Виктор Мещеряков

ЗАПРИ КЛИНОК НА MONOLOCK

Если бы сохранилось до наших дней спокойное отношение к холодному оружию, характерное для средневекового общества, когда открытое ношение ножа любого размера не шокировало окружающих и не привлекало обостренное внимание стражей порядка, вряд ли мы могли бы видеть в наши дни в витринах магазинов такое разнообразие складных ножей. Запрет всегда был сильным стимулом для творческого поиска. Да и конструкторы не создали бы целую гамму оригинальных замковых механизмов для этих ножей.

К широко распространенным замыкающим системам относятся Liner Lock и похожая на нее Monolock. Именно эту систему исследовали на этот раз в лаборатории экспертизы режущего инструмента — ЛЭРИ.

Складные ножи с системой фиксации клинка в открытом и закрытом положении имеют свои слабые и сильные стороны, на которые следует обратить внимание при выборе той или иной модели.

Несколько слов об устройстве замка Monolock.

Клинок, вращающийся на оси, в открытом состоянии со стороны обуха упирается или в неподвижную ось, или в неподвижные пластины рукояти. Со стороны лезвия пружинящая пластина заходит в выступ торца клинка. Таким образом, когда нож раскрыт, клинок зафиксирован и готов к работе. Для складывания ножа необходимо большим пальцем надавить на пластину, отгибая ее во внешнюю сторону рукояти до момента расцепления с клинком, и сложить клинок, убирая при этом большой палец (чтобы не порезать). У продуманно скомпонованных ножей при складывании, когда большой палец отгибает пластину замка, на него опускается притуплённая пятка клинка, а не острое лезвие. При выборе ножа я всегда обращаю на это внимание.

В пластину замка вмонтирован маленький закаленный шарик (1,5–2,5 мм), который уменьшает трение между клинком и боковой поверхностью замковой пластины в момент открывания и складывания клинка. В закрытом положении этот шарик находится в углублении на поверхности клинка и затрудняет его самопроизвольное открывание. Это очень важно для безопасного ношения ножа в кармане или на клипсе. Чем меньше диаметр шарика, тем меньшее усилие требуется для открывания клинка и тем выше вероятность самораскрывания, которое, как правило, приводит к порезу одежды или к небольшой ране. Я всегда проверяю, насколько туго открывается клинок в самом начале его движения. Затем смотрю, насколько близко от поверхности рукояти находится острие клинка в сложенном положении. Это расстояние должно быть 2–3 мм. Тогда острие не зацепит ткань одежды и не прорежет ее.

Если ось ножа имеет винтовое соединение, то благодаря возможности его регулировки обеспечивается хорошее прилегание внутренних поверхностей рукояти к клинку и исключается его боковой люфт. А если ось запрессована в рукоять или расклепана, то лучше в магазине выбрать экземпляр без заметных зазоров. Следует отметить, что даже если зазор между осью и клинком превышает 0,08 мм, это не имеет такого значения, как в системе Back Lock. При запирании в рабочее положение пластина линейного замка двигается по скосу торца клинка и нивелирует этот зазор, выдавливая клинок вверх до упора в собственную ось.

Отметим, что некоторые ножевые фирмы используют систему Liner Lock с двумя точками опоры для клинка. Фирма Spyderco на небольших ножах с этим замком, маленькие клинки которых не подвергаются существенным нагрузкам (Bob Lum C65, Herbst C53 и т. п.), используют ось вращения клинка с эксцентриситетом.[1] Что это такое и для чего делается? При сборке ножа ось можно так развернуть, что выступ пластины фиксатора будет замыкать клинок или в начале, или в промежутке между плоскостями клинка. Эксцентриситет между отверстиями рукояти и клинка достигается смещением оси клинка и делает возможной регулировку надежности запирания ножа в открытом положении на протяжении всего срока его службы, но при этом немного ослабляет нож при фронтальном ударе. Кстати сказать, на ножах Militari (Liner Lock), где фронтальная нагрузка может быть значительной, фирма Spyderco не использует эксцентриситет оси, а более тонко подгоняет ось и отверстия с наименьшим допускаемым зазором, и пластина замыкает клинок в открытом положении на полную толщину. Три точки опоры, обеспечивающие столь необходимую безопасность в работе, — неоспоримое достоинство такой системы.

Несколько лет назад у моего приятеля его любимый Victorinox выпал из нагрудного кармана в костер, когда он в предвкушении удовольствия переворачивал шампуры с шашлыком. Шашлык был тут же забыт, шампуры полетели в траву. Он судорожно стал выковыривать своего любимца из груды огненных углей. И прошло-то всего несколько секунд, но полированные накладки ножа были непоправимо испорчены высокой температурой. С тех пор он предпочитает «на природу» брать складные ножи с металлической рукоятью. Я тоже с удовольствием пользуюсь такими ножами. Один из них производит компания Benchmade на Тайване — мод. 10300 Monochrome.

Этот нож привлек меня простотой формы и надежностью цельнометаллической конструкции. К тому же меня заинтересовала новая нержавеющая сталь N690 из Австрии. Клинок толщиной 3,12 мм имеет листовидную форму с клиновой заточкой почти под самый обух. Две узкие параллельные полоски на клинке позволили проверить твердость, и результат меня порадовал: HRC — 59–60 ед. Сразу же решил переточить режущую кромку с 300 на 200 (на бритвенную заточку). Я люблю резать по дереву, и, соблюдая определенные правила, можно очень легко и долго резать даже жесткую древесину резцами с острыми углами заточки и с высокой твердостью закаленного лезвия.

К бесспорным достоинствам ножа я отношу следующие.

Прочная конструкция. Клинок из стали N690, которую по нержавеющим свойствам я бы приравнял к AUS-8A. Матовые клинки из этих сталей приблизительно одинаково реагировали на воздействие слабокислотной и слабощелочной среды появлением еле заметных маленьких пятен, что указывает на нормальные нержавеющие свойства. А при воздействии более чистой воды или повышенной влажности воздуха (90 % и выше) поверхность клинка оставалась чистой.

Узел соединения клинка и рукояти не имеет люфтов, что обеспечивает безопасность при работе и ношении ножа.

Еще раз подчеркну, что в ножах с линейными замками меня всегда привлекало распределение нагрузки по трем точкам, в то время как у других конструкций давлению подвергаются только две. Известно, что три точки опоры обеспечивают наибольшую устойчивость, и для складных ножей это правило тоже справедливо.

Рукоять, изготовленная из нержавеющей стали 430J, облегчена в допустимых пределах отверстиями (в виде полосок зебры). В целом конструкция ножа отличается простотой и надежностью. Лаконичная, без вычурных нововведений, форма ножа силуэтом напоминает традиционную европейскую форму со стабильным клинком, которая отрабатывалась на протяжении тысячелетий. В этой форме воплощена красота целесообразности.

К недостаткам, не очень, думаю, существенным, отнесу более слабые нержавеющие свойства стали N690 по сравнению со сталью 440C.

Два других ножа, сходных по конструкции замка и материалам, производит в США фирма Kershaw. Это STORM мод. 1470 и STORM-II мод. 1475.

Этими ножами я пользуюсь постоянно и ношу с собой уже 2 года. Они одинаковы по форме, но разные по величине.

Мод. 1470- длина клинка 7,5 см; длина рукояти 10,3 см.

Мод. 1475— длина клинка 8,4 см, длина рукояти 12,0 см.

Клинки изготовлены из шведской нержавеющей стали 13С26 и закалены до твердости HRC 58,5 ед., что вполне меня устраивает. Это та золотая середина в термообработке клинков, которая обеспечивает разумную эксплуатацию такого универсального инструмента. Клинки этих моделей имеют два вида заточки. Одни затачиваются двояковогнутым клином от обуха к лезвию. Другие — плоским клином от обуха к лезвию. Клинки имеют ятаганную форму. Двояковогнутая заточка благодаря меньшему соприкосновению плоскости клинка и разрезаемого материала обеспечивает более легкое резание, а плоско-клиновая увеличивает прочностные характеристики. Каждый может выбрать, что для него важнее.

S-образное лезвие, на мой взгляд, является одной из самых совершенных форм режущих кромок. Эта форма лезвия появилась еще в позднем неолите на первых медных и бронзовых ножах. Первые ножи из самородной меди были двухлезвийными или обоюдоострыми по причине мягкости металла, который хоть и был прочнее камня и вулканического стекла, но режущую кромку сохранял хуже. Поскольку первые металлические клинки были очень мягкими и быстро притуплялись, то второе лезвие с другой стороны продлевало срок службы ножа до следующей заточки. В то же время волнистое S-образное лезвие быстрее углублялось в разрезаемый материал при продольном движении, что значительно ускоряло и облегчало процесс резания.

Так что достоинства ятаганных клинков мод. 1470 и мод. 1475 налицо.

Формы рукояток этих ножей очень удобны. Несмотря на то что толщина их не превышает 9 мм, а с клипсой — 13 мм, они прекрасно удерживаются в ладони во время работы. Этому способствует покрытие углублений в одной из сторон рукояти абразивным порошком на эпоксидной основе. Шероховатая поверхность этого покрытия хорошо сцепляется с поверхностью руки или перчатки. Шарик, закрепленный в боковой поверхности замка Monolock, надежно фиксирует клинок в закрытом состоянии. При этом кончик лезвия утоплен в глубину рукояти на 2,8мм. Когда нож закрыт, его конструкция надежно оберегает карманы от порезов, но вот абразив на поверхности рукояти ускоряет износ вашей одежды. И это, пожалуй, единственный недостаток ножа. Но если вы постоянно носите его в кожаном чехле, вашей одежде ничего не грозит.

А как приятно иметь под рукой прочный, надежный, совершенный нож.

Складные ножи с замками Monolock и Liner Lock всегда нравились пользователям, а в исполнении ведущих ножевых фирм Benchmade и Kershaw они до сих пор находятся на пике популярности.

Иллюстрации

BENCHMADE МОД. 10300 MONOCHROME

*Рукоять, изготовленная из нержавеющей стали 430J, облегчена в допустимых пределах отверстиями (в виде полосок зебоы).

STORM МОД. 1470

**S-образное лезвие является одной из самых совершенных форм режущих кромок.

***Покрытие углублений в одной из сторон рукояти абразивным порошком на эпоксидной основе. Шероховатая поверхность этого покрытия хорошо сцепляется с поверхностью руки или перчатки.

*У продуманно скомпонованных ножей при складывании, когда большой палец отгибает пластину замка, на него опускается притуплённая пятка клинка, а не острое / лезвие.

*В пластину замка вмонтирован маленький закаленный шарик (1,5–2,5 мм), который уменьшает трение между клинком и боковой поверхностью замковой пластины в момент открывания и складывания клинка. В закрытом положении этот шарик находится в углублении на поверхности клинка и затрудняет его самопроизвольное открывание.

Примечания

1

Смещение оси вращения относительно посадочных мест.

Content

Виктор Мещеряков
ЗАПРИ КЛИНОК НА MONOLOCK

Иллюстрации

Примечания