как утверждает производитель, физически невозможно, чтобы ПП-90 выстрелил в неполностью разложенном состоянии. Для того чтобы открыть огонь необходимо полностью разложить пистолет-пулемет и зафиксировать его в боевом положении. Устройство автоматического предохранителя полностью исключает возможность случайного выстрела, если оружие случайно упадет. Возможно оснащение ПП-90 глушителем и лазерным целеуказателем одновременно.

Пистолет-пулемет ПП-90М.

Измененные щечки рукоятки у модификации ПП-90Н135Т-94.

Пистолет-пулемет ПП-90М1 под патрон 9x19 мм «Парабеллум» в сложенном виде.

Пистолет-пулемет ПП-90 Ml с магазином на 30 патронов.

Существуют три модификации ПП-90. Первоначальная модель ПП-90 несколько отличалась от ПП-90М. В настоящее время она больше не предлагается производителем, из чего следует, что ее полностью сменила модификация ПП-90М. ПП- 90MI практически полностью идентична ПП-90М за исключением того, что она предназначена под патрон 9x19 мм «Парабеллум».

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТОВ-ПУЛЕМЕТОВ ПП-90/ПП-90М/ПП-90М1

ПП-90М (ПП-90)

ПП-90М1

Калибр

9x18 мм

9x19 мм

Принцип действия автоматики

отдача свободного затвора, только автоматический огонь

отдача свободного затвора, только автоматический огонь

Вес

1,42 кг (1,83)

1,45 кг

Длина,

с откинутым прикладом

485 мм (490 мм)

485 мм

со сложенным прикладом

280 мм (270 мм)

276 мм

Длина ствола

= 203 мм

= 203 мм

Эффективная дальность выстрела

= 100 м

= 100 м

Темп стрельбы, выстрелов в минуту

600-800

600-800

Емкость магазина

30 патронов

30 патронов

Прицельное приспособление

мушка; целик с прорезью

мушка, целик с прорезью

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ ПП-93 9x18 мм

ПП-93 можно рассматривать как нескладывающуюся модификацию описанного выше ПП-90. Оба пистолета-пулемета выпускаются тульским КБП, и оба имеют практически одинаковое внутреннее устройство. Так. например, в обоих конструкциях используется принцип выката, имеется буфер отдачи и автоматический предохранитель, предотвращающий возможность случайного выстрела при падении оружия; оба пистолета-пулемета мот быть оснащены одинаковыми глушителями и лазерными целеуказателями.

Между ПП-93 и его складывающимся кузеном есть три отличия. Во-первых, приклад ПП-93 не позволяет так успешно бороться с силой отдачи, как приклад ПГ1-90. Приклад ПП-93 складывается вверх на ствольную коробку, а в откинутом виде запирается в таком положении, что упирается в плечо ниже направления силы отдачи, что способствует тенденции увода ствола вверх при автоматической стрельбе. Второе отличие заключается в том, что Г1Г1-93 оснашен переводчиком огня, а ПП-90 предназначен только для ведения автоматического огня. И, наконец, ПП-93, судя по всему, рассчитан только под обе модификации патрона 9x18 мм. Почему тульские оружейники переоборудовали ПП-90 под патрон 9x19 мм и не сделали того же самого с практически идентичным ПП-93, остается загадкой. в настоящее время не имеющей ответа.

Пистолет-пулемет ПП-93 с магазином на 30 патронов.

Пистолет-пулемет ПП-93 с лазерным целеуказателем и глушителем. (Этот же глушитель используется и вместе с ПП-90М.)

Со сложенным прикладом ПГ1-93 имеет размеры очень большого пистолета, поэтому его легко прятать под одеждой, что незаменимо при проведении специальных операций. Больше того, тульские оружейники предлагают для своего изделия специальную кобуру под мышку, но при этом ПП-93 остается пистолетом-пулеметом! По утверждению производителя, ПП-93, как и все остальные системы стрелкового оружия производства тульского КБП, стоит на вооружении сил МВД, несомненно испытывающих огромные потребности в пистолетах-пулеметах, если учесть, сколько моделей и в каких количествах выпускается в настоящее время в Российской Федерации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТА-ПУЛЕМЕТА ПП-93

Калибр 9x18 мм/9х18 мм ПММ

Принцип действия автоматики отдача свободного затвора, выбор режимов огня

Длина,

со сложенным прикладом 325 мм

с откинутым прикладом 547 мм

Длина ствола « 203 мм

Эффективная дальность выстрела 50-75 м

Темп стрельбы 700 выстрелов в минуту

Емкость магазина 20 или 30 патронов

Прицельное приспособление мушка с намушником; регулируемый целик с прорезью

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ТАКТИЧЕСКИЕ РУЖЬЯ

Как ни называть этот вид стрелкового оружия – боевым ружьем, армейским ружьем, тактическим ружьем, – он прочно занял место в арсенале армий и правоохранительных органов всего мира. Впервые ружье в качестве боевого оружия использовалось в Соединенных Штатах, а затем оно исправно служило американцам во всех войнах, в которых они сражались, начиная с войны за независимость. Но только во время Первой мировой войны противники Соединенных Штатов обнаружили, к своему глубочайшему разочарованию, каким универсальным и страшным оружием может быть ружье. Американские «пончики» 1* настолько эффективно использовали ружья во Франции в окопах против немцев, что германское правительство составило официальную жалобу на Соединенные Штаты, утверждая, что «Винчестер» образца 1897 года, составлявший основную массу стоявших на вооружении американской армии ружей, является «негуманным» оружием. Никакого толку от этой жалобы не было, и с тех пор ружья продолжали служить на полях сражений, в первую очередь в руках американских солдат.

Однако в последние годы и другие страны начали выпуск тактических ружей – возможно, вследствие появления новых боеприпасов, сделавших ружья еще более гибким оружием, приспосабливаемым к любым тактическим условиям. Еще одним фактором, способствовавшим разработке новых ружей, стало небывало возросшее в последние голы количество военных операций в условиях городских кварталов и прогнозируемый еще больший рост их числа. В ближнем бою в городе или в джунглях ружье заявляет о себе во весь голос.

Во время операций по поддержанию общественного порядка ружье заряжается боеприпасами, неспособными нанести смертельное ранение; при необходимости боеприпасы можно быстро сменить на более серьезные. К первым относятся гранаты со слезоточивым газом, резиновые «жалящие шарики», резиновая дробь, резиновые пули, шоковые светошумовые заряды и так далее. В числе боеприпасов, предназначенных для ведения огня на поражение, – заряды для выламывания дверей, для остановки машин, для пробивания преград, «маленькие стрелы» и многое другое. В процессе разработки находятся небольшие фугасные заряды и миниатюрные кумулятивные заряды, способные пробивать тонкую броню.

Беспорядки в Чечне преподали российскому военному руководству несколько уроков помимо того, что очень неумно использовать танки без поддержки пехоты, особенно если противник может забраться на крыши домов и стрелять сверху по относительно незащищенным крышам башен.

Один из уроков заключался в том, что неплохо иметь подразделения пехоты, вооруженные ружьями с новыми боеприпасами. Российская оружейная промышленность откликнулась на это, и в настоящее время Российская армия получила несколько моделей ружей. Некоторые из них продвигаются на западные рынки, не встречая на своем пути особых преград, поскольку являются ружьями, на которые западные политики до сих пор смотрят как на относительно безобидное оружие. Все представители «большой тройки» российских производителей стрелкового оружия вступили в борьбу за рынок тактических ружей. Как это справедливо в отношении многих других типов стрелкового оружия, описанных в данной книге, российские боевые ружья – это качественный продукт, сделанный по последнему слову науки и техники, в чем мы сейчас убедимся.

1* Прозвище американских пехотинцев (прим. пер.).

Опытный образец ружья, выполненного по компоновке «бум-пап», с рукояткой перезаряжания «насосного» типа, разработанный ЦНИИТочмашем.

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАРАБИН» КС-23/КС-23М

Если одни только геометрические размеры можно считать новшеством, тактическое ружье КС-23, созданное ЦНИИТочмашем и имеющее у русских обозначение «карабин специальный», можно считать олицетворением нововведения. Вероятно, это самое крупнокалиберное серийное ружье в мире и, возможно, самое большое когда-либо созданное ружье с перезаряжанием «насосного» типа. Ствол диаметром 23 мм приблизительно соответствует 6-му калибру. Из ружья можно стрелять боеприпасами различных типов, в том числе дробью, гранатой со слезоточивым газом, резиновой пулей и зарядом дня остановки автомашины. Как утверждается, заряд для остановки автомашины способен разнести вдребезги весь блок двигателя! КС-23 обладает значительной отдачей, что неудивительно при таком калибре. У одного западного специалиста, посетившего ЦНИИТочмаш, при первом же выстреле из КС-23 сорвался зубной мост, а при втором, на котором настояли гостеприимные русские хозяева, сломалась челюсть!

КС-23М – модификация КС-23 с укороченным стволом и пистолетной рукояткой, которую можно оснастить металлическим прикладом. Это оружие наблюдалось в руках бойцов спецназа в Чечне. Сделать выстрел из этого гиганта, удерживая его одной рукой за пистолетную рукоятку, – вот что отличает настоящих ценителей стрелкового оружия от дилетантов-любителей. Еще удивительнее то, что существует коммерческий спортивный вариант модификации КС-23 с пистолетной рукояткой! Периодически попадается на глаза модификация КС-23 с отделяемым магазином, однако представители ЦНИИТочмаша уклоняются от ответов на вопросы о ней.

Специальный карабин КС-23 калибра 23 мм.

Ружье КС-23 «Дрозд» с гранатой с «черемухой» (с газом «Си-Эн»).

В остальном, за исключением размеров, КС-23 – вполне обычное ружье. Трубчатый магазин располагается под стволом, перезаряжание осуществляется «качанием насоса» – перемещением цевья назад. Затвор с несколькими боевыми выступами передвигается в затворной раме, напоминающей систему Стоунера. Согласно некоторым российским источникам, ствол КС-23 нарезной. Предлагаются специальные устанавливаемые на дуло гранатометы с различными типами гранат. Один из гранатометов имеет вид чашки, а другой – втулки. Гранатомет надевается на дуло и крепится с помощью простой скобы и гайки-барашка. Обе модификации, КС-23 и КС-23М, стоят на вооружении войск МВД.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КС-23/КС-23М

Калибр 23 мм (6-й калибр)

Принцип действия ручное перезаряжание, «насос»

Вес 3,85 кг (3,48 кг)

Длина 1040 мм (650 мм)

Длина ствола 500 мм (350 мм)

Эффективная дальность выстрела 100-150 м

Емкость магазина 3 патрона (+1)

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью

ТАКТИЧЕСКОЕ РУЖЬЕ РМ/РМБ-93/94/96

Новаторство российской конструкторской мысли продемонстрировано в семействе ружей РМ-93, разработанных тульским КБП. Ружье демонстрировалось под различными обозначениями: РМ-93, РМБ-93, РМ-94 и, наконец, в 1998 году на выставке стрелкового оружия в Лас-Вегасе под обозначением PiM-96. Отличия между модификациями определить трудно. Когда я спросил представителей тульского завода о том. чем отличаются данные модификации, мне ответили, что никаких отличий нет. Тут, естественно, возникает вопрос, почему в таком случае они получили различные обозначения. Так или иначе, выглядят модификации практически одинаково, и я в данной книге не буду делать между ними никакого различия.

Семейство РМ-93 очень необычно тем, что магазин расположен над стволом, и для того, чтобы перезарядить ружье, необходимо сдвинуть вперед весь ствол в сборе. Это обратное движение кажется совершенно противоестественным, но в действительности это не так. Автор имел возможность много стрелять из похожего тактического ружья «Неостед» южноафриканского производства, и привыкнуть к тому, что для перезаряжания необходимо сместить ствол вперед, не представляет никакого труда. РМ-96, которое я держал в руках в Лас-Вегасе в январе 1998 года, работало очень плавно и легко и безотказно выбрасывало патроны-муляжи. Конечно, из этого не следует, что ружье будет вести себя так же в полевых условиях, и все же определеиное представление о его работе получить можно.

Магазинное ружье РМ-93. Типичный образец российского стрелкового оружия – в данном случае в виде ружья 12-го калибра.

Патроны вставляются в магазин через закрывающееся отверстие в верхней части ствольной коробки. Для заряжания складывающийся приклад необходимо откинуть; это может создать определенные неудобства, если тактические обстоятельства требуют применения ружья со сложенным прикладом. Впрочем, приклад можно просто снять. Для наполнения магазина его крышка снимается, открывая отверстие для заряжания. Часть механизма заряжания находится в этой крышке. После снаряжения магазина крышка закрывается, и ствол в сборе сдвигается вперед. Специальная направляющая вталкивает новый патрон в патронник, а стреляная гильза выталкивается. Как и южноафриканское «Неостед», ружье РМ-93 не имеет затвора как такового. Как только патрон оказывается на месте, ствол смещается назад, наползая на него. (Это практически исключает проблемы с экстракцией и выбрасыванием стреляной гильзы.) Ружье готово к выстрелу. При смещении ствола вперед стреляная гильза остается на месте, удерживаемая в патроннике. В дальнейшем ее вытолкнет новый патрон, вставляемый в патронник. Спусковой механизм РМ-93 допускает только двойное действие (т.е. каждый раз для произведения выстрела требуется долгое нажатие на спусковой крючок с относительно большим усилием, взводящее и освобождающее курок). Это обстоятельство дает определенные преимущества сотрудникам правоохранительных органов, отвечающих за правомерность применения огнестрельного оружия (спусковое усилие оружия одинарного действия может быть очень небольшим). Кроме того, это дает возможность попытаться вторично выстрелить при осечке. Разумеется, многие возразят, что, если произошла осечка, необходимо как можно скорее перезарядить ружье, выбросить невыстреливший патрон и вставить в патронник новый. Данная книга не ставит целью вдаваться в тонкости тактики уличных боев; факт остается фактом: производитель РМ-93 утверждает, что возможность второго удара курка была одним из требований при разработке ружья. Вероятно, этого захотело МВД.

РМ-93 предлагается в модификациях с различной длиной ствола и отделкой, в том числе из нержавеющей стали. Чоки сменные; на дуле они удерживаются с помощью навинчиваемой гайки. Органы управления одинаково удобны как для правшей, так и для левшей. РМ-93 рассчитано для патронов длиной 70 мм (2,75 дюйма). Предлагаются также различные спортивные модификации с различными степенями отделки и дополнительными принадлежностями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РМ-93

Калибр 12-й калибр, патрон 2,75 дюйма (70 мм)

Принцип действия ручное перезаряжание, «насос»

Вес 2,5 кг

Длина,

с откинутым прикладом 920 мм (*)

со сложенным прикладом 670 мм (*)

Длина ствола 542 мм (**)

Эффективная дальность выстрела 25-50 м

Емкость магазина 7 патронов

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью

* Общая длина зависит от длины ствола. Длины приведены для ружья со стандартным стволом длины 542 мм.

** Стандартная длина ствола.

ТАКТИЧЕСКИЕ РУЖЬЯ «САЙГА-12» И «САЙГА-20»

Семейство тактических ружей «Сайга» достаточно хорошо известно на Западе, так как «Ижмаш» в свое время активно продавал охотничьи карабины «Сайга-410», в первую очередь в Соединенных Штатах. Семейство «Сайга-410» не включено в данную книгу, так как эти карабины нельзя считать боевыми ружьями вследствие их ограниченных баллистических характеристик. С другой стороны, и «Сайга-12», и «Сайга-20» обладают необходимыми возможностями. Поскольку эти модели очень похожи, мы будем рассматривать их вместе.

«Сайга-410 Магнум» с промежуточным стволом.

«Сайга-410С» с длинным стволом.

«Сайга-410 Магнум» с пистолетной рукояткой и магазином на 10 патронов.

«Сайга» 20-го калибра под патрон 70 мм и 76 мм.

«Сайга» 20С».

«Сайга» 20-го калибра под патрон 70 мм и 76 мм.

Переход от автомата АК к ружью «Сайга» был непростым; для достижения легендарной надежности Калашникова пришлось проделать сложную инженерно-техническую работу. Любопытно, что главным конструктором проекта «Сайга» был Геннадий Никонов, создатель автомата АН-94. описанного выше. Помимо увеличения размеров ствольной коробки под больший патрон потребовалось передвинуть направляющие полозья, по которым движется затвор, на дно ствольной коробки. Отверстие для выброса стреляной гильзы также пришлось значительно увеличить, в результате за затвором образовалась «дыра». Поэтому пришлось добавить скользящую «заслонку», соединенную с возвратным механизмом, закрывающую заднюю часть отверстия для выброса гильзы в тот момент, когда затвор находится в переднем положении и запирает ствол. «Сайга-20» оснащена двухпозиционным переключателем газового регулятора, который при использовании мощных 3-дюймовых патронов «Магнум» следует перевести в положение «2». Хотя ружье будет работать и при переключателе, установленном в положение «малый», производитель рекомендует не использовать патроны с высокой начальной скоростью пули при такой установке. Интенсивная стрельба мощными патронами при такой установке регулятора приводит к быстрому износу механизмов ружья.

Питание патронами карабинов «Сайга» осуществляется из магазина из черного стеклонаполненного армированного полиамида. Предлагаются магазины емкостью пять и семь патронов. Прошел успешные испытания опытный образен магазина на 10 патронов из стального листа, в настоящее время выпускающийся в ограниченных количествах. Чок регулируется посредством пазов и стягивающего хомута, навинчивающегося надуло. Приклад и цевье очень похожи на те, которыми оснащены автоматы семейства АК-100 (см. главу I). В модификации тактического ружья приклад «Сайги» складывается влево. Возможно также снятие приклада и установка вместо него пистолетной рукоятки. Согласно данным «Ижмаша», ружья «Сайга» запущены в серийное производство, однако неизвестно, в какой степени их используют Российские армия и милиция.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАКТИЧЕСКОГО РУЖЬЯ «САЙГА-12С»/«САЙГА-12К»

Калибр 12-й калибр, патроны 2,75 дюйма или 3 дюйма

Принцип действия отвод газов, полуавтоматическое

Вес 3,6 кг (3,5 кг)

Длина,

с откинутым прикладом 1060 мм (910 мм)

со сложенным прикладом 820 мм (670 мм)

Длина ствола 580 мм (430 мм)

Эффективная дальность стрельбы 25-50 метров (в зависимости от типа боеприпасов)

Емкость магазина 5 или 7 патронов

Прицельное приспособление мушка, латунный наплыв; целик с прорезью

ГЛАВА ПЯТАЯ ГРАНАТОМЕТЫ

С самого момента своего появления гранатометы стали важной неотъемлемой частью основного арсенала пехотинца. Их история началась с отдельных установок, таких, как американский гранатомет М-79; со временем появились гранатометы, устанавливаемые под стволом автомата, основного оружия пехотинца. В армиях большинства стран мира в настоящее время в каждом отделении имеется по одному-два гранатометчика. Также были созданы полностью автоматические гранатометы, называемые «гранатометами-пулеметами». Появлялись и другие типы гранатометов, и Россия, похоже, перепробовала их все.

В этой главе мы исследуем советские и российские гранатометы всех типов. Начну я с формулировки критерия, на основании которого та или иная система включалась в данную книгу. Он тот же, каким я пользовался во всех предыдущих главах. Некоторые системы, уже давно и широко использующиеся Российской армией, включены сюда потому, что они практически неизвестны на Западе.

В деле разработки гранатометов русские сильно отстали от Запада, однако им потребовалось немного времени, чтобы не только догнать, но и – как мы вскоре убедимся – во многих отношениях превзойти западные аналоги. Российские оружейники создали множество специализированных гранатометов, начиная от простых сухопутных и до тех, что предназначены для зашиты кораблей и береговых сооружений от неприятельских аквалангистов. Они даже разработали бесшумный гранатомет! Читатель обратит внимание на отсутствие АГС-17. Этот автоматический гранатомет ранней модели исключен сознательно, поскольку он прекрасно известен на Западе и данных по нему имеется с избытком.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГРАНАТОМЕТ АГС-30

Советский автоматический гранатомет АГС-17, принятый на вооружение в 1975 году, показал себя надежным и эффективным оружием. Однако подобно большинству автоматических гранатометов того времени АГС-17 был тяжелым. Собственно гранатомет весил 18 килограммов, и еше 12 кг добавлял станок, без которого из него нельзя было вести огонь. Итого вес гранатомета без боекомплекта доходил до 30 кг. Хотя АГС-17 был несколько легче, чем, например, американский MI9 компании «Сако Дифенс», все же это была достаточно тяжелая система, которую пехотинцам было трудно переносить на руках без использования транспортных средств. Русские, по-видимому, разрешили эту проблему, приняв на вооружение недавно созданный АГС-30.

30-мм автоматический гранатомет Л ГС-30 с коробчатым магазином на 30 выстрелов и призматическим прицелом ПЛ Г-17 (разработка тульского Конструкторского бюро приборостроения).

АГС-30 впервые появился в 1994 году в виде опытного образца, имевшего обозначение ТКБ-722К. Судя по всему, с тех пор он прошел войсковые испытания и был принят на вооружение Российской армии. Модификации АГС-30, появляющиеся в настоящее время в российских проспектах, обладают лучшей отделкой по сравнению с первыми образцами. В принципе АГС-30 выполняет те же боевые задачи, что и АГС-17, но только весит вдвое меньше. При этом используются те же самые боеприпасы и прицельные приспособления. Снижение массы системы оказалось достаточным для того, чтобы сократить расчет с трех человек до двух. Темп стрельбы АГС-30 несколько выше, чем у его предшественника, но максимальная и эффективная дальности стрельбы остались прежними. Производитель утверждает, что автоматика АГС-30, как и АГС-17, действует за счет отдачи свободного затвора, однако этот принцип требует применения очень массивного затвора и мощного возвратного механизма, так что, подозреваю, затвор АГС-30 сделан полусвободным. Такой метод позволяет значительно уменьшить массу затвора и, соответственно, общий вес системы. По рекламным проспектам также можно предположить, что АГС-30 для снижения силы отдачи оснащен буферами, однако определенно об этом не говорится. Тем не менее из того обстоятельства, что тульское КБП, создавшее АГС-30, добилось снижения массы системы вдвое, сохранив прежний боеприпас ВОГ-17, практически неизбежно следует, что новый гранатомет оснащен какими-то буферами, необходимыми для гашения высокой силы отдачи при стрельбе.

Если АГС-30 действительно соответствует характеристикам, представленным в рекламных проспектах, это серьезный конкурент на международном рынке оружия. Несомненно, АГС-30 – самый легкий автоматический гранатомет в мире, и, если по эффективности он ничем не уступает своему предшественнику, малый вес придется по сердцу пехотинцам, которым нужно переносить его на иоле боя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ГРАНАТОМЕТА АГС-30

Калибр 30x29 мм

Принцип действия автоматики отдача свободного затвора, выбор режимов огня

Вес (гранатомета со станком) 16 кг

Длина 1100 мм

Длина ствола – 355 мм

Эффективная дальность стрельбы до 1700 метров

Емкость магазина 30 выстрелов (питание ленточное из коробки)

Прицельное приспособление оптический прицел ПАГ-17; мушка и рамка

РЕАКТИВНЫЙ ГРАНАТОМЕТ ДЛЯ БОРЬБЫ С ДИВЕРСАНТАМИ ДП-61 «ДУЭЛЬ»

ДП-61 и его напарник ДП-64, который будет описан в следующем разделе, предназначены для выполнения одной и той же задачи, но системы имеют конструктивные различия, поэтому мы опишем их отдельно. Оба гранатомета предназначены для защиты кораблей, портов и береговых объектов от неприятельских аквалангистов. Диверсанты уничтожаются с помощью фугасных гранат, или же их местонахождение обозначается.

ДП-61 – простой одноствольный гранатомет, выпускающий 55-мм гранату на максимальное расстояние до 500 метров. Граната ГР-55М начинена фугасным зарядом, а граната ГРС-55 используется для обозначения местонахождения аквалангистов. Поскольку гранаты являются реактивными, вероятно, из гранатомета нельзя стрелять в закрытых помещениях. Граната к гранатомету ДП-61 имеет несколько большие размеры и обладает большим радиусом поражения, чем граната к гранатомету ГП-64, однако эти отличия незначительны. Непонятно, зачем тульскому КБП понадобилось разрабатывать две практически идентичные системы, но факт остается фактом. Помимо вышеизложенных данных, о гранатомете ДП-61 больше практически ничего не известно за исключением того, что он стоит на вооружении российскою Министерства обороны, вероятно, в военно-морском флоте.

Ручной реактивный гранатомет для борьбы с диверсантами ДП-61 «Дуэль».

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКТИВНОГО ГРАНАТОМЕТА ДЛЯ БОРЬБЫ С ДИВЕРСАНТАМИ ДП-61 «ДУЭЛЬ»

Калибр 55 мм

Вес 6 кг

Эффективная дальность выстрела 500 м

Эффективный радиус поражения 18 м

ГРАНАТОМЕТ ДЛЯ БОРЬБЫ С ДИВЕРСАНТАМИ ДП-64 «НЕПРЯДВА»

Гранатомет ДП-64, как и описанный выше ДП-61, предназначен для защиты портовых сооружений, кораблей и береговых объектов от неприятельских аквалангистов. ДП-64 также стреляет двумя типами гранат: ФГ-45 с фугасным зарядом и сигнальной СГ-45. Граната ФГ-64 оснащена глубинным взрывателем, устанавливаемым перед выстрелом. Как только граната опустится на заданную глубину и давление воды достигнет определенного значения, взрыватель срабатывает. Поражающее действие обусловливается не столько осколками, сколько ударной волной. Граната СГ-45 оснащена взрывателем контактного типа. При взрыве над водой загорается яркий факел, горящий в течение 50 секунд и указывающий приблизительное местонахождение неприятельского аквалангиста. Ни в одном из российских источников не объясняется, как обеспечивается то, что граната не взрывается, ударяясь о дно. В отличие от ДП-61, ствол ДП-64 запирается при выстреле, поэтому из гранатомета можно стрелять в закрытых помещениях, что русские подчеркивают в рекламных проспектах. Гранатомет ДП-64 имеет два ствола, расположенных один над другим.

Гранатомет для борьбы с диверсантами ДП-64 калибра 45 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНАТОМЕТА ДЛЯ БОРЬБЫ С ДИВЕРСАНТАМИ ДП-64 «НЕПРЯДВА»

Калибр 45 мм

Всс 10 кг

Эффективная дальность выстрела 400 м

Эффективная глубина 40 м

Эффективный радиус поражения 48 м

ПОДСТВОЛЬНЫЕ ГРАНАТОМЕТЫ ГП-25 И ГП-30

История советских подствольных гранатометов берет начало со времен войны в Афганистане, когда советские войска в боях с моджахедами использовали первые образцы. ГП-25 и последовавший за ним упрощенный вариант ГП-30 по конструкции значительно проще американского М203. Гранаты ВОГ-25 и ВОГ-25П просто вставляются с дула, и затем производится выстрел. Обе гранаты начинены фугасным зарядом и имеют стальную оболочку с насечкой для лучшего образования осколков. ВОГ-25 оснащена взрывателем ударного типа; ВОГ-25П представляет собой «прыгающую» гранату, после падения на землю подлетающую на высоту около полутора метров и затем взрывающуюся, разбрасывая осколки в радиусе приблизительно 6 метров. Обе гранаты, если не взрываются от удара, самоуничтожаются по прошествии 14-19 секунд после выстрела. ВОГ-25 имеет скругленную головную часть; у ВОГ-25П головная часть коническая.

40 мм подствольный гранатомет ГП-25.

Автомат АКС-74У с гранатометом ГП-25 «Костер». Гранатомет закреплен на удлинительной трубке, навинченной на дуло вместо пламегасителя. На металлический приклад надет стандартный резиновый плечевой упор. Обратите внимание на скобу сбоку ствольной коробки, предназначенную для установки оптического прицела.

Автомат АК-74М с 40-мм подствольным гранатометом ГП-25 и оптическим прицелом 1П29.

40-мм подствольный гранатомет ГП-30. Обратите внимание на то, что ГП-30 короче, чем ГП-25, у него отсутствует рамка в задней части, а прицел расположен справа.

С практической точки зрения оба гранатомета совершенно идентичны, однако между ними есть некоторые отличия. Согласно данным, представленным предприятием-производителем, тульским КБП, ГП-30 легче и короче, что упрощает обращение с оружием, к которому он прикреплен. Что гораздо важнее, ГП-30 можно устанавливать практически на любую автоматическую винтовку, а не только на автоматы семейства АК. За исключением этих отличий гранатометы одинаковые. Ствол стальной нарезной, спусковой механизм только двойного действия, прицел градуирован до 400 метров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНАТОМЕТОВ ГП-25 И ГП-30

Калибр 40 мм

Вес 1,5 кг (1,3 кг)

Длина 323 мм (276 мм)

Эффективная дальность выстрела 200-400 м

Боевая скорострельность 5 выстрелов в минуту

ГРАНАТОМЕТЫ ГП-95 И ГП-97

Гранатомет ГП-95 – малогабаритный гранатомет, созданный специально для установки на компактные автоматы семейства А-91 производства тульского КБП. ГП-95 имеет приблизительно такой же вес и характеристики, как и предыдущие модели ГП-25 и ГП-30. ГП-97 полностью идентичен ГП-95, но только он предназначен для установки не под стволом, а на стволе автомата A-91M, выполненного по компоновке «буллпап» (см. главу I). Оба гранатомета стреляют стандартными гранатами ВОГ-25 и ВОГ-25П.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНАТОМЕТА ГП-95

Калибр 40 мм

Вес 1,5 кг

Длина 185 мм

Эффективная дальность выстрела 200-400 м

Боевая скорострельность 5 выстрелов в минуту

ГРАНАТОМЕТ РГ-6

Гранатомет РГ-6, детище тульского КБП, до сих пор находится в стадии разработки опытных образцов. В настоящий момент неясно, будет ли он когда-либо принят на вооружение, так как в российской военной прессе появились сообщения об определенных конструктивных проблемах.

На мысль создать РГ-6 натолкнуло южноафриканское ружье с револьверным барабаном «Страйкер-12» и другие подобные конструкции, созданные еще в 30-е годы. Российские оружейники задались целью создать оружие, более удобное в транспортировке, чем автоматический гранатомет, но при этом способное быстро выпустить несколько гранат. РГ-6 является детищем плодовитого Валерия Телеша и его коллеги Б.А. Борзова. Эти конструкторы, работая день и ночь над своим оружием, смогли по срочному заказу МВД создать опытный образец всего за II дней! Заказ был получен 10 ноября 1993 года, а уже 21 ноября был готов первый опытный образец. В первой четверти 1994 года шесть опытных образцов были переданы заказчику для испытаний.

РГ-6 представляет собой, по сути дела, шесть стволов ГП-5, закрепленных на центральной оси вращения. Шесть вращающихся стволов нарезные, а главный гладкий. При нажатии на спусковой крючок под действием пружины один из шести стволов плотно надвигается на главный ствол. После пуска гранаты ствол отходит назад, и барабан автоматически поворачивается на одну шестую от полного угла, подводя к главному стволу новый выстрел. Судя по всему, пружину, приводящую в действие барабан, предварительно необходимо закручивать наподобие часовой.

Гранатомет РГ-6 (предположительный вид).

Как уже упоминалось, во время работ над РГ-6 выявились определенные трудности, что является нормальным для любой новой системы оружия. Во-первых, не всегда требуется выпустить все шесть гранат, поэтому один или два ствола необходимо разрядить. Процесс разряжения может создать серьезные проблемы, поскольку РГ-6 использует стандартные гранаты ВОГ-25 и ВОГ-25П, заряжаемые с дула и плотно входящие в нарезку ствола гранатомета. Кроме того, заряжание РГ-6 также осуществляется очень медленно. Как заметил один из испытателей, РГ-6 выпускает свои шесть гранат гораздо быстрее, чем ГП-25, однако за то время, которое требуется для заряжания РГ-6. из ГП-25 можно сделать шесть выстрелов. Также во время испытательных стрельб РГ-6 отдельные узлы разбалтываются, что создает дополнительные проблемы при перезаряжании. По мнению специалистов, принимавших участие в испытаниях, РГ-6 нуждается в серьезной доработке, а также необходимо значительно расширить круг типов боеприпасов: создать дымовые, осветительные, кумулятивные и осколочные гранаты. Они пришли к выводу, что РГ-6 вряд ли пригоден к широкому внедрению в войска, однако гранатомет может быть очень полезен для ведения боевых действий в городских кварталах и проведении специальных операций. Больше того, два гранатомета РГ-6 использовались в Чечне.

Следует добавить, что в последних данных, предоставленных тульским КБП, утверждается, что РГ-6 быстро разряжается нажатием на специальный экстрактор наподобие револьверного. Очевидно, предприятие-изготовитель работает над устранением недостатков новой системы. Вполне вероятно, что РГ-6 еще найдется место в арсенале Российской армии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНАТОМЕТА РГ-6

Калибр 40 мм

Вес 5,8 кг

Длина,

с откинутым прикладом 680 мм

со сложенным прикладом 510 мм

Эффективная дальность выстрела 200-400 м

Боевая скорострельность 2-15 выстрелов в минуту

МАГАЗИННЫЙ ГРАНАТОМЕТ ГМ-94

Еше одна разработка тульского КБП, гранатомет ГМ-94 был создан на основе предыдущей модели ГМ-93, судя по всему, существовавшей только в виде опытных образцов. ГМ-94 стреляет новыми 43-мм гранатами, похожими на западные 40-мм гранаты. Помимо того обстоятельства, что гранатомет использует новые гранаты, о боеприпасах мало что известно кроме того, что существует несколько типов гранат. В отличие от 40-мм гранат ВОГ-25, которые, насколько известно, в настоящее время существуют только в двух модификациях, новые 43 мм боеприпасы ВГМ могут иметь фугасный, термобарический (вакуумный, на основе аэрозоли), кумулятивный, осветительный, дымовой, сигнальный заряды, резиновую пулю и светошумовой шоковый заряд. Похоже, тульские оружейники задумали создать любые боеприпасы для всех, у кого только может возникнуть желание приобрести ГМ-94!

Несомненно, гранатомет ГМ-94 разработан на основе тактического ружья РМ-93 или наоборот. Так или иначе, магазин располагается над нарезным стволом, который для перезаряжания необходимо сместить вперед. Расположение оси ствола на одной прямой с прикладом существенно снижает воздействие силы отдачи на плечо стрелка, значительной у таких систем оружия. Магазин вмещает три патрона всех типов за исключением патронов с резиновыми пулями, которых помещается четыре. Еще один дополнительный патрон можно вставить в патронник, увеличив общий боезапас. В отличие от РГ-6 заряжание ГМ-94 осуществляется достаточно просто. Для этого необходимо только поднять крышку магазина, аналогично тому, как это делается при заряжании ружья РМ-93, и вставить в магазин новые патроны. Такая система также позволяет при необходимости быстро осуществлять смену типов боеприпасов. При осечке стрелку достаточно передернуть затвор, чтобы выбросить невыстреливший патрон и вставить в патронник новый.

40-мм магазинный гранатомет ГМ-94.

Многозарядный ручной гранатомет ГМ-94 калибра 43 мм.

По утверждению производителя, ГМ-94 по своим возможностям превосходит все ручные гранатометы, имеющиеся в мире в настоящее время. Однако предстоит еще увидеть, приживется ли он в армии какого-либо государства. В большинстве армий по различным тактическим соображениям предпочитают не иметь специального гранатометчика (вооруженного только гранатометом и не имеющего автомата), однако легкий и удобный магазинный гранатомет ГМ-94, обладающий значительной огневой мощью и имеющий широкий спектр боеприпасов, наверняка найдет своих сторонников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНАТОМЕТА ГМ-94

Калибр 43 мм

Вес 4,8 кг

Длина,

с откинутым прикладом 742 мм

со сложенным прикладом 528 мм

Длина ствола =406 мм

Эффективная дальность выстрела 75-300 м (в зависимости от типа боеприпасов)

Емкость магазина 3 или 4 (+1) патрона

Прицельное приспособление мушка; целик с прорезью

БЕСШУМНЫЙ ГРАНАТОМЕТ БС-1 (РГА-86)

Вместе с подводным стрелковым оружием и полуавтоматическим пистолетом, использующим бесшумные патроны с ловушкой для газов, почетное место среди новаторских разработок в области стрелкового оружия, созданных российскими конструкторами, должен занять бесшумный гранатомет. Не будем вдаваться в тактическую целесообразность подобных систем оружия с западной точки зрения – не следует только забывать, что большинство советских систем создавалось по государственному заказу. Гранатомет БС-1 (РГА-86) был уже довольно давно известен западной разведке, однако широкая общественность узнала о нем лишь совсем недавно из российской печати. Впервые известность на Западе гранатомет получил под обозначением РГА-86, но в настоящее время в российской прессе употребляется обозначение БС-1, и я тоже буду его использовать. Неудивительно, что об этом таинственном гранатомете имеется очень немного достоверной информации, однако по известным фактам многое можно предположить с высокой степенью вероятности.

Во-первых, практически не вызывает сомнения, что в патронах к БС-1 для выброса гранаты используется газовый поршень. Не исключено, что гранатомет БС-1 может даже использовать бесшумный патрон СП-4 к пистолету ПСС-1 (см. главу 2), однако по немногочисленным фотографиям невозможно определить это точно. Существуют два возможных способа функционирования БС-1.

Патроны, показанные на снимках, могут быть просто обычными гранатами в гофрированном корпусе. Отсюда следует вывод, что устройство, обеспечивающее бесшумность, находится в самом гранатомете за патронником. В этом случае гранатомет должен иметь поршень, выталкивающий гранату, а позади нее устройство улавливания газов. Гранаты на снимках не имели гильзы с зарядом метательного вещества, следовательно, усилие пороховых газов необходимо каким-то образом передать от патронника к стволу. Больше того, в казенной части ствола имеются прорези, через которые видна заряженная в БС-1 граната.

Это дает право заключить, что давление пороховых газов в стволе отсутствует или незначительно. Таким образом, если используется именно этот принцип выброса гранаты, поршневое устройство, выталкивающее гранату из ствола, должно располагаться за патронником. Далее, та часть гранатомета, что расположена за патронником, составляет чуть ли не половину общей длины гранатомета, так что, если в БС-1 используется именно такой принцип выброса гранаты, устройство, обеспечивающее бесшумность, должно находиться только здесь.

Вторая возможность заключается в том, что БС-1 действительно использует бесшумный патрон СП-4 и выстреливает пулю в днище гранаты, выталкивая ее из ствола. И этот, и описанный выше методы практически осуществимы, хотя способ с «пулей», вероятно, реализовать проще. Чтобы покончить с гаданием и узнать истину, нам придется подождать до тех пор, пока российские производители не раскроют информацию относительно БС-1.

Гранатомет БС-1 стреляет специально разработанной для него 30-мм гранатой, вероятно, предлагаемой производителем только с кумулятивным зарядом. По крайней мере, только кумулятивные гранаты указываются в российских материалах по БС-1, имеющимся в моем распоряжении. Это весьма странно, поскольку практически все остальные российские гранаты для гранатометов имеют различные типы боеголовок. Хотя конкретное тактическое назначение бесшумного гранатомета неясно, несомненно, он предназначен для выполнения специальных операций, как и модифицированный автомат АКС-74У, на который он устанавливается. Учитывая механизм пуска гранаты, дальность выстрела из БС-1 должна быть существенно меньше, чем у обычных российских подствольных гранатометов ГП-25/30 и ГП-95/97.

Автомат ЛКС-74УБ с гранатометом БС-1.

Наконец, боепитание бесшумного гранатомета БС-1 осуществляется из отсоединяемого коробчатого магазина в рукоятке гранатомета, что указывает на то, что гранатомет предназначен для ведения продолжительного огня. Неизвестно, осуществляется перезаряжание вручную или автоматически; возможно, в магазине просто хранится боезапас. На снимках не видно отверстия для выброса гильзы; однако существует возможность, что гранатомет имеет свободный затвор и энергия отдачи затвора используется для действия автоматики. Между передней стороной магазина автомата АКС-74У и задней частью гранатомета имеется пространство, достаточное для отхода затвора назад.

Подведем итоги. На момент написания книги относительно бесшумного гранатомета БС-1 оставалось много вопросов, не имеющих ответов. Судя по всему, данная система стоит на вооружении российских войск специального назначения; образцы, изображенные на снимках, имели серийные номера далеко за сотню, что указывает на то, что дело не ограничивается опытной серией. Вероятнее всего, гранатомет выпускается «Ижмашем», поскольку он приводится в книге «Оружие Калашникова», практически полностью посвященной стрелковому оружию Калашникова, выпускаемому «Ижмашем». Помимо некоторых сведений, приведенных здесь, многое об этом оружии остается неизвестным. Таблицы с характеристиками нет, поскольку вся информация о БС-1 изложена в тексте статьи.

ГЛАВА ШЕСТАЯ БОЕПРИПАСЫ

Без боеприпасов стрелковое оружие представляет собой не более чем очень дорогую дубинку – и, следует добавить, не очень удобную. Огнестрельное оружие следует рассматривать как систему, состоящую из двух компонентов: пусковое устройство (собственно оружие) и патрон, содержащий пулю (или иной метательный снаряд) и все необходимое, чтобы выбросить ее из пускового устройства. Каждый компонент, в свою очередь, можно разделить на составляющие части. Так, например, оружие состоит из ствола, ствольной коробки, спускового механизма и прицельного приспособления. Эти части также разделяются на более мелкие составляющие, каждая из которых влияет на общие баллистические качества оружия, в том числе и на точность стрельбы. Компонент боеприпаса также можно разделить на части. В первую очередь это пуля, гильза, заряд метательного вещества и капсюль. Все эти части также оказывают влияние на баллистические качества и точность. Как легко понять, создание стрелкового оружия в соответствии с требованиями военных – это сложный процесс, в котором задействованы многие инженерные дисциплины.

Современные российские боеприпасы к стрелковому оружию:

I. 5,45x18 мм (ПСМ «Дротик»)

2. 9x18 мм 57-11-181С (ПМ, «Клин», «Кедр», ПП-90, ПП-93, «Бизон»)

3. 9x18 мм 57-11-181СМ (ПММ)

4. 9x21 мм («Гюрза»)

4а. 9-мм бронебойная пуля («Гюрза»)

5. 7,62x41 мм СП-4 (ПСС)

5а. 7,62-мм пуля из стального става (ПСС)

6. 5,45x40 мм (А К-105)

7. 7,62x39 мм 57-Н-321 (А-91, АК-103)

8. 9x39 мм СП-5 (9А-91, ВСС, ОН-14)

8а. 9-мм дозвуковая пуля (9А-91, ВСС, ОЦ-14)

9. 9x39 мм СП-6 («Вихрь», МА-9, АС, ОЦ-14)

9а. 9-мм дозвуковая пуля («Вихрь», МА-9, АС, ОЦ-14)

10. 7,62x62,8 мм СП-3 (С-4М)

11. 4,5x39 мм (СПП-1М)

12. 5,66x46 мм (АПС)

13. 12,3x50 мм патрон с пулей («Удар»)

14. 7,62x35 мм СП-2 (МСП)

15. 9x30 ГРОМ («Гепард»)

16. 9x30 MAC ГРОМ («Гепард»)

17. 9x19 Х.А.С. РГ-057 (Г1П.90М) (ПП-90М1)

До сих пор мы рассматривали систему стрелкового оружия только с одной стороны – собственно оружие. В этой главе я расскажу о специальных боеприпасах, разработанных российской оружейной промышленностью для повышения эффективности новых систем стрелкового оружия.

Читатель не найдет здесь стандартных боеприпасов. В данной книге приводятся только специальные боеприпасы, а также новые боеприпасы, по большей части разработанные специально для систем оружия, описанных в первых пяти главах.

Слева направо:

Выстрел ВОГ-17М.

7/1/7 (ВОГ-15) граната к ГП-15.

Осколочная граната ВОГ-25.

Осколочная граната ВО Г-25 П («прыгающая»). В удлиненной головной части находится заряд метательного вещества и устройство задержки, обеспечивающие подброс гранаты от земли на уровень груди и срабатывание взрывателя. Это обуславливает уменьшение заряда взрывчатого вещества (ВОГ-25 содержит 48 г; ВОГ-25П – 37 г).

Как и в случае собственно оружия, российские производители боеприпасов не склонны раскрывать данные относительно своих изделий. Так, например, они крайне неохотно разговаривают на тему конкретного внутреннего устройства пули к новым патронам, ограничиваясь лишь утверждениями о том, что пуля ведет себя так-то и так-то и обладает такой-то пробивной способностью. Проблема с оценкой убойной силы российских пуль заключается в том, что в России, похоже, на этот счет нет никаких стандартов, и до недавнего времени российские показатели не имели ничего общего с теми, что используются на Западе. Только с 1997 года российские производители начали в некоторых случаях использовать показатели пробивной силы пуль по стандартам Национального института правосудия (National Institute of Justice). Относительно баллистических характеристик российские оружейники хранят полное молчание. Они не указывают никаких данных, кроме начальной скорости пули и, в некоторых случаях, веса пули. Иногда на основе этих данных баллистические характеристики можно экстраполировать с помощью специальных компьютерных программ. Все приведенные в этой книге данные, за исключением веса и начальной скорости пули, получены с помощью программы «Блэкуэлл» (Blackwell), позволяющей, как показала практика, точно экстраполировать баллистические характеристики нестандартных патронов.

Российские оружейники не только разрабатывают боеприпасы к новому оружию, но и совершенствуют боеприпасы к уже имеющимся системам, многие из которых остаются на вооружении Российской армии. Так, например, в последнее время появились новые боеприпасы с улучшенной пробивной силой пули практически ко всем системам стрелкового оружия, имеющимся в арсенале Российской армии. Это относится к боеприпасам калибра 5,45x39 мм, 7,62x39 мм и 9x18 мм. Созданы также дозвуковые боеприпасы большинства автоматных и винтовочных калибров, в том числе 5,45x39 мм, 7,62x39 мм и 7,62x52R. Дозвуковые боеприпасы используются вместе с оружием, оснащенным глушителями, поскольку при использовании сверхзвуковых боеприпасов пуля, вылетая из ствола и переходя звуковой барьер, издает громкий треск. Дозвуковые боеприпасы позволяют оптимально использовать оружие с глушителем. Для компенсации снижения энергии вследствие уменьшения начальной скорости пули в дозвуковых боеприпасах практически всегда применяются пули, более тяжелые по сравнению со стандартными. Российские оружейники, похоже, в первую очередь озабочены пробивными характеристиками своих боеприпасов; большинство боеприпасов, созданных после 1991 года, на Западе считались бы бронебойными. Новые боеприпасы с улучшенной пробивной способностью пользуются любовью российских военных, и командиры частей, действующих в Чечне, особо подчеркивают это в заказах на снабжение. Чем объясняется этот упор на пробивные характеристики? Ответ очень прост. Во- первых, российским военным, как правило, приходится иметь дело с противником, одетым в бронежилеты, способные остановить стандартную пулю промежуточного калибра. Во-вторых, проблема роста преступности в России такова, что по сравнению с ней бледнеет все, с чем приходится сталкиваться на Западе. Милиционер вправе предполагать, что практически любой российский преступник, с которым он столкнется, будет одет в бронежилет. Поэтому милиции требуются боеприпасы, способные пробивать бронежилет и корпус автомобиля, – этим и объясняется разработка пистолетных бронебойных боеприпасов.

И вот теперь, сделав общие замечания, мы наконец готовы исследовать особенности новых и усовершенствованных типов российских боеприпасов. Отметим, что все российские боеприпасы оснащены капсюлем Бердана 1* .

1* Капсюль Бердана – капсюль для боеприпасов к стрелковому оружию, отличительной чертой которого является то. что наковальня, о которую разбивает капсюль боек оружия, является частью гильзы (прим. пер.).

СПС 4,5x39R ПАТРОН ДЛЯ ПОДВОДНОГО ПИСТОЛЕТА

Этот узкоспециализированный боеприпас уже был кратко описан в разделе, посвященном подводному пистолету СПП-1. Патрон был разработан конструкторской бригадой под руководством Петра Сазонова и Олега Кравченко, удостоенных за свою работу в 1983 году вместе с Владимиром Симоновым, создателем пистолета СПП-1, Государственной премии СССР.

Уже во время первых испытаний конструкторы обнаружили, что обычные пули при стрельбе под водой обладают очень ограниченной дальностью выстрела и непригодны для использования в подводном стрелковом оружии. Поэтому работы были направлены по пути придания пуле формы длинной стрелы наподобие тех, что используются в подводных ружьях. Этот путь оказался правильным, и патроны как для пистолета СПП-1, так и для автомата АПС оснащены пулями-«стрелами».

Патрон СПС выпускает стальную пулю весом 13,2 г с начальной скоростью приблизительно 250 м/с. Пуля не стабилизируется вращением; устойчивость обеспечивается за счет кавитационного пузырька, образующегося при прохождении пули в воде вдоль ее длинной поверхности. Согласно российским источникам, в воздухе пуля не стабилизируется и имеет дальность выстрела всего 20 метров при резко падающей точности. Эффективная дальность выстрела пули СПС под водой зависит от глубины и, соответственно, давления воды.

Патроны СПС заряжаются в пистолет СПП-1 обоймами по четыре патрона. Носимый боекомплект к пистолету составляет четыре обоймы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРОНА СПС 4,5x39R

Вес патрона 18 г

Длина патрона 145 мм

Длина гильзы 39 мм

Начальная скорость пули (в воздухе) 250 м/с

Вес пули 13,2 г

ПАТРОН МПТ (7Н7) 5,45x18 мм

История возникновения патрона МПТ весьма загадочна. Если верить одному из российских источников, патрон был разработан одним человеком, Антониной Дениской из ЦНИИТочмаша. В другом месте честь создания приписывается некоему Александру Бочину. В третьем источнике, также российском, утверждается, что создателем патрона является А.Д. Денисова, другая женщина-конструктор. По-видимому, русские до сих пор сами не определились относительно разработчика этого боеприпаса. Так или иначе, патрон МПТ был первоначально создан для пистолета ПСМ (см. главу 2), но впоследствии использовался в других российских пистолетах. Патрон получился очень успешным для использования в оружии самообороны, поскольку крошечная пуля калибра 5,45 мм обладает относительно высокой плотностью сечения, в результате чего она способна пробить до 45 слоев кевлара, а затем еще сосновую доску толщиной от 10 до 15 мм!

Когда в конце 80-х – начале 90-х годов западные разведслужбы впервые испытали на стрельбище пистолет ПСМ, пробивная способность патрона МПТ явилась для них полной неожиданностью. Однако баллистические характеристики пули можно было предсказать, анализируя имеющиеся в то время компьютерные модели. В настоящее время не может быть оправдания специалисту-оружейнику, не имеющему общего представления о любом боеприпасе к стрелковому оружию. Русские особо подчеркивают то обстоятельство, что энергия пули МП! в полтора раза превосходит энергию пули .25 АКП (6,35 мм «Браунинг»). Патрон МПТ был создан на основе патрона 9x18 мм и представляет собой по сути дела его разновидность с «зауженной» горловиной. По характеристикам патрона МПТ трудно определить его баллистические данные, и все же они позволяют получить о них некоторое представление. Высокая пробивная способность 5,45-мм пули объясняется ее большой плотностью сечения. Мало того что пуля имеет острый наконечник; ее сердечник состоит из двух частей. Первая, занимающая приблизительно половину пули, стальная; остальная часть заполнена свинцом. Перед стальным пробивающим сердечником имеется небольшая полость. Патрон очень популярен в российской милиции, и можно ожидать, что под него будут разработаны и другие пистолеты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРОНА МПТ (7Н7) 5,45x18 мм

Вес патрона 4,8 г

Длина патрона 25 мм

Длина гильзы 18 мм

Начальная скорость пули 315 м/с

Вес пули 12,7 г

Начальная энергия пули 134 Дж

ПАТРОНЫ 5,45x39 мм

История создания патрона 5,45x39 мм была описана в главе I в разделе, посвященном автомату АН-94. Патрон находится на вооружении Советской, а затем Российской армии больше двадцати лет и останется используемым в обозримом будущем; именно под него разработан новый российский автомат. Однако, как упоминалось в главе I, созданы автоматы этого калибра, предназначенные для использования с глушителями, что потребовало создания дозвуковых боеприпасов для достижения оптимального эффекта от применения глушителя. Как уже объяснялось выше, при снижении начальной скорости пули для сохранения баллистических характеристик необходимо увеличить ее вес. Именно так и обстоит дело в патроне 7У1, разработанном для автомата АКС-74У. Вес пули 7У1 увеличен до 5,15 г, и покидает ствол она с начальной скоростью 303 м/с.

Второй относительно новой модификацией патрона калибра 5,45x39 мм является патрон с высокой пробивной способностью 7Н 10. Этот патрон, предназначенный для использования в стандартных автоматах АК-74 и семейства АК-100, выпускает пулю весом 3,6 г с начальной скоростью 900 м/с.

Характеристики этих двух модификаций приводятся для сравнения с характеристиками стандартного патрона 5,45x39 мм 7Н6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРОНОВ 5,45x39 мм

модель 7Н6

модель 7Н10

модель 7У1

Вес патрона, г

10,5

10,8

12,25

Длина патрона, мм

57

57

57

Длина гильзы, мм

39

39

39

Начальная скорость пули, м/с

900

900

303

Вес пули, г

3,4

3,6

5,2

Начальная энергия пули, Дж

746

790

129

ПАТРОН МПС 5,66x39 мм ДЛЯ ПОДВОДНОГО АВТОМАТА

Патрон для подводного автомата МПС разрабатывался параллельно с патроном для подводного пистолета СПС, и принцип их действия аналогичен. Отличия заключаются только в размерах: патрон к автомату имеет несколько большие диаметр и общую длину. Патрон бесфланцевый для обеспечения действия автоматики подводного автомата АПС. Вследствие большего размера гильзы начальная скорость 120 мм пули МПС значительно больше скорости пули пистолетного патрона; естественно, существенно возрастает дальность стрельбы как под водой, так и на воздухе. Эффективная дальность стрельбы составляет максимум 30 метров на глубине 5 метров и 100 метров на воздухе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРОНА МПС 5,66x39 мм

Вес патрона 26 г

Длина патрона 150 мм

Длина гильзы 39 мм

Начальная скорость пули 365 м/с

Вес пули около 18,5 г

Начальная энергия пули 581 Дж

ПАТРОНЫ 6x49 мм и 6,53 мм

Патрон 6x49 мм был разработан, по всей видимости, ЦНИИТочмашем для использования в описанных выше 6-мм «унифицированных» автомате и пулемете. За последние 50 лет неоднократно появлялись утверждения, что калибр 6 мм, средний между 7,62 мм и 5,45/5,56 мм, будет идеальным для автоматической винтовки. Но хотя в различных странах велись разработки по созданию оружия калибра 6 мм, на момент написания этот калибр еше не прижился ни в одной армии мира.

На то существуют различные причины, не последней из которых является вопрос снабжения. В большинстве армий стоят на вооружении системы оружия под боеприпас или стандарта НАТО, или российский, что означает, что проблем со снабжением быть не должно. Появление нового калибра во времена сокращений военных бюджетов будет просто слишком дорогостоящей затеей, которую не окупят незначительные преимущества перехода на патрон 6 мм.

Вероятно, это явилось основной причиной того, что ни один из указанных выше патронов так и не был опробован в России. На вооружении Российской армии и так уже есть пять различных стандартов патронов, и добавление еще одного не только усложнит задачи снабжения, но и значительно удорожит производство. По всей видимости, именно поэтому системы оружия калибра 6 мм, разработанные ЦНИИТочмашем, не имели никаких шансов в соперничестве с оружием, созданным под стандартные российские патроны.

Помимо размеров и нескольких упоминаний в периодической печати, никакой другой информации об этих экспериментальных патронах в России не появлялось, и в настоящую книгу они включены лишь для полноты картины.

БЕСШУМНЫЕ ПАТРОНЫ 7,62x35 мм, 7,62x42 мм и 7,62x62,8 мм

Эти три боеприпаса рассматриваются все вместе, а не по отдельности, поскольку они очень близки между собой по принципу действия и конструкции, и также их объединяет родство оружия, в котором они используются. Больше того, два из этих патронов, скорее всего, сменили друг друга в Советской, а затем Российской армии.

Первым из них является патрон 7,62x35 мм, вероятно, имеющий обозначение СП-2. Этот патрон использовался в пистолете МСП, описанном выше. Патрон 7,62x35 мм внешне практически неотличим от стандартного промежуточного патрона 7,62x39 мм образца 1943 года. Однако, как видно по рисункам, внутреннее устройство этого патрона действительно совершенно необычное. Небольшой заряд метательного вещества воздействует на два внутренних поршня, выталкивающих из гильзы, по всей видимости, стандартную пулю образца 1943 года. Первый поршень запирает изнутри горловину гильзы, а второй, меньший, продолжает двигаться вперед, выталкивая пулю в ствол, а затем запирает изнутри отверстие в первом поршне, удерживая внутри гильзы пороховые газы и, следовательно, звук выстрела.

Эта система обладает несколькими недостатками: во-первых, она очень сложная; далее, вылезающие из гильзы поршни затрудняют ее извлечение; и, наконец, как видно по фотографиям в разрезе, стенки гильзы значительно толще, чем у стандартной гильзы патрона образца 1943 года. Судя по всему, тонкая гильза не могла удержать поршень, что приводило к прорыву пороховых газов и звуку выстрела. Это подозрение по крайней мере отчасти подтверждается патроном СП-3 7,62x62,8 мм, разработанным под бесшумный пистолет С4М, описанный в главе 2.

Если стенки гильзы первого из российских бесшумных патронов были, вероятно, слишком тонкие, последовавший за ним патрон СП-3 ударился в другую крайность. Стенки гильзы значительно утолщены, в целом конструкция СП-3 существенно упрощена по сравнению с предыдущим патроном, однако не во всех отношениях. Так, например, патрон СП-3 имеет собственный встроенный боек; курок пистолета С4М ударяет по бойку патрона, который в свою очередь прокалывает капсюль, воспламеняя пороховой заряд и выталкивая 8-граммовую пулю в ствол. Устройство воспламенения заряда ввинчено в донышко гильзы – это очень дорогой и сложный процесс. В патроне СП-3 опять-таки используется стандартная пуля образца 1943 года.

Хотя у меня не было возможности лично проверить это, логично предположить, что нарезка пистолетов МСП и С4М идентична нарезке автомата АК-47 или АКМ. Это должно еще больше запутать тех, кому предстоит расследовать убийство, совершенное с применением одного из этих пистолетов. Сценарий покушения выглядит приблизительно так: «объекту» стреляют в голову на людной улице из пистолета МСП или С4М. Звук выстрела отсутствует. Никто не слышит никаких посторонних шумов. Однако при вскрытии из жертвы извлекают автоматную пулю! Откуда она? Как удалось произвести выстрел из автомата на людной улице среди бела дня так, чтобы никто ничего не услышал? Читатель может представить себе, какие возможности предоставляют эти пистолеты для убийц – а именно для них они и разрабатывались. Предположительно пистолет С4М и патрон СП-3 стоят на вооружении до сих пор. Такое оружие использовалось КГБ для организации покушений в Центральной Америке в 80-е годы. Больше того, не один такой пистолет был захвачен там, и по крайней мере один С4М имеется в картотеке стрелкового оружия американских правительственных служб.

Патрон СП-4 7,62x42 мм используется в бесшумном полуавтоматическом пистолете ПСС. Этот пистолет обладает более совершенной конструкцией, но в то же время не является оружием убийц в том смысле, в каком им были С4М и МСП. Несомненно, ПСС предназначается для проведения специальных операций, когда бывает необходимо быстро и бесшумно произвести несколько выстрелов. Это требование отражено в конструкции патрона СП-4. О том, что это оружие не предназначено для покушений, можно судить по пуле СП-4 – она абсолютно уникальна, ничего похожего нет во всем мире. Пуля СП-4 представляет собой не более чем цилиндр из мягкой стали с медным ведущим пояском в передней части, входящим в нарезы ствола. Кроме того, стреляные гильзы принудительно выбрасываются из пистолета – а на месте преступления нежелательно оставлять гильзы. Две эти особенности позволяют сделать вывод, что патрон СП-4 предназначен для выполнения специальных заданий – например, для снятия часовых, – когда требование бесшумности обусловливается сразу несколькими причинами.

Как уже указывалось, пуля СП-4 представляет собой простой стальной цилиндр с медным ведущим пояском. Внутренний поршень запирает относительно толстостенную гильзу, сдерживая внутри пороховые газы, в то время как пуля вылетает из ствола. Поршень имеет на конце небольшой острый выступ, центрирующий пулю при ее вхождении в ствол. В выдвинутом вперед положении, при полном запирании гильзы, поршень находится почти вровень с ее горловиной, но не выступает из нее. Это позволяет использовать боеприпас в автоматическом оружии.

Нет необходимости говорить, что очень незначительное количество информации относительно патронов для убийц 7,62x35 мм и 7,62x62,8 мм стало достоянием гласности; эти боеприпасы практически неизвестны за стенами западных спецслужб, хотя данные по ним публиковались в европейских журналах, посвященных стрелковому оружию. Пистолеты, стреляющие этими патронами, никогда не испытывались на Западе, и русские не предоставили их баллистических характеристик. По этой причине мы ограничимся тем, что приведем только их геометрические размеры. Однако в нашем распоряжении имеются баллистические характеристики патрона СП-4, поскольку пистолет ПСС широко рекламируется на Западе. Разумеется, это дает еще одно основание предположить, что пистолеты С4М и МСП в отличие от ПСС предназначались для совсем уж тайных целей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРОНОВ 7,62x35 мм, 7,62x42 мм и 7,62x62,8 мм

7,62x35мм

7,62x42мм

7,62x62,8мм

Длина патрона, мм

52

= 77

41,9

Длина гильзы, мм

35

62,8

41,5

Вес пули, г

8

8

9,9

ПАТРОН 7,62x39 мм ОБРАЗЦА 1943 ГОДА

Как я уже упоминал, в начале 90-х годов русские создали новую модификацию ветерана образца I943 года. Новый патрон, получивший обозначение 57-Н-231, сохранил стандартную массу пули 7,9 г. Однако новая пуля имеет стальной сердечник и, как уже говорилось, по западным меркам должна считаться бронебойной. Но российские военные определяют ее как простую. Есть все основания считать, что с 1991 года российская промышленность боеприпасов не выпускает других патронов с простыми пулями, помимо 57-Н-231. Согласно российским данным, пуля 57-Н-231 на дистанции 100 метров пробивает стальной лист толщиной 10 мм.

Русские также создали новый дозвуковой боеприпас 57-Н- 231 У, предназначенный для использования в оружии, оснащенном глушителями, вероятно, для ОЦ-14, а также бесшумных модификаций автоматов А-91, А-91М, АК-103 и АК-104. Подобно другим дозвуковым боеприпасам, 57-Н-231У по сравнению с обычным патроном имеет относительно тяжелую пулю с меньшей начальной скоростью.

Несомненно, русские не отказались от проверенного временем патрона образца 1943 года, несмотря на введение новых стандартных калибров. Однако, судя по всему, область применения патрона 7,62x39 мм ограничена специальными задачами. Как мы уже видели, под этот калибр в последнее время было создано несколько систем оружия, но все они являются системами специального назначения, так что применение патрона внутри России будет ограниченным. В то же время существует большая и, следует ожидать, постоянная потребность в боеприпасах калибра 7,62x39 мм, учитывая то, что в мире на вооружении находятся миллионы автоматов АК-47 и АКМ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БРОНЕБОЙНОГО И ДОЗВУКОВОГО ПАТРОНОВ 7,62x39 мм

57-Н-231 бронебойный

57-Н-231У дозвуковой

Длина патрона

56 мм

56 мм

Длина гильзы

39 мм

39 мм

Вес пули

7.9 г

12,5 г

Материал, из которого изготовлена гильза

сталь

сталь

Материал, из которого изготовлена пуля

оболочка из мягкого металла; стальной сердечник

оболочка из мягкого металла; свинцовый сердечник

Начальная скорость при стрельбе из АКМ

715 м/с

295-310 м/с

ПАТРОН 7,62x54R

Российский патрон 7,62x54R является старейшим в мире армейским боеприпасом к стрелковому оружию, до сих пор остающимся на службе. Он находится на вооружении непрерывно с 1891 года и не подает никаких признаков, что собирается на покой. Русские обычно обозначают этот патрон как 7,62x53 мм, но поскольку номинальная длина гильзы равна 53,6 мм и патрон фланцевый, на Западе наиболее распространено обозначение 7,62x54R, которое и используется в данной книге. Российская промышленность предлагает вместе с новыми модификациями других патронов усовершенствованные модели и этого почтенного ветерана. Достойны упоминания две модификации патрона образца 1891 года. Первая – это бронебойный патрон 7Н13, а вторая – снайперский боеприпас 7Н14. Согласно российским источникам, бронебойный патрон в первую очередь предназначен для использования в пулеметах, а снайперский – естественно, в винтовках СВД. 7Н13, несомненно, является бронебойным патроном: согласно российским данным, пуля на дистанции 400 метров пробивает стальной лист толщиной 10 мм. Бронежилет пробивается пулей этого патрона на дистанции до 800 метров, хотя не указывается конкретный тип бронежилета. С другой стороны, патрон 7Н14, изготовленный с высокими требованиями к допускам, обладает высокой точностью и предназначается для использования в винтовках СВД и ее разновидностях, хотя его можно применять в любом оружии калибра 7,62x54R. Масса пули снайперского патрона 7Н14 лишь немного больше стандартной, и этим изменением можно пренебречь при расчете баллистических характеристик в зависимости от крутизны нарезки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БРОНЕБОЙНОГО И СНАЙПЕРСКОГО ПАТРОНОВ 7,62x54R

7Н13

7Н14

бронебойный

снайперский

Длина патрона

77 мм

77 мм

Длина гильзы

53,6 мм

53,6 мм

Вес пули

9,41 г

9,8 г

Материал, из которого изготовлена гильза

сталь

сталь

Материал, из которого изготовлена пуля

оболочка из мягкого металла; стальной сердечник

оболочка из мягкого металла; свинцовый сердечник

Начальная скорость

820 м/с

830 м/с

ПАТРОНЫ 9x18 мм «МАКАРОВ», ПММ и СП-8

Патрон 9x18 мм был создан в качестве замены российскому пистолетному патрону 7,62x25 мм. Он был разработан Борисом Семиным, и пуля первоначально имела свинцовый сердечник, заключенный в стальную оболочку, никелированную для уменьшения трения. Гильза изготавливалась из латуни. Пуля последней модификация имеет сердечник из стали в форме гриба, окруженного свинцом. Гильзы изготавливаются из лакированной стали.

Патрон 9x18 мм является самым мощным боеприпасом, используемым в пистолете со свободным затвором, но для военных целей его эффективность недостаточна. Патрон 9x19 мм («Люгер» или «Парабеллум») по своей убойной силе значительно превосходит патрон «Макаров». Хотя русские никогда открыто это не признавали, неявным доказательством недовольства патроном 9x18 мм стало появление патрона 57-Н-181М (ПММ), по баллистическим характеристикам в точности соответствующего патрону 9x19 мм.

Новый патрон, однако, является слишком мощным, чтобы его можно было использовать в обычном пистолете ПМ. Как уже упоминалось, конструкторы «Ижмаша» красиво разрешили эту проблему, оснастив патронник новой модификации пистолета Макарова спиральными канавками. Таким образом, затвор из свободного становится полусвободным. Давление пороховых газов удерживает гильзу в патроннике до тех пор, пока пуля не вылетит из дула, вследствие чего сила отдачи снижается до разумных величин. Как только давление снизится, гильза экстрактируется и выбрасывается.

Новый и старый патроны имеют идентичные размеры, поэтому пистолет ПММ может стрелять боеприпасами обоих типов, но вся проблема заключается в том, что то же самое можно сказать и о старых пистолетах ПМ! Стрельба новыми мощными патронами из старого пистолета со свободным затвором может привести к катастрофе, поэтому можно только гадать, как русские собираются препятствовать этому. Патрон 7-Н181М легко узнать по коническому наконечнику пули, но вряд ли можно рассчитывать на то, что вся армия сверху донизу будет строго придерживаться инструкций. Нельзя также уследить за тем, чтобы каждый солдат получал к своему оружию именно тот тип боеприпасов, который необходим. Существует несколько возможных путей решения этой проблемы, но поскольку русские ни разу не упоминали о ней, возможно, в России она уже как-то решена.

Второй, менее известный патрон калибра 9x18 мм СП-8 предназначен для использования в герметизированных салонах авиалайнеров, что свидетельствует о проблеме с угонами самолетов, с которой столкнулись русские. Согласно скудным российским сведениям по этому боеприпасу, он предназначен для поражения целей на дистанциях до 25 метров и способен «нанести смертельные ранения незащищенному человеку», в то же время не пробивая фюзеляжа самолета.

Хотя русские практически не предоставили данных по этому специализированному патрону, вероятно, он стреляет пулей, расщепляющейся при столкновении с твердой поверхностью. Поэтому данный боеприпас совершенно неэффективен против защищенных целей, в том числе бронежилетов. СП-8 – узко специализированный патрон, которым пользуются подразделения по борьбе с терроризмом при проведении операций на борту авиалайнеров и в других местах, где пули, пробивающие стены, трубы и так далее могут создать серьезные проблемы – в частности, на объектах ядерной промышленности и в густонаселенных кварталах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРОНОВ 9x18 мм

стандартный

57-H-181C модернизированный

57-Н-181М повышенной мощности

СП-8 специальный

Длина патрона

25 мм

25 мм

25 мм

Длина гильзы

18 мм

18 мм

18 мм

Вес пули

5,9 г

5,6 г

5 г (*)

Материал, из которого изготовлена гильза

мягкий металл

мягкий металл

мягкий металл

Материал, из которого изготовлена пуля

оболочка из мягкого металла; стальной сердечник

оболочка из мягкого металла; стальной сердечник

медь или вольфрам

Начальная скорость

315 м/с

410 м/с

250 м/с

(*) по оценкам

ПАТРОН 9x21 мм «РОССИЙСКИЙ»

Патрон РГ-052 (РГ-054) калибра 9x21 мм был впервые показан в 1993 году, когда российское предприятие ЦНИИТочмаш объявило о создании разработанного под него пистолета «Гюрза». В отличие от описанного ниже патрона 9x39 мм, «Гюрза» до настоящего времени является единственным оружием, созданным под этот патрон. По своим размерам патрон 9x21 «Российский» похож на патрон 9x21 «Западный», но характеристики у них совершенно разные. Российский патрон создан на основе патрона 9x18 мм «Макаров», а не 9x19 мм. Размеры головки гильзы патрона 9x21 мм, который изучал лично я, идентичны размерам гильзы 9x18 мм, так что происхождение этого патрона не вызывает сомнений. Однако патрон 9x21 мм «Российский» гораздо мощнее патрона 9x21 мм «Западный». По своим баллистическим характеристикам он приближается к классу .357 «Магнум», и российский патрон ни в коем случае нельзя заряжать в западный пистолет под патрон 9x21 мм, хотя он скорее всего вставится в патронник.

Данные о патронах РГ-052 и РГ-054 открыто не публиковались, но оба они, как указано, имеют пулю с «сердечником из твердых сплавов». Патрон РГ-054, который я осматривал, имел пулю со стальным сердечником, видным на наконечнике. По имеющимся фотографиям, единственным отличием между двумя типами боеприпасов является то, что гильза патрона РГ-052 сделана из мягкого металла, а РГ-054 – из лакированной стали. Все остальные опубликованные характеристики патронов совпадают.

Российский патрон 9x21 мм, однако, едва ли когда-либо получит широкое распространение за пределами России, поскольку он определенно является бронебойным. Наконечник пули образован стальным сердечником, и российские оружейники постоянно подчеркивают то обстоятельство, что пуля патрона 9x21 мм «Российский» на дистанции 50 метров пробивает 30 слоев кевлара и два титановых листа толщиной 1,4 мм. Утверждается, что на дистанции 50 метров пуля из «Гюрзы» пробивает лист стали толщиной 4 мм. Во время испытаний патрона и пистолета «Гюрза» в Соединенных Штатах пуля легко пробивала бронежилет класса NIJ уровень IIIA (защита от .44 «Магнум»).

По утверждению представителей ЦНИИТочмаша, «Гюрза» стоит на вооружении войск МВД. Пистолет был создан в ответ на рост преступности в России. Милиции постоянно приходится сталкиваться с тем, что преступники носят бронежилеты и передвигаются в больших прочных европейских автомобилях.

Относительно этого патрона остается множество вопросов, не имеющих ответа, не последним из которых является тот, почему данный патрон не используется ни в каком другом новом пистолете, созданном в последние годы российскими оружейниками. Также встает вопрос, почему разработан только бронебойный патрон. Использование боеприпасов только одного типа существенно ограничивает область применения пистолета и повышает стоимость его использования, поскольку для учебных целей приходится использовать дорогие боевые патроны. И еще можно только гадать, почему русские просто не приняли калибр 9x19 мм и не создали бронебойный патрон, аналогичный 9x19 мм «Бофорс ХП», по баллистическим характеристикам и пробивной силе практически идентичный российскому патрону 9x21 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРОНА 9x21 мм «РОССИЙСКИЙ»

РГ-052 (РГ-054)

Длина патрона = 35 мм

Длина гильзы 20,8 мм

Вес пули 6,7 г

Материал, из которого изготовлена мягкий металл гильза

Материал, из которого изготовлена оболочка из мягкого металла; пуля стальной сердечник

Начальная скорость 430 м/с

ПАТРОН 9x30 мм «ГРОМ»

О недавно появившемся патроне 9x30 мм известно мало что, за исключением того факта, что он используется в новом пистолете-пулемете «Гепард» (см. главу 3). Пуля «Гром» покидает дуло оружия со значительно большей начальной скоростью, чем у ее ближайшего российского преследователя 9x21 мм РГ- 052 (РГ-054). Имеется два типа патронов «Гром»: с обычной и бронебойной пулей. Простая пуля, судя по всему, идентична пуле патрона 9x19 мм, в то время как бронебойная скорее всего похожа на пулю патрона 9x21 мм РГ-054.

Сам патрон, кажется, является еще одним «растянутым» патроном 9x18мм, хотя определенно это можно установить только после сравнительных измерений, что еще не удалось осуществить на момент написания данной книги. Гильза, по-видимому, сделана из обычной лакированной стали.

Так или иначе, патрон 9x30 мм – это решение пока не существующей проблемы. По баллистическим характеристикам он лишь незначительно превосходит такие уже существующие патроны, как 9x21 «Российский». Более того, стандартные российские промежуточные патроны, такие как 5,45x39 мм, 7,62x39 мм и 9x39 мм, при стрельбе из компактных автоматов АКС-74У, ОЦ-14 или А-91 обладают значительно лучшими баллистическими характеристиками по сравнению с любыми пистолетными боеприпасами, независимо от того, имеет ли пуля начальную скорость 600 м/с, как у патрона 9x30 мм, или 430 м/с, как у 9x21 «Российского».

В отличие от западных стран, где разработка новых типов боеприпасов происходит в ответ на требования рынка, в России как такового рынка оружия не существует. Таким образом, если не поступит заказа от армии или милиции, патрон 9x30 мм и ему подобные останутся любопытными опытами, не имеющими будущего, как и уже описанный выше патрон калибра 6 мм. В Российской армии и без того уже имеется великое разнообразие систем оружия, выполняющих те же функции, что и «Гепард», и вряд ли есть необходимость добавлять себе лишние заботы, вводя новый калибр боеприпасов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРОНА 9x30 мм «ГРОМ»

Длина патрона =42 мм

Длина гильзы 30 мм

Вес пули 6,7 г (бронебойная)(*);

7,4 г (простая)(*)

Материал, из которого изготовлена лакированная сталь гильза

Материал, из которого изготовлена оболочка из мягкого металла; пуля стальной сердечник (бронебойная); оболочка из мягкого металла; свинцовый сердечник (простая)

Начальная скорость 600 м/с

(*) по оценке

ПАТРОНЫ 9x39 мм СП-5 и СП-6

Патроны калибра 9x39 мм были первоначально разработаны ЦНИИТочмашем для использования в бесшумных автомате АС и снайперской винтовке ВСС (см. главу 1). В настоящее время эти патроны используются в различных российских системах стрелкового оружия специального назначения, описанных выше. Они обладают настолько высокой эффективностью, что по крайней мере один из американских производителей уже внимательно присматривается к ним. В настоящее время выпускается две модификации патронов калибра 9x39 мм. СП-5 имеет простую пулю и предназначается в первую очередь для снайперской винтовки ВСС; СП-6 имеет бронебойную пулю и предназначается в первую очередь для автомата АС. Для достижения высокой убойной силы в обоих патронах используются одинаковые принципы.

При выстреле из огнестрельного оружия шум образуют две составляющие: грохот, вызванный быстрым расширением пороховых газов, покидающих ствол, и треск пули, переходящей через звуковой барьер. Обе эти составляющие присутствуют в оружии, выпускающем пулю со сверхзвуковой скоростью. Глушитель (распространенное ошибочное название; правильнее было бы назвать это устройство «подавителем шума») влияет только на грохот газов. Если пуля покидает ствол со сверхзвуковой скоростью, все равно остается миниатюрный «звуковой удар», который она произведет, переходя через звуковой барьер после вылета из дула. Нормальная скорость звука в воздухе на уровне моря составляет приблизительно 330 м/с в зависимости от температуры, давления и других характеристик, так что дозвуковые боеприпасы рассчитываются так, чтобы начальная скорость пули была строго меньше этого значения. Как правило, она меньше 300 м/с. Однако при уменьшении начальной скорости пули уменьшаются дальность выстрела и кинетическая энергия пули. Для военных боеприпасов убойная сила пули является одним из главных показателей ее эффективности, поэтому ее уменьшение крайне нежелательно. Частично восполнить уменьшение кинетической энергии можно применением более тяжелой пули, но для достижения оптимальных показателей дальности выстрела и убойной силы необходимо увеличить не только массу пули, но и ее диаметр. При этом повышаются баллистический коэффициент (определяющий способность пули преодолевать сопротивление воздуха, сохраняя скорость) и плотность сечения (если упрощенно, способность пули сохранять скорость). Плотность сечения определяется как отношение диаметра пули к ее весу. По ее значению математическими методами рассчитывается баллистический коэффициент. Автор не ставил себе задачи сделать из данной книги учебник баллистики, поэтому отметим только, что пули патронов СП-5 и СП-6 имеют очень высокие плотности сечения и баллистические коэффициенты.

Вследствие вышеперечисленных характеристик данные боеприпасы идеальны для использования не только в бесшумном оружии, но и в малогабаритных автоматах. Такие автоматы предназначены для использования на дистанциях не выше 400-500 метров, а на таких дистанциях пули СП-5 и СП-6 очень эффективны. Я лично был свидетелем того, как на расстоянии 200 метров пуля СП-6 пробила обе стенки стандартной американской каски из кевлара. Российские представители утверждают, что эта пуля пробьет обе стенки такой каски и на расстоянии 400 метров, и, учитывая баллистические характеристики пули и ее конструкцию, нет оснований сомневаться в этом.

Пуля СП-5 весом 16,2 г имеет обычную форму с заостренным наконечником и сужающимся донышком. Задняя половина сердечника сделана из свинца, а передняя часть стальная с небольшой полостью в носовой части. Оболочка пули выполнена из мягкого металла. Гильзы обоих патронов сделаны из лакированной стали. Сама гильза представляет собой не более чем гильзу патрона 7,62x39 мм с «расширенным» горлышком под относительно большую пулю калибра 9 мм. Гильзы 9x39 мм, неофициально измеренные автором, имели те же самые длину и диаметр донышка, что и гильзы своих родственников под пули меньших калибров.

Пуля СП-6 существенно отличается от простой. Оболочка очень тонкая, внутри находится сердечник из мягкой стали, заключенный в центральной части в свинцовый поясок. На мой вопрос представители производителя ответили, что наличие пояска позволяет пуле при выстреле «смяться» и войти в нарезы ствола. Бронебойные пули предыдущих конструкций быстро изнашивали канал ствола. Удалось ли решить эту проблему конструкторам ЦНИИТочмаша, пока что неясно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРОНОВ 9x39 мм СП-5 и СП-6

СП-5 с простой пулей

СП-6 с бронебойной пулей

Длина патрона

56 мм

56 мм

Длина гильзы

39 мм

39 мм

Вес пули

16,2 г

15,9 г

Материал, из которого изготовлена гильза

лакированная сталь

лакированная сталь

Материал, из которого изготовлена пуля

оболочка из мягкого металла; сердечник из стали и свинца

оболочка из мягкого металла; сердечник из мягкой стали со свинцовым пояском

Начальная скорость

290 м/с

290 м/с

ПАТРОНЫ 12,3x22R, 12,3x40R, 12,3x50R и 12,3x46R

Эти патроны рассматриваются вместе, потому что, согласно российским источникам, все они созданы на основе ружейного патрона 32-го калибра. Хотя представить это трудно, патроны, по-видимому, разрабатывались независимо друг от друга и мало внимания уделялось взаимозаменяемости. Как уже говорилось, вполне возможно, что все патроны калибра 12,3 мм разрабатывались вместе и предназначались для использования в обоих вариантах револьвера «Удар»; при этом тульский вариант принимал только более короткие патроны, а вариант ЦНИИТочмаша принимал все патроны. Если дело обстояло именно так, остается только гадать, зачем это понадобилось. Возможно, тульский «Удар» не выдерживает давления газов при выстреле патрона l2,3x50R, или, может быть, его барабан принимает только гильзы максимальной длины 40 мм. Как видно из соответствующих таблиц, существует несколько различных типов патронов I2,3x40R и l2,3x50R. В дополнение к перечисленным в таблицах есть также газовые патроны и шоковые светошумовые заряды капибра l2,3x40R. Патрон I2,3x46R представляет собой укороченный патрон l2,3x50R и предназначается для стрельбы пластиковыми пулями на небольшие расстояния.

Патрон !2,5x50R, по состоянию дел на начало 1998 года, был разработан только для гладкоствольного револьвера ОЦ-20 «Гном». Как для калибра 12,3 мм, существует несколько различных типов боеприпасов калибра 12,5 мм, в том числе со стальной пулей, со свинцовой пулей и дробью. На начало 1998 года не было никакой достоверной информации относительно патронов 12,5x50R; до появления таких данных будем считать, что по своим характеристикам эти боеприпасы близки к патронам калибра 12,3 мм.

А теперь, вместо того чтобы еще больше запутывать ситуацию, я постараюсь прояснить ее, представив данные о трех калибрах в отдельных таблицах. Надеюсь, это хоть как-то поможет читателю разобраться в них.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРОНОВ 12,3x22R

боевой патрон

пирожидкостный патрон

резиновая пуля

Длина патрона

32 мм (*)

32 мм (*)

32 мм (*)

Длина гильзы

22 мм

22 мм

22 мм

Вес пули

6 г

3,1 г

З г

Материал, из которого изготовлена гильза

мягкий металл

мягкий металл

металл

Материал, из которого изготовлена пуля

сталь

заряд краски

резина

Начальная скорость

280 м/с

165 м/с

165 м/с

(*) по оценке

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРОНОВ 12,3x40R

стальная пуля

дробь

бронебойная пуля

Длина патрона

51 мм (*)

5! мм (*)

51 мм (*)

Длина гильзы

40 мм

40 мм

40 мм

Вес пули

9 г

10 г

7 г

Материал, из которого изготовлена гильза

мягкий металл

мягкий металл

мягкий металл

Материал, из которого изготовлена пуля

сталь

свинец

сталь (*)

Начальная скорость

285 м/с

300 м/с

350 м/с

(*) по оценке

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРОНОВ 12,3x50R

боевая нуля

резиновая пуля

Длина патрона

50 мм

49 мм

Длина гильзы

50 мм

46 мм

Вес пули

10 г (*)

3,1 г (*)

Материал, из которого изготовлена гильза

мягкий металл

мягкий металл

Материал, из которого изготовлена пуля

свинец

резина

Начальная скорость

300 м/с

165 м/с

(*) по оценке

Чарли Катшоу

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ НОВЫЕ МОДЕЛИ

Ответственный редактор Д. Малкин Художественный редактор И. Никонова Технический редактор Н. Носова Компьютерная верстка В. Шибаев Корректор С. Жилова В оформлении использованы фотоматериалы П. Майорова

Content

Чарли Катшоу
Стрелковое оружие России. Новые модели

Предисловие

ГЛАВА ПЕРВАЯ ВИНТОВКИ И АВТОМАТЫ АВТОМАТ АН-94

АВТОМАТ А-91М ТУЛЬСКОГО КБП, ВЫПОЛНЕННЫЙ ПО КОМПОНОВКЕ «БУЛЛ-ПАП»

СЕМЕЙСТВО АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА АК-100 И ДРУГИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ ОРУЖИЯ КАЛАШНИКОВА

ОЦ-14 «ГРОЗА»

СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ СВД, СВДС И СВУ СИСТЕМЫ ДРАГУНОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ АС «ВАЛ» И СПЕЦИАЛЬНАЯ СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА ВСС «ВИНТОРЕЗ»

СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА ВСК-94

МАЛОГАБАРИТНЫЙ АВТОМАТ А-91

МАЛОГАБАРИТНЫЙ АВТОМАТ MA «ВИХРЬ»

ПОДВОДНЫЙ АВТОМАТ АПС

КРУПНОКАЛИБЕРНЫЕ СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ В-94 И ОСВ-96 12,7x108 мм

6-мм «УНИФИЦИРОВАННЫЕ» АВТОМАТ И ПУЛЕМЕТ

ГЛАВА ВТОРАЯ ПИСТОЛЕТЫ И РЕВОЛЬВЕРЫ

ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПИСТОЛЕТ ПСМ

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПИСТОЛЕТ «БАЙКАЛ-441»

ПИСТОЛЕТ «БАЙКАЛ-442»

ПИСТОЛЕТ «ГЮРЗА» 9x21 мм

БЕСШУМНЫЙ ПИСТОЛЕТ ПСС 7,62x42 мм

БЕСШУМНЫЙ ПИСТОЛЕТ МСП 7,62x35 мм

БЕСШУМНЫЙ ПИСТОЛЕТ С4М 7,62x62,8 мм

ПИСТОЛЕТ ОЦ-21 «МАЛЫШ» 9x18 мм

ПИСТОЛЕТ ОЦ-27 «БЕРДЫШ»

ПИСТОЛЕТ ОЦ-23 «ДРОТИК» 5,45x18 мм

ПИСТОЛЕТ ОЦ-33 «ПЕРНАЧ»

ПИСТОЛЕТ «ДРЕЛЬ» 5,45x18 мм

ПИСТОЛЕТ П-96 9x19 мм

РЕВОЛЬВЕР ОЦ-01 «КОБАЛЬТ» 9x18 мм (РЕВОЛЬВЕР СТЕЧКИНА-АВРААМОВА РСА)

РЕВОЛЬВЕР Р-92/Р-92КС 9x18 мм

КРУПНОКАЛИБЕРНЫЙ РЕВОЛЬВЕР «УДАР» КАЛИБРА 12,3 мм (ВАРИАНТЫ 1 И 2)

«УДАР» ВАРИАНТ 1

«УДАР» ВАРИАНТ 2

РЕВОЛЬВЕР 01Д-20 «ГНОМ» 12,5x40R мм

ПОДВОДНЫЙ ПИСТОЛЕТ СПП-1/СПП-1М 4,5x39 мм

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ

ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ А-9 И А-7,62

ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ АЕК-919 И АЕК-919К «КАШТАН»

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ «БАКСАН»

ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ «БИЗОН»», «БИЗОН-2» И «БИЗОН-З»

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ «ГЕПАРД»

ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ ПП-91 «КЕДР» И «КЛИН»

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ ОЦ-02/ПП-891 «КИПАРИС»

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ ОЦ-22

ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ ПП-90, ПП-90М И ПП-90М1 9x18 мм/9х19 мм

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ ПП-93 9x18 мм

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ТАКТИЧЕСКИЕ РУЖЬЯ

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАРАБИН» КС-23/КС-23М

ТАКТИЧЕСКОЕ РУЖЬЕ РМ/РМБ-93/94/96

ТАКТИЧЕСКИЕ РУЖЬЯ «САЙГА-12» И «САЙГА-20»

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАКТИЧЕСКОГО РУЖЬЯ «САЙГА-12С»/«САЙГА-12К»

ГЛАВА ПЯТАЯ ГРАНАТОМЕТЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГРАНАТОМЕТ АГС-30

РЕАКТИВНЫЙ ГРАНАТОМЕТ ДЛЯ БОРЬБЫ С ДИВЕРСАНТАМИ ДП-61 «ДУЭЛЬ»

ГРАНАТОМЕТ ДЛЯ БОРЬБЫ С ДИВЕРСАНТАМИ ДП-64 «НЕПРЯДВА»

ПОДСТВОЛЬНЫЕ ГРАНАТОМЕТЫ ГП-25 И ГП-30

ГРАНАТОМЕТЫ ГП-95 И ГП-97

ГРАНАТОМЕТ РГ-6

МАГАЗИННЫЙ ГРАНАТОМЕТ ГМ-94

БЕСШУМНЫЙ ГРАНАТОМЕТ БС-1 (РГА-86)

ГЛАВА ШЕСТАЯ БОЕПРИПАСЫ

СПС 4,5x39R ПАТРОН ДЛЯ ПОДВОДНОГО ПИСТОЛЕТА

ПАТРОН МПТ (7Н7) 5,45x18 мм

ПАТРОНЫ 5,45x39 мм

ПАТРОН МПС 5,66x39 мм ДЛЯ ПОДВОДНОГО АВТОМАТА

ПАТРОНЫ 6x49 мм и 6,53 мм

БЕСШУМНЫЕ ПАТРОНЫ 7,62x35 мм, 7,62x42 мм и 7,62x62,8 мм

ПАТРОН 7,62x39 мм ОБРАЗЦА 1943 ГОДА

ПАТРОН 7,62x54R

ПАТРОНЫ 9x18 мм «МАКАРОВ», ПММ и СП-8

ПАТРОН 9x21 мм «РОССИЙСКИЙ»

ПАТРОН 9x30 мм «ГРОМ»

ПАТРОНЫ 9x39 мм СП-5 и СП-6

ПАТРОНЫ 12,3x22R, 12,3x40R, 12,3x50R и 12,3x46R