Власенко Елена Алексеевна

Выращиваем любимые розы

Елена Власенко

Выращиваем любимые розы

Введение

Во многих культурах роза считается царицей среди цветов и является объектом восхищения и поклонения, символом страстной любви.

Первые сведения об этом цветке встречаются в древне-индусских сказаниях. В Индии настолько почитали розу, что цари одаривали большими богатствами тех, кто приносил им этот цветок.

Не меньше легенд о розе появилось и в Древнем Иране. Согласно одной из них к Аллаху пришли все цветы и попросили, чтобы вместо царственного, но ленивого Лотоса им был назначен новый правитель. И тогда Аллах сотворил великолепную белую розу с острыми шипами.

По другой легенде, роза появилась от капель пота Магомета, когда тот восходил ночью на небо. Магометане верят в очистительную силу этого цветка, и если они увидят розу, валяющуюся на земле, то ни за что не наступят на нее, а перенесут на чистое место. Очистительную силу приписывают они и розовой воде. По преданию, после захвата турками Константинополя султан Магомет II приказал омыть храм Святой Софии от купола до основания розовой водой, а затем сделал из него мечеть.

Даже великий философ Конфуций воспевал розу и поклонялся ей как божественному цветку. В императорских садах Китая растет огромное количество розовых кустов, а в императорской библиотеке хранятся 500 томов, полностью посвященных только розе.

...

В саду иранского дворца Негаристан растет уникальная роза эглантерия, высота которой достигает 6 м, а обхват ствола – 70 см.

Ученые до сих пор спорят, была ли известна роза древним евреям. Тем не менее в Талмуде сказано, что из крови невинно убитого Авеля выросла красная роза. Кроме того, важным элементом наряда любой еврейской невесты является красная роза.

В VII в. до н. э. во времена правления царя Птолемея в Египте в городке Арсиное росло очень много роз, из которых готовили драгоценную розовую воду. Когда царица Клеопатра принимала у себя римского полководца Марка Антония, пол дворцового зала был устлан слоем лепестков роз, толщина которого составляла несколько десятков сантиметров.

Древняя Греция была центром интеллектуальной жизни античного мира, и там тоже почитали розу, считая ее даром богов. Древнегреческий поэт Анакреон повествует о рождении розы из белоснежной пены, окутывавшей прекрасное тело Афродиты, когда та вышла из морской пучины. Боги были настолько поражены красотой цветка, что обрызгали его нектаром, от чего роза и приобрела свой великолепный аромат.

Множество легенд повествует о том, как белая роза превратилась в красную. Одна из них – персидская легенда о соловье и розе. Соловей влюбился в розу и, пленившись ее совершенной красотой, прижал ее к груди. Однако острые, словно лезвия, шипы проткнули сердце несчастного влюбленного, а лепестки цветка впитали его кровь.

Древнегреческая легенда рассказывает, что богиня любви Афродита бежала к своему тяжело раненному возлюбленному Дионису сквозь кусты роз. Острые шипы впивались в ее тело до крови, которая и окрасила лепестки роз в красный цвет.

Роза занимала особое место в быту многих народов. Греки усыпали этими цветами путь победителей, влюбленные дарили их друг другу, невесты украшали свои наряды отдельными розами и целыми венками из них. Кроме того, древние греки считали розу символом бесконечности, поэтому у них существовал обычай украшать ее цветами урны с прахом умерших. По их мнению, чудодейственные свойства розы помогали вернуть красоту, отдалить старость и уберечь останки от разложения. Вязальщики венков из роз пользовались в Древней Греции большим уважением.

Древние римляне переняли у греков поклонение этому растению. В Римской Республике розу почитали как символ нравственности. Также она считалась олицетворением мужества, поэтому воины надевали на голову венки из роз, чтобы избавиться от страха перед битвой; венками из роз награждали и выдающихся деятелей. Над столом часто вешали ветку розы, так как она считалась символом бога молчания Гарпократа. Существует крылатое выражение Sub rosa dictum – «Я сказал под розой», означающее, что сказанное является большим секретом.

После падения Римской империи роза приобрела совершенно другое значение и стала символом веселья и пьяных оргий, олицетворением низменных чувств. Римские аристократы набивали подушки и матрасы лепестками роз, устилали ими полы своих домов. Римский император Нерон приказал сделать стены и потолок в обеденном зале вращающимися и изобразить на них смену времен года. Миллионы розовых лепестков осыпали гостей, символизируя дождь или снег. Римские императоры настолько восхищались ароматом роз, что даже во время водных прогулок усыпали для них поверхность моря лепестками.

В предместьях Рима на месте хлебных посевов разрастались плантации роз, а на его улицах было столько этих цветов, что от их аромата у непривыкших людей случались обмороки.

По причине того, что в Риме роза стала символом развращенности, первые христиане испытывали отвращение к этому цветку. Однако его изумительная красота и нежный аромат со временем вернули их расположение. Белые розы стали символом святой Марии Магдалены, а красная роза потеряла свой цвет, когда Мария пролила слезы раскаяния. В католицизме белая роза считается небесной защитницей хороших людей.

В средневековой Франции роза пользовалась большим почетом и любовью настолько, что даже выращивать этот цветок позволялось далеко не любому. Существовал обычай, согласно которому каждый родитель, пусть самый бедный, обязан был подарить своей дочери венок из роз. В те времена во время крещения даже в святую воду добавляли розовую.

В Англии в XV в. 30 лет длилась братоубийственная война, названная Войной Красной и Белой розы, потому что символами 2 королевских династий были эти цветы. Недавно английскими садовниками был выведен особый сорт розы, названный в память воевавших королевских семей «ланкастер-йоркским». Он отличается тем, что на его кусте распускаются белые и красные розы одновременно.

В старину актеры в Англии носили на башмаках бутоны роз, бывшие атрибутами их костюмов. Позднее роза стала отличительной особенностью облика английских щеголей – ее было принято носить за ухом. Причем предпочтение отдавали большим бутонам – вот тогда наряд считался шикарным. Роза была настолько популярна среди аристократов, что даже сама королева Елизавета носила ее за своим ухом, а король Эдуард VII так любил этот цветок, что во время похорон монарха его жена Александра положила на тело мужа белую розу.

В Германии розу знали и почитали еще во времена язычества. В одной из легенд рассказывается, что с приходом весны бог огня Локки начинает смеяться, и от этого смеха случаются последние заморозки, тает снег, а из-под него появляются розы. При этом среди германских племен роза считалась олицетворением меча и смертельной раны, поэтому в поэтической аллегории розовые сады стали символом поля брани и кладбища.

После прихода в Германию христианства языческое поклонение этому цветку трансформировалось. Так, в одной средневековой легенде рассказывается, что Дева Мария повесила сушить пеленки своего Сына на куст и на нем зацвели розы. Люди верили, что, прикоснувшись к розе, оборотень опять может стать человеком, а ведьма уличит себя в колдовстве.

...

В ботаническом саду города Клуж, Румыния, был выведен сорт розы с изумрудным окрасом лепестков, напоминающим прозрачные крылья стрекозы.

Франкмасоны носили на себе розу в Иванов день. Символом ордена розенкрейцеров был Александровский крест внутри венка роз с шипами. Бразильский император Дон-Педро I основал орден роз, символом которого стал пятиугольник из звезд с венком роз внутри.

В России украшать сады кустами роз стали только при Петре I, а наибольшего расцвета это новшество достигло при Екатерине II. До наших дней дошла история о семье крепостных, которые настолько хорошо умели ухаживать за розами, что их хозяин граф дал им вольную и фамилию Розановы. Глава данного семейства выращивал розы намного лучше, чем приглашенный специально для этого англичанин.

Обычно лепестки роз окрашены в красный, белый, розовый и желтый цвета, но существуют сорта с редким и необычным окрасом: голубым, черным и др. Так, черная роза стала символом печали. А недавно в Италии вывели сорт розы «пурецца», что в переводе означает «чистота». Он отличается чистейшим белым окрасом лепестков, а стебли куста совсем лишены шипов.

Виды и сорта роз

Выращивание садовых роз имеет многовековую историю, а на создание огромного разнообразия существующих ныне их видов и сортов повлияли различные почвенные и климатические условия тех мест, где разводили эти цветы. Роза может быть карликовым или высокорослым кустарником, иметь стройные прямые стебли или гибкие изогнутые побеги, а также стелиться по земле или цепляться за опору и произрастать, как вьющееся растение. Отличаются также внешний вид и аромат цветков розы. Некоторые из них обладают такими специфическими ароматами, что для их обозначения даже были созданы специальные термины: чайный, фруктовый. Также разводят розы, лишенные запаха.

Каждый сорт роз способен поразить своим уникальным неповторимым окрасом лепестков; встречаются как традиционные тона, так и необычные оттенки: голубой, лиловый, смешение нескольких цветов.

Богатый их ассортимент помогает создавать яркие композиции из этих цветов, благодаря чему на садовом участке несложно организовать невероятной красоты цветник, который будет поражать сочной палитрой красок. Розы настолько уникальные растения, что их одни можно использовать для украшения своего сада или же прекрасно сочетать с другими цветами.

...

Археологические раскопки указывают на то, что роза растет на Земле уже примерно 25 млн лет. В качестве культурного растения ее выращивают около 5000 лет.

Объединение роз в особые садовые группы связано с тем, что появилось множество их сортов, обладающих большим разнообразием биологических особенностей и декоративных качеств. Благодаря этому стало намного проще выбрать подходящие цветы, а также способы ухода за ними.

В настоящее время выделяют несколько основных видов садовых роз: парковые, полиантовые, чайно-гибридные, плетистые, флорибунда, миниатюрные и др. Некоторые некогда разные виды роз в последнее время стали объединять в один вид, так как в процессе долгой гибридизации между ними практически исчезли различия, примером чего могут служить чайно-гибридные и пернецианские розы.

Полиантовые розы (r. polyantha hybrida; r. multi flora nana)

Как самостоятельный вид такие розы появились в 1870-е гг. в результате скрещивания чайных роз с многоцветковыми. Первым сортом данного вида стал «пакерет», который вывели во Франции.

Рисунок 1. Полиантовые розы

Полиантовые розы являются родственниками плетистых роз (у них сильно схожи размеры и формы цветков), но у первых намного меньше размеры куста. Большая часть сортов данного вида имеет цветы, собранные в крупные соцветия, которые покрывают куст сплошной шапкой (рис. 1). Это позволяет создавать из роз различные садовые композиции, например высаживать их бордюрами или рабатками (длинными грядками). Особенно эффектно полиантовые розы смотрятся на больших открытых пространствах: перед фасадами зданий, на площадях, вдоль дорог.

Большое достоинство полиантовых роз в том, что они хорошо укореняются черенками. Если этот вид привить на корневую шейку шиповника и немного углубить в землю при посадке, то стебли дадут свои собственные корни. Таким образом, если куст поврежден из-за неудачной перезимовки, то он может быстро восстановиться от своей подземной части. Благодаря данной особенности полиантовые розы относятся к зимостойким видам, выигрывая по этому показателю среди других роз.
Сорта полиантовых роз
Среди лучших сортов данного вида можно выделить следующие.

«Гольштейн» (Holsiein) имеет заостренной формы бутоны темно-малинового цвета. Цветки чашевидные, открытые, состоящие из 6 лепестков, достигают 10 см в диаметре, собраны в большие соцветия, расположенные на крепких побегах, и обладают слабым ароматом. Крупные кожистые листья темного цвета, имеют оранжевый оттенок. Ветвистый куст достигает высоты 80 см, цветет обильно.

«Дагмар Шпет» (Dagmar Spath) обладает махровыми цветками, количество лепестков у которых может достигать 20. Цветки белые, края лепестков розоватые, цветы вырастают до 6 см в диаметре, собраны в большие соцветия. Крупные листья имеют темно-зеленый цвет. Компактный куст может достичь высоты 70 см.

«Кете Байер» (Kate Bayer) имеет средней величины бутоны яйцевидной формы, крупные чашевидные махровые цветки, количество лепестков у которых достигает 35, цветы оранжево-коралловые, собраны в кисти. Листья большие, куст вырастает до 1 м в высоту, цветет обильно.

«Камео» (Сатео) отличается мелкими чашевидными, махровыми цветками лососево-розового цвета, иногда с оранжевым отливом. Цветки собраны в соцветия, обладают слабым ароматом. Блестящие листья окрашены в зеленый цвет. Куст достигает до 60 см в высоту. Сорт славится устойчивостью к грибным болезням.

«Ориндж триумф» (Orange Triumph) имеет чашевидные махровые цветки средней величины, лососево-красного цвета с оранжевым отливом, собранные в соцветия. Компактный ветвистый куст достигает в высоту 75 см.

«Пауль Крампель» (Paul Crampel) обладает небольшими цветками, достигающими до 3,5 см в диаметре, темного оранжево-алого цвета, собранными в крупные соцветия. Куст достигает в высоту до 85 см.

«Топаз» (Topaz) отличается небольшими густо-махровыми цветками лимонно-желтого цвета в центре и кремового – по краям. Обладает слабым ароматом. Кожистые листья мелкие. Куст способен достичь в высоту до 70 см.
«Элизабет Мейер» (Elizabeth Meyer) обладает крупными цветками с махровыми лепестками пунцово-красного цвета. Листья имеют темно-зеленый окрас. Компактный куст вырастает до 80 см в высоту.

Розы флорибунда (r. polyantha flaribunda)

Данный вид произошел в результате скрещивания карликовых полиантовых и чайно-гибридных роз и был выведен в 1924 г. датским селекционером С. Поульсеном. Цветки простые, большие, собраны в соцветия, могут обладать полумахровыми или густо-махровыми лепестками, окраска яркая (рис. 2). Размеры и формы цветков схожи с чайно-гибридными розами, аромат сильнодушистый, цветут обильно и продолжительно, начиная с июля и заканчивая поздней осенью. Розы эффектно смотрятся при посадке большими группами. Строение куста схоже с чайно-гибридными и полиантовыми розами, в высоту они способны достигать от 30 см до 1 м, листья среднего размера, матовые, зеленого цвета.

Рисунок 2. Розы флорибунда

Сорта данного вида отличаются от чайно-гибридного вида большей зимостойкостью, а также они лучше противостоят болезням и вредителям. Кроме того, они прекрасно размножаются как черенкованием, так и прививкой. В больших садах розам флорибунда часто отводят ведущее место, оформляя ими клумбы и бордюры. Сорта роз флорибунда

К самым популярным сортам данного вида можно отнести следующие.
«Амбер Квин» (Amber Queen) обладает множеством крупных цветков янтарно-желтого цвета. Сорт очень ароматный. Листья зелено-бронзового цвета. Компактный куст в высоту может достигать 60 см.

...

Среди парфюмеров больше ценятся розы, выращенные неподалеку от французского городка Грасса, а также их вниманием пользуются розы, растущие в Болгарии на плантациях долины Роз.

«Герцблют» (Herzblut) имеет крупные цветки, диаметр которых достигает 8 см, лепестки полумахровые, окрас их малиново-красный, с белым глазком. Цветки собраны в соцветия, аромат слабодушистый. Листья кожистые. Сорт отличается обильным цветением и хорошей устойчивостью к грибным заболеваниям.

«Глиминг» (Gleaming) обладает крупными цветками, достигающими в диаметре 8 см, лепестки полумахровые, окрас желтый, что редко для роз вида флорибунда. Высота куста – до 70 см.

«Грин файр» (Green Fire) отличают крупные цветки яркого серо-желтого окраса, с полумахровыми лепестками, собранные в крупные соцветия. Сорт практически не обладает ароматом. Куст достигает в высоту 60 см.

«Зорина» (Zorina) имеет удлиненные цветки средней величины. Строение их аккуратное, лепестки махровые, цвет оранжевый, с темным отливом, светло-зеленые листья овальной формы. Компактный куст может достигать в высоту 50 см.

«Интерфлора» (Interflora) обладает крупными цветками с махровыми лепестками, которые, как правило, расположены одиночно, окраска их яркая, красновато-лососевая. Куст способен достичь высоты 60 см.

«Кордес зондермельдунг» (Kordes Sondermeldung) отличается бутонами средней величины. Цветки очень крупные (достигают до 12 см в диаметре), с махровыми лепестками, форма цветков чашевидная, окрас огненно-красный, снаружи присутствует лиловый оттенок. Цветы собраны по нескольку вместе. Листья темного окраса, блестящие.

«Лайлибет» (Lilibet) имеет заостренной формы бутоны. Цветки крупные, в диаметре достигают до 9 см, лепестки махровые, открытые. Цветы собраны в пучки, имеют пряный аромат, розовый окрас. Листья блестящие. Компактный куст может достигать в высоту 60 см.

Лили Марлен (Lili Marlenе) отличают крупные цветки, обладающие махровыми лепестками бордо во-красного оттенка. Невысокий куст достигает в высоту 60 см.

«Пиноккио» (Pinocchio) обладает небольшими цветками, достигающими до 5 см в диаметре, лепестки махровые, форма цветков чашевидная. Цвет бутонов розовый с лососевым оттенком, по краям лепестки темные. Кожистые листья расположены на длинных стеблях. Куст обильно цветет, достигает 60 см в высоту.

«Тантаус триумф» (Tantau’s Triumph) имеет маленькие бутоны шаровидной формы, цветки чашевидные, с полумахровыми лепестками, в диаметре достигают 7 см, собраны в соцветия. Окрас яркий, оранжево-красный, аромат слабодушистый. Листья блестящие, кожистые. Куст способен достигать 70 см в высоту. Сорт цветет обильно, практически постоянно.

«Фешен» (Fashion) обладает бутонами яйцевидной формы, цветки крупные, достигают в диаметре 9 см, собраны в соцветия, лепестки махровые, открытые, цвет их персиково-розовый или ярко-коралловый. По запаху цветы схожи с шиповником. Сильный куст может достигать 60 см в высоту.

«Шик» (Chic) отличают бутоны яйцевидной формы, небольшие цветки чашевидной формы достигают в диаметре 7 см, расположены по несколько штук вместе. Лепестки густо-махровые, имеют кораллово-персиковый оттенок и душистый аромат. Разветвленный куст обильно цветет.

Розы миниатюрные, или лауренса (r. indica minima, или r. lawrentiana)

Этот карликовый вид был выведен от бенгальских роз в 1810 г. в Европе. Куст способен достигать в высоту от 6 до 20 см. Листья очень мелкие, цветки миниатюрные и изящные (рис. 3). В настоящее время данный вид очень востребован у цветоводов, появляются все новые и новые его сорта.

Миниатюрные розы используют в качестве бордюрных растений, высаживают в горшках и скальных садах. Этот вид похож на полиантовые и бенгальские розы, но имеет другие размеры цветков.

Рисунок 3. Розы миниатюрные

Мелкие цветки, достигающие в диаметре примерно 1,5–2 см, расположены одиночно или собраны в соцветия, красиво сложены, имеют густомахровые лепестки и душистый аромат. Окраска цветков может варьироваться от абсолютно белой до темно-красной. Цветение обильное, но не долгое.

Данный вид роз хорошо размножается черенками. Кроме того, его используют не только в качестве садового растения, но и как комнатное.
Сорта миниатюрных роз
Лучшими сортами миниатюрных роз считаются следующие.

«Перль д’Альканада» (Perle d’Alcanada) отличается мелкими цветками, достигающими в диаметре 2 см, с густо-махровыми лепестками, расположенными одиночно или собранными в соцветия. Окраска их карминно-красная. Мелкие листья имеют ярко-зеленый окрас. Компактный куст растет прямо. Данный сорт характеризуется хорошей устойчивостью к грибным болезням.

«Пикси» (Pixie) обладает мелкими изящными цветками с густо-махровыми лепестками белого цвета по краям и бледно-розового – в центре. Аромат мало душистый. Нежные листья очень мелкие. Карликовый компактный куст достигает в высоту до 22 см, обильно и продолжительно цветет.

«Пур туа» (Pour Toi) имеет изящные бутоны белого цвета, махровые лепестки у основания – желтого оттенка. Листья блестящие. Компактный куст достигает 20 см в высоту.

«Розина» (Rosina) обладает изящными бутонами, маленькие цветки достигают в диаметре 4 см, собраны в соцветия по несколько штук, имеют слабый аромат, лепестки полумахровые. Компактный карликовый куст может достигать 30 см в высоту, цветет обильно.
«Эстреллита де Оро» (Estrellita de Ого) отличается бутонами заостренной формы. Мелкие цветки с полумахровыми лепестками открытые, желтого цвета, аромат схож с запахом чайной розы. Нежные листья очень мелкие. Карликовый куст достигает 20 см в высоту.

Полуплетистые розы (modern shrub roses)

К данному виду роз относятся не только полуплетистые, но и некоторые кустарниковые формы. Основное отличие полуплетистых роз от плетистых состоит в сильном росте. Причем существуют сорта, которые цветут один и несколько раз. Цветение обильное и продолжительное, начинается ранней весной, а заканчивается глубокой осенью.

Полуплетистые розы отличаются мелкими или средними цветками, обладающими душистым или слабодушистым ароматом, окраска лепестков самая разнообразная.

Основное преимущество полуплетистых роз перед остальными видами состоит в очень высокой устойчивости к заморозкам, поэтому на зиму их можно прятать под легкое укрытие.

...

Лепестки, бутоны или цветки роз засахаривают и используют в кулинарии для украшения кондитерских изделий. Также необходимы они и для приготовления ароматного ликера и розового вина.

Полуплетистый вид роз относительно молод, так как появился в 1-й половине XX в. в результате скрещивания плетистых роз с чайно-гибридными, полиантовыми и некоторыми другими видами.

Рисунок 4. Полуплетистые розы

Кусты имеют высокие побеги, достигающие 1,5–2 м, на которых расположены крупные соцветия (рис. 4). В отличие от обычных длинноплетистых роз полуплетистые розы способны цвести повторно.

У отечественных цветоводов и ландшафтных дизайнеров эта группа роз пока не нашла широкого применения, однако они прекрасно смотрятся как в групповых, так и в одиночных посадках, их принято высаживать вдоль изгородей.
Сорта полуплетистых роз
Среди наиболее известных сортов полуплетистых роз нужно выделить следующие.

«Аве Мария» (Ave Maria) обладает средними по величине цветками, диаметр которых достигает примерно 5–6 см, лепестки густо-махровые, кремово-белого цвета с розоватым оттенком в центре. Цветы собраны в соцветия по 5—15 штук, отличаются сильным ароматом. Коленчатые побеги расположены на плетистом кусте, который цветет обильно с перерывами.

«Аэлита» (Aelita) имеет крупные цветки, диаметр которых достигает 8—10 см, лепестки махровые, белого цвета с зеленоватым оттенком. На стелющихся побегах встречаются как отдельные цветки, так и группами по 2–3. Побеги необходимо подвязывать к опорам.

«Берлин» (Berlin) отличается бутонами удлиненно-заостренной формы, крупные цветки достигают до 8 см в диаметре. Лепестки немахровые, оранжево-красного цвета с розовым оттенком, к центру цветка – золотисто-желтого цвета. Цветки собраны в небольшие соцветия, имеют слабый душистый аромат. Кожистые листья темно-зеленого цвета. Прямой куст достигает в высоту 1,5 м, обильно цветет, начиная со 2-й половины лета.

«Гамбург» (Hamburg) имеет бутоны заостренной формы, крупные цветки достигают в диаметре 9 см. Лепестки полумахровые, открытые, малинового цвета. Аромат слабодушистый. Кожистые листья имеют крупные размеры, блестящие. Куст достигает 2 м в высоту, цветет обильно, с перерывами.

«Мермайд» (Mermaid) обладает крупными цветками диаметром до 9 см. Лепестки немахровые, открытые, палево-желтого цвета, окраска тычинок бронзовая. Аромат душистый. Гладкие блестящие листья окрашены в темно-зеленый цвет. Плетистый куст отличается обильным цветением во 2-й половине лета.

«Пакс» (Pax) отличается цветками с полумахровыми лепестками чисто белого цвета, выдающиеся тычинки – золотистого оттенка. Цветки собраны в большие соцветия от 25 до 200 штук и расположены на прямых длинных побегах. Кожистые листья крупного размера. Обильное цветение продолжается все лето.

«Робин Гуд» (Robin Hood) имеет цветки, достигающие в диаметре 4 см и собранные в крупные кисти. Лепестки яркого винно-красного цвета. Куст цветет обильно, имеет повторное цветение.

«Русалка» (Rusalka) обладает крупными цветками карминового цвета с лососево-оранжевым отливом, основание цветков желтое. Блестящие листья светлого окраса.
«Эрфурт» (Erfurt) имеет бутоны заостренной формы, цветки крупные, с полумахровыми лепестками, открытые, лимонно-желтого цвета, края лепестков карминового оттенка, во время распускания цветы становятся белыми, по краям карминовыми. Цветки собраны в соцветия, расположенные на прочных длинных побегах. Аромат сильнодушистый. Кожистые листья крупных размеров, морщинистые, имеют бронзовый налет. Куст достигает в высоту 2 м, цветет обильно и непрерывно.

Плетистые розы (rose climbing)

Данный вид объединяет все вьющиеся сорта роз и был выведен от 2 дикорастущих групп роз: R. multiflora Thunb и R. wichuraiana Crep.

Гибкие длинные побеги стелятся или дугообразно поднимаются, мелкие листья жесткие, мелкие цветки достигают в диаметре 2,2–5 см, лепестки простые или махровые. Цветки собраны в крупные соцветия. Аромат слабодушистый или вообще отсутствует. Окрас лепестков может быть белым, розовым или красным. Цветет однократно, но продолжительно (примерно 30–35 дней). Цветки расположены по всей длине побегов (рис. 5). Сорта данного вида отличаются зимостойкостью, а потому им подходит жесткое сухое укрытие.

В последнее время появилось много бетонно-стеклянных зданий, которые сильно нагреваются летом, поэтому вертикальное озеленение получило широкое распространение. Плетистые розы рекомендуется высаживать с южной стороны здания, тогда они будут служить не просто украшением, но также защитят его от перегрева.

Цветение у большинства сортов плетистых роз происходит однократно, а наступает в начале лета, при этом цветут только прошлогодние плети. Поэтому плетистым розам так важно хорошо пережить зимовку, чтобы сохранить прошлогодние плети.

Если климат теплый, то утепление плетистых роз не должно составить трудностей, а вот в местностях с суровым климатом придется надежно укрыть розы на зиму.

Рисунок 5. Плетистые розы

Сорта плетистых роз

Среди наиболее распространенных сортов плетистых роз можно выделить следующие.

«Аглая» (Aglaia) обладает крупными цветками, собранными в большие соцветия, лепестки махровые, соломенно-желтоватого цвета. Раскидистый куст обильно цветет.

«Альберик барбье» (Alberic Barbier) имеет некрупные бутоны желтого цвета. Цветки крупные, собраны в небольшие соцветия, лепестки махровые, кремово-желтого цвета по краям и желтые в центре. Аромат душистый. Блестящие листья красивой формы, темного цвета. Плетистый куст обильно цветет, начиная с июня.

«Американ пиллар» (American Pillar) отличают открытые крупные цветки, достигающие в диаметре 7 см, собранные в большие соцветия и расположенные на сильных побегах. Лепестки немахровые, карминно-розового цвета, глазок белый, тычинки золотистые. Кожистые листья крупного размера, блестящие. Сильный плетистый куст достигает в высоту 6 м, обильно цветет в период с мая по июнь.
«Блейз» (Blaze) обладает крупными цветками чашевидной формы, собранными в крупные соцветия. Лепестки полумахровые, ярко-красного цвета. Аромат слабодушистый. Листья кожистые. Сильный куст с раскидистой кроной цветет обильно и повторно. Сорт размножается черенкованием, прививкой и отводками.

...

Специфический аромат чайно-гибридных роз объясняется наличием в них большого количества эфирных масел.

«Вартбург» (Wartburg) имеет мелкие цветки, собранные в крупные соцветия, лепестки махровые, малиново-розового цвета. Аромат душистый. Сильнорослый куст с гладкими побегами, лишенными шипов, цветет обильно.

«Гаявата» (Hiawatha) отличается небольшими цветками, достигающими в диаметре 3,5 см, которые собраны в соцветия по 10–30 штук. Лепестки немахровые, карминно-красного цвета, в центре белые. Кожистые листья блестящие. Сильный куст достигает в высоту 3 м, цветение наступает позднее, чем у остальных сортов данного вида.

«Дороти Перкинс» (Dorothy Perkins) обладает небольшими цветками диаметром до 3 см, собранными в большие соцветия. Лепестки густо-махровые, ярко-розового цвета с лососевым отливом. Крупные листья блестящие, темно-зеленого окраса. Сильный плетистый куст обильно цветет в июне.

«Кримсон Ремблер» (Crimson Rambler) имеет цветки средней величины, собранные в крупные пирамидальные кисти. Лепестки яркого малиново-красного цвета, когда отцветают, приобретают синеватый оттенок. Кожистые крупные листья светло-зеленого окраса. Куст сильный, плетистый.

«Плетистая миннехаха» (Minnehaha) отличается не крупными цветками, собранными в соцветия. Лепестки махровые, розового цвета. Аромат слабый. Сильнорослый куст достигает в высоту 3,5–4 м, цветет однократно в конце весны – начале лета, размножается черенками и отводками.

«Фейльхенблау» (Veilchenblau) обладает мелкими цветками чашевидной формы. Лепестки полумахровые, ярко-малинового цвета. Аромат душистый.

Чайная роза (tea rose)

Этот вид, полученный от скрещивания нуазетовой и китайской роз, был впервые завезен в Европу в 1789 г. Его отличают крупные цветки с махровыми лепестками, головка которых часто поникает, и душистый аромат. Цвет лепестков в состоянии быть светло-красным, нежно-розовым или разных оттенков желтого (рис. 6). Сорта данного вида обладают обильным повторным цветением.

Кусты могут быть как прямыми, так и плетевидными. Прямостоячие кусты достигают в высоту от 50 см до 2 м. Листья крупного размера, кожистые, побеги плотные.

Чайные розы нуждаются в тепле, им опасен даже небольшой заморозок, поэтому их не рекомендуется выращивать в открытом грунте в средней полосе России.

Рисунок 6. Чайная роза

В настоящее время чайные розы практически не разводят в садах из-за их плохой морозостойкости, но они обладают многими положительными характеристиками, например изящным строением цветка, повторяемостью цветения, специфическим чайным ароматом и разнообразием окрасок. Все эти качества селекционеры перенесли в более молодой вид – чайно-гибридные розы, выведенный в результате скрещивания чайных роз с ремонтантными.

Чайно-гибридные розы (r. thea-hybrida)

Данный вид объединяет различные сорта роз, характеризующиеся обильным цветением с небольшими перерывами в течение всего лета. Как правило, на каждом побеге имеется по 1 продолговатому бутону, иногда встречаются несколько цветков (рис. 7). Все сорта чайно-гибридных роз отличаются сильным ароматом, который особенно ощутим утром.

Рисунок 7. Чайно-гибридная роза

Чайно-гибридные розы разводят для озеленения садов, скверов, парков в качестве декоративного растения, а также для среза цветов. Окраска у роз этой группы способна быть самой различной, аромат – как тонким, так и сильным, а высота кустов зависит от конкретного сорта. Некоторые сорта чайно-гибридных роз отличаются листьями светло-зеленого цвета, другие – темно-зеленого с синим оттенком, третьи – пурпурного. При этом они могут быть как матовыми, так и глянцевыми.

Розы, принадлежащие к этому виду, не требуют серьезного укрытия на зиму, а перезимовку переносят удовлетворительно. В отличие от чайных роз чайно-гибридные в состоянии выдержать заморозки до -6—8 °C, а некоторые сорта – и до -10 °C, разумеется, они вызывают большой спрос при разведении.

Сорта чайно-гибридных роз пользуются большой популярностью у цветоводов, так как отличаются красотой и продолжительным цветением, а потому не удивительно, что их чаще других сортов используют для создания постоянного розариума.
Сорта чайно-гибридных роз
Среди наиболее популярных сортов чайно-гибридных роз можно выделить следующие.

«Барселона» (Barcelona) имеет крупные цветки, расположенные на крепких длинных побегах. Лепестки махровые, свекольно-красного цвета, на солнце не выгорают. Аромат сильный. Крупные листья имеют темный окрас. Куст сильный.

«Былина» (Bylina) обладает крупными цветками лилово-красного цвета. Лепестки густо-махровые. Аромат тонкий. Листья темно-зеленного цвета. Прямой широкий куст достигает в высоту 1,5 м, цветет обильно.

«Виола» (Viola) отличается цветками, имеющими красивое строение и расположенными на прочных цветоносах. Лепестки махровые, светло-розовые с карминно-лиловым оттенком. Аромат душистый. Листья темно-зеленого цвета. Куст достигает средней высоты.
«Вирго» (Virgo) имеет изящные бутоны, крупные цветки достигают в диаметре до 12 см, лепестки махровые, чистого белого цвета. Аромат слабодушистый. Кожистые листья темного цвета. Сильный куст отличается обильным цветением.

...

Роза вместе с жасмином, иланг-илангом и цветками апельсинового дерева составляет букет знаменитых духов Chanel № 5.

«Вулкания» (Vulcania) обладает крупными цветками бокаловидной формы, достигающими в диаметре 12 см и расположенными на побегах одиночно. Лепестки махровые, темно-красного цвета. Аромат душистый. Крупные листья имеют темно-зеленый окрас. Куст сильный, с раскидистой кроной.

«Глория Деи» (Gloria Dei) отличается очень большими прочными цветками чашевидной формы, диаметр которых достигает 15 см, расположенными на цветоножках и длинных прочных побегах. Лепестки махровые, лимонно-желтого цвета, по краям карминно-розовые. Аромат слабодушистый. Блестящие кожистые листья крупного размера и темной окраски. Куст прямой, сильный. Сорт имеет хорошую устойчивость к грибным болезням.

«Канн фестиваль» (Cannes Festival) имеет крупные цветки диаметром до 10 см. Лепестки махровые, желтого цвета с атласно-янтарным оттенком и жилками. Листья темные. Прямой сильный куст хорошо разветвлен, цветет обильно.

«Катрина Кордес» (Cathrine Kordes) обладает удлиненными бутонами заостренной формы. Крупные цветки расположены на прочных длинных побегах. Лепестки махровые, малинового цвета. Аромат душистый. Крупные кожистые листья имеют темный оттенок. Куст сильный.

«Кроненбург» (Kronenbourg) отличается цветками, расположенными на прямом прочном цветоносе. Лепестки махровые, снаружи светло-желтого цвета, внутри – пурпурно-красного. Аромат душистый. Блестящие листья темно-зеленого цвета. Сильный куст способен достигать в высоту 80 см.

«Мадригал» (Madrigal) имеет удлиненные бутоны заостренной формы. Цветки крупные, с махровыми лепестками лососево-розового цвета с медно-красным оттенком. Аромат душистый. Куст высокий.

«Марсель Грет» (Marcelle Gret) обладает удлиненными бутонами заостренной формы. Крупные цветки достигают 15 см в диаметре. Лепестки махровые, шафранно-желтого цвета. Аромат нежный. Листья темного цвета. Сильный куст обильно цветет.

«Оклахома» (Oklahoma) отличается красивыми цветками удлиненной формы, черно-красного цвета. Аромат душистый. Листья тусклого темно-зеленого цвета. Куст достигает средней высоты.

«Освальд Сипер» (Oswald Sieper) имеет бутоны заостренной формы. Цветки крупные, с махровыми лепестками кремово-белого цвета, центр бутонов выдается вверх. Аромат схож с ароматом чайной розы. Листья блестящие. Сильный куст обильно цветет.

«Президент Чарльз Хайн», или «Амелия Эрхард» (Рresident Charles Hain-Amelia Earchard) обладает крупным цветками с махровыми лепестками золотисто-желтого цвета с оранжевым отливом. Аромат схож с запахом чайной розы. Куст может достигать 1 м в высоту, цветет обильно.

«Принцесса Лилиана» (Princesse Liliane) отличается цветками красивой формы, которые зачастую расположены одиночно на прочной цветоножке. Лепестки махровые, темного ало-красного цвета. Аромат очень душистый. Листья темно-зеленого окраса. Куст сильный.

«Сент Экзюпери» (Saint Exupery) имеет цветки с махровыми лепестками сиренево-розового цвета с голубым оттенком. Листья тусклого темно-зеленого цвета. Куст достигает средних размеров.

Тяссин (Tassin) обладает бутонами овальной формы. Крупные цветы обычно расположены одиночно на длинных цветоножках. Лепестки махровые, бархатного черно-красного цвета. Аромат очень душистый. Окраска цветка неустойчивая, часто выгорает на солнце. Еще одним не достатком сорта следует считать необходимость использовать тщательное сухое укрытие на зиму. Куст высокий.

«Тепестри» (Tapestry) отличается пышными цветками, чаще расположенными одиночно на длинных цветоножках. Лепестки махровые, яркого желтого цвета с карминно-красными и розовыми пятнами. Листья блестящие и плотные. Куст высокий, с раскидистыми стеблями.

«Эдит Краузе» (Edith Krause) имеет крупные цветки. Лепестки мангровые, кремово-белого цвета по краям и более темного оттенка – в центре. Аромат ду шистый. Крупные листья темного цвета. Куст высокий.

«Юннатка» (Junnatka) обладает крупными пышными цветками округлой формы. Лепестки махровые, яркого карминно-красного цвета с лиловым оттенком. Крупные кожистые листья темно-зелено го цвета. Куст высокий.

«Ярославна» (Jaroslavna) отличается удлиненными бутонами заостренной формы. Цветки с красивым строением долго сохраняют форму. Лепестки махровые, розового цвета с оранжевым или карминовым оттенком. Крупные кожистые листья темно-зеленого цвета. Пышный куст среднего роста, цветет обильно.

Ремонтантные розы (r. hyhrida bifera)

Ремонтантные розы были выведены в середине XIX в. от скрещивания бельгийской, французской, чайной и дамасской роз, 1-м сортом данного вида стал «Ля Рен» (La Reine).

Вид был назван ремонтантным из-за способности повторно цвести в течение лета, благодаря этому он считается особенно ценным для озеленения. Ремонтантность этого вида была унаследована от чайных роз, но в отличие от них он более морозоустойчив, хотя также нуждается в искусственном укрытии на зиму.

Кусты ремонтантных роз способны достигать в высоту 1,5–2 м. Побеги поднимаются от корневой шейки, а цвести начинают только на 2-й год. Крупные цветки чаще имеют красный или розовый цвет, но также встречается желтая или бежевая окраска (рис. 8).

Рисунок 8. Ремонтантная роза

Повторное цветение хотя и наступает, но сравнительно скудное. Кроме того, ремонтантные розы сильно подвержены грибным заболеваниям. Из-за этих недостатков селекционеры относятся к ним с настороженностью. Сорта ремонтантных роз

Среди наиболее популярных сортов ремонтантных роз можно выделить следующие.

«Георг Аренде» (Georg Arends) имеет удлиненный бутон заостренной формы. Крупные цветки располагаются на прочных длинных цветоносах. Лепестки махровые, атласно-розового цвета. Аромат душистый. Кожистые листья темного цвета. Сильный куст обильно цветет в конце весны, повторное цветение наступает летом.
«Георг Диксон» (George Dickson) обладает крупными цветками красивой формы. Лепестки махровые, интенсивного ало-малинового цвета с ярким алым оттенком. Аромат душистый. Куст прямой и высокий.

...

Роза относится к эфирно-масличным растениям, а потому ее широко используют в парфюмерной и косметической промышленности.

«Е. Г. Веркмейстер» (Е. G. Werkmeyster) отличается крупными цветками. Лепестки махровые, темного канареечно-желтого цвета. Листья блестящие. Высокий куст интенсивно цветет в начале лета, повторное цветение слабое.

«Пауль Нейрон» (Paul Neyron) имеет очень крупные цветки чашевидной формы, расположенные на прямых длинных прочных побегах. Лепестки махровые, ярко-розового цвета. Аромат душистый. Крупные листья темно-зеленого цвета. Сильный куст достигает 1,5–2 м в высоту, обильно цветет, во 2-й половине лета наступает повторное цветение.

«Принц Макс цу Шаумбург» (Prinz Max zu Schaumburg) обладает очень крупными цветками. Лепестки махровые, лососево-розового цвета. Аромат очень сильный. Высокий куст обильно цветет в конце весны, повторное цветение наступает во 2-й половине лета.

«Ульрих Бруннер фис» (Ulrich Brunner fils) отличается крупными цветками чашевидной формы. Лепестки махровые, гераниево-красного цвета с карминовым отливом. Аромат очень душистый. Высокий куст обильно цветет в начале сезона, во 2-й половине лета наступает слабое повторное цветение.

«Фрау Карл Друшки» (Frau Karl Druschki) имеет остроконечный бутон продолговатой формы. Цветок крупный, чашевидной формы. Лепестки махровые, чистого белого цвета, периферийные лепестки слегка розоватые вверху. Высокий куст обильно цветет в начале сезона, повторное цветение наступает ранней осенью и держится практически до заморозков.

«Хью Диксон» (Hugh Dickson) обладает очень крупными цветками. Лепестки густо-махровые, интенсивного малинового цвета с алым оттенком. Сильный куст обильно цветет в начале сезона, во 2-й половине лета наступает слабое повторное цветение.

Парковые розы (old garden roses)

Данный вид включает в себя декоративные морозостойкие шиповники и розы, которые способны переносить зимовку под легким укрытием или же вообще без него. Цветение у большинства сортов отмечается один раз в начале лета, при этом на кустах появляется масса душистых цветков. Осенью же листья парковых роз окрашиваются в красивый цвет, а кусты также украшают яркие плоды (рис. 9).

Рисунок 9. Парковая роза

Парковые розы получили широкое распространение, так как очень неприхотливы и хорошо переносят зимовку. Они прекрасно смотрятся на любом участке ландшафтного типа, а также на фоне газонов, кустарников и деревьев.

Наиболее ценной парковой розой считается роза морщинистая, или ругоза. Как она сама, так и ее гибриды обладают крупными цветками, наделенными сильным ароматом. Окраска лепестков может быть белой, розовой, желтой или винно-красной. Цветут такие розы в течение всего лета, но наиболее обильно – в начале сезона.

Такие качества, как повторяемость цветения и морозостойкость розы морщинистой, используют для выведения новых зимостойких сортов с повторным цветением. Среди гибридов розы морщинистой встречаются как более, так и менее морозостойкие сорта, но все они обладают повторным цветением, а также хорошо устойчивы к мучнистой росе. Безусловно, все это делает розу морщинистую и ее гибриды очень популярными среди цветоводов, которые широко используют ее для озеленения.
Сорта парковых роз
Наибольшую ценность среди парковых роз представляют следующие сорта.

«Голден кинг» (Golden King) обладает крупными цветами, собранными в соцветия. Лепестки полумахровые, бледно-желтого цвета. Аромат старинных роз. Стройный куст достигает высоты 2,5 м, цветет в течение всего лета. Сорт маловосприимчив к грибным болезням.

«Жорж Кен» (Georges Cain) отличается крупными цветками, достигающими в диаметре 12 см и расположенными одиночно или в соцветиях. Лепестки полумахровые, амарантово-красного цвета с лиловым оттенком. Аромат сильный. Куст высокий, сильный, с опущенными побегами. Пора цветения наступает раньше, чем у большинства сортов роз, летом цветение повторяется. Концы побегов способны немного отмерзнуть суровой зимой, но быстро отрастают вновь. Иногда появляются плоды. Сорт невосприимчив к грибным болезням.

«Кайзерин дес Норденс» – «Царица Севера» (Kaiserin ties Nordens) имеет собранные в соцветия цветки. Лепестки густо-махровые, винно-красного цвета. Листья некрупные, блестящие, темного цвета, морщинистые. Сильный куст достигает в высоту 2 м. Цветение наступает в начале сезона, летом в состоянии повториться. Сорт прекрасно переносит зиму.

«Конрад Фердинанд Мейер» (Conrad Ferdinand Meyer) обладает крупными цветками, расположенными по нескольку штук на длинном побеге. Лепестки махровые, серебристо-розового цвета. Аромат очень душистый. Побеги имеют большое количество шипов. Листья крупные, кожистые. Цветение наступает в начале июня и способно повториться в течение лета.

«Парнассина» (Parnassina) отличается крупными цветками чашевидной формы, достигающими 7 см в диаметре. Лепестки махровые, чистого розового цвета. Кожистые листья темного окраса. Сильный куст может достичь в высоту 1 м. Цветение наступает в июне и в состоянии повториться в течение лета. Сорт обладает высокой морозостойкостью.

«Пинк Грутендорст» (Pink Grootendorst) имеет мелкие цветки, формой напоминающие гвоздику и собранные в соцветия. Лепестки махровые, резные по краям, ярко-розового цвета. Кожистые листья блестящие и морщинистые. Сильный куст способен вырасти до 1 м в высоту. Крона ветвистая, компактная. Цветение наступает в июне и повторяется в течение лета.

«Тетон бьюти» (Teton Beauty) обладает крупными цветками чашевидной формы, достигающими в диаметре 10 см. Лепестки махровые, темно-розового цвета с малиновым оттенком. Листья морщинистые. Сильный куст вырастает до 1,5 м. Обильное цветение наступает в начале лета и повторяется в течение сезона. Сорт морозостойкий.

«Ф. И. Гротендорст» (F. I. Grotendorst)» отличается собранными в большие плотные соцветия цветками. Лепестки махровые, по краям мелкопильчатые, похожи на лепестки гвоздики, малиново-красного цвета. Листья морщинистые, блестящие. Сильный куст достигает 1,2 м в высоту. Цветение обильное, повторяется в течение лета. Сорт обладает низкой зимостойкостью, но устойчив к грибным болезням.

«Помпон де Бургонь» (Pompon de Bourgogne) имеет мелкие цветки диаметром до 4 см. Лепестки густо-махровые, бледно-розового цвета, с розовым центром. Аромат душистый. Низкий куст шаровидной формы достигает в высоту 75 см.

«Джульет» (Juliet) обладает бутоном шаровидной формы. Цветки крупные, с густо-махровыми лепестками, снаружи золотисто-желтого цвета, внутри – яркого розово-красного. Листья кожистые, блестящие. Сильный прямой куст покрывается цветками в начале лета.

«Ален Бланшар» (Alain Blanchard) отличается крупными цветками, достигающими 8 см в диаметре. Лепестки темно-красного цвета. Аромат душистый. Сильный куст с раскидистой кроной достигает в высоту 1,5 м. Сорт хорошо переносит зиму.
«Ле рев» (Le Reve) имеет бутоны заостренной формы. Крупные цветки достигают 10 см в диаметре. Лепестки полумахровые, солнечно-желтого цвета. Аромат очень душистый. Блестящие листья зеленого цвета. Сильный куст достигает в высоту 2,6 м, побеги имеют форму сабли. Цветение наступает 1 раз в году в начале лета. Зимой растение способно подмерзать.

...

Розовое масло – очень ценный продукт, ведь на приготовление всего 1 кг понадобятся 500 кг лепестков роз!

«Солей д’ор» (Soleil d’Or) обладает заостренными бутонами удлиненной формы. Цветки крупные, с густо-махровыми лепестками, оранжево-желтого цвета с красноватым или золотисто-ореховым оттенком. Аромат душистый. Листья темно-зеленого цвета. Сильный куст вырастает до 1 м в высоту.

«Сафо» (Sapho) отличается крупными цветками, достигающими 10 см в диаметре. Лепестки полумахровые, белого цвета, иногда с телесно-розовым отливом. Аромат сильно душистый. Куст прямой, высокий, зимой не обмерзает.

«Кюисс де нимф» (Cuisse de Nymphe) имеет средние цветки диаметром до 7 см, собранные в небольшие соцветия. Лепестки махровые, розовато-белого цвета, по краям светлые. Аромат душистый. Прямой сильный куст вырастает до 2,5 м. Цветение однократное, наступает рано. Зимой не отмерзает.

«Амадис» (Amadis) обладает средними по величине чашевидными цветками диаметром до 6 см. Лепестки полумахровые, интенсивного лилово-пурпурного цвета. Аромат душистый. Листья светло-зелено го цвета. Куст прямой, высокий, побеги имеют мало шипов. Сорт способен отмерзать в суровые зимы.

«Мадам Плантье» (Маdаm Plantier) отличается крупными цветками, собранными в небольшие соцветия. Лепестки махровые, белого цвета. Аромат душистый. Куст сильнорослый, с ветвистой кроной. Цветение наступает в начале сезона.

«Мадам Санси де Парабер» (Madam Sancy de Parabere) имеет крупные цветки, расположенные в соцветиях на стройных побегах. Лепестки полумахровые, светлого фиалково-розового цвета. Аромат душистый. Средней величины листья нежные, светло-зеленого цвета. Куст достигает в высоту 2,5 м, на побегах нет шипов. Цветение наступает рано и продолжается в течение 2 недель. Сорт устойчив к грибным болезням. Зимой концы некоторых побегов могут отмерзать.

«Де ла Грифферэ» (De la Grifferaie) обладает цветками с махровыми лепестками карминно-розового цвета, при отцветании – светло-сиреневого оттенка. Аромат душистый. Сильный куст достигает в высоту 2 м, зимой не обмерзает.

«Бьюти оф прерис» (Beauty of the Prairies) отличается крупными цветками шаровидной формы, собранными в соцветия. Лепестки густо-махровые, ярко-розового цвета. Листья крупные. Куст плетистый, с дуговидными побегами. Зимой отмерзает редко.

Корнесобственные и привитые розы

Перед каждым, кто занимается или собирается заняться разведением роз, рано или поздно встает вопрос о том, каким именно саженцам отдать предпочтение: привитым или корнесобственным. На данный вопрос нет однозначного ответа, так как и у того, и у другого способа разведения роз есть свои плюсы и минусы, но начнем по порядку.

Итак, от корнесобственных роз очень просто получить саженцы. Даже начинающий цветовод способен легко добиться появления корней на черенках через 2,5–3 месяца. Однако такой саженец еще нельзя считать готовым посадочным материалом и высаживать осенью в грунт.

У саженцев корнесобственных роз корни недоразвиты и представляют собой густую мочку водянистых корешков (рис. 10), которые еще неодресневели, поэтому, даже если почва промерзнет всего до –0,5 °C, они подмерзнут и начнут гнить, что в итоге приведет к гибели всего растения.

Рисунок 10. Водянистые корешки саженцев корнесобственных роз

Чтобы сформировались крупные скелетные корни, саженцы необходимо дорастить. Только на 2-й год вегетации корневая система будет готова к пересадке в открытый грунт (рис. 11).

Растение набирает силу только на 2—3-й год после доращивания, становясь таким же сильным, как и привитое. Кроме того, корнесобственный саженец в состоянии даже превосходить привитое растение по долголетию и продуктивности.

Рисунок 11. Развитые корни корнесобственных роз

...

В немецком городе Гундельсгейме растет куст корнесобственной розы, возраст которого составляет около 80-100 лет. На розе каждый год все еще появляются прекрасные цветы.

Привитый саженец включает в себя части разных растений. В качестве подвоя, т. е. корня, выступает, как правило, шиповник, а привоем служит культурная роза нужного сорта. Подвой выращивают в течение 2–3 лет, затем на него нужно прививать культурный саженец. В итоге получается, что самому растению может быть 1–2 го да, тогда как его корням – уже 4–5 лет. Таким образом, однолетние привитые саженцы намного развитее корнесобственных роз, так как имеют взрослый корень (рис. 12).

Рисунок 12. Саженец привитой розы: развитый корень и молодой отросток

Однако у подвоя появляется дикая поросль, которую необходимо регулярно удалять, иначе она начнет доминировать над культурной частью и растение одичает. Из-за обрезки к 8—10 годам корень подвоя становится слабым, а роза начинает погибать. Тогда как корнесобственные розы к 10 годам как раз начинают входить в пору интенсивного цветения.

Почвенно-климатические условия также влияют на выбор саженцев. Корнесобственные розы плохо растут в южных местностях с жарким климатом, так как им недостаточно увлажнения, они страдают от суховеев, в результате чего у них появляется мало цветов. Корнесобственные розы рекомендуется высаживать в восточных, северо-западных и северных регионах, так как они намного лучше переносят перезимовку, чем привитые растения.

Хранить корнесобственные саженцы рекомендуется при температуре от -2 до 6 °C, а привитые – при температуре от -2 до 0 °C. Корнесобственные саженцы способны вступить в период вегетации уже при температуре 8—10 °C, а привитые – при температуре от 2 °C, что является причиной израстания растений.
Особенности ухода за корнесобственными розами
Надо с особым вниманием отнестись к почве для корнесобственных роз, так как для них важны ее структура, температура, влажность, наличие питательных веществ. Уровень стояния грунтовых вод должен быть низким.

Лучше подойдут легкие, хорошо окультуренные дренированные почвы, богатые гумусом. На них корнесобственные розы хорошо растут, прекрасно переносят зиму и обильно цветут. Плохо вегетируют такие розы на тяжелых глинистых почвах, которые не прогреваются в достаточной степени. Особенно противопоказаны они теплолюбивым видам – полиантовым, чайно-гибридным или ремонтантным розам.

Корнесобственные розы рекомендуется высаживать на участке с небольшим склоном на южной или юго-западной стороне, чтобы они были защищены от северных ветров. Если нет естественного склона, необходимо создать приподнятые грядки, чтобы вода хорошо стекала, а почва прогревалась.

Саженцы вытаскивают из горшков вместе с комом земли, в котором они развивались, и высаживают в грунт. Причем глубина ямок для корнесобственных роз должна на 3–4 см превышать глубину посадки в горшке (рис. 13), так как благодаря заглубленной посадке у саженцев развиваются дополнительные придаточные корни. Лунки требуется обильно полить и замульчировать торфом или перегноем.

Рисунок 13. Посадка корнесобственных роз в открытый грунт
Корнесобственные розы нуждаются в большом количестве воды для правильной вегетации и цветения. Это объясняется тем, что у роз развивается поверхностная корневая система, которая расположена горизонтально. Длительная засуха способна привести к тому, что корни перегреются, в результате чего растение ослабнет, остановится в росте и перестанет цвести. Чтобы после полива и дождей не образовывалась корка, рекомендуется регулярно проводить рыхление почвы.

Для нормального развития корнесобственных роз в летний период важно 1 раз в 2 недели вносить жидкие подкормки. Лучше использовать раствор свежего коровяка с добавлением минеральных удобрений.
В августе – сентябре у однолетних корнесобственных роз наступает пора наиболее пышного развития, особенно если стоит теплая погода с достаточным количеством осадков. Если почва глубоко обработана и достаточно рыхлая, то розы к этому моменту хорошо укореняются, корни прорастают в глубину и ширину, крона развивается, и наступает обильное цветение.

...

Болгария – мировой поставщик розового масла. Из цветов, выращенных в долине Роз, производят более 20 т этого ценного продукта.

Когда наступают первые заморозки, розы все еще обильно цветут, причем у них много растущих молодых побегов и бутонов. Дело в том, что они относятся к очень теплолюбивым вечнозеленым растениям, которые сами по себе просто не в состоянии подготовиться к перезимовке. Поэтому со 2-й половины лета необходимо начать работы, способствующие прекращению роста и появлению побегов. Так, закончить срезку цветов надо в июле, а с начала августа не рекомендуется внесение азотистых удобрений. В качестве подкормки лучше использовать калийно-фосфорные удобрения.

В октябре – ноябре проводят подготовку корнесобственных роз к перезимовке. Все растущие верхушки побегов обрезают, с основного куста удаляют все молодые побеги, а кусты окучивают, для чего используют землю из междурядий, создавая насыпи высотой примерно 15 см (рис. 14).

Рисунок 14. Окучивание роз

После того как температура воздуха опустится ниже -10—12 °C и почва промерзнет, нужно организовать дополнительное утепление, например, из листьев и лапника (рис. 15), высота которого должна составлять около 15–20 см.

В первый год корнесобственные розы требуется утеплять особенно тщательно. По достижении 2-летнего возраста они смогут обойтись зимой только одним окучиванием. Причем наиболее морозоустойчивы парковые, полиантовые и плетистые розы.

Рисунок 15. Утепление роз лапником
Удачная перезимовка корнесобственных роз зависит не только от температуры окружающей среды. Больше значение имеет избыток влаги в почве в осенний и зимний периоды. Растение способно хорошо пережить зиму, но погибнуть весной из-за того, что вымокнет и перепреет. Поэтому так важно вовремя снять зимнее укрытие и обеспечить хороший сток воды на участке.

Снимать зимнее укрытие необходимо постепенно. Когда растает снег, рекомендуется снять листья, после же полного оттаивания почвы землю у кустов разокучивают, а когда появляются почки, убирают лапник.

Если почвы тяжелые и холодные, то большая часть корнесобственных роз вступает в период вегетации позднее привитых растений. Если почвы легкие и быстро прогреваются, то такой разницы не существует.

Для получения саженцев лучше использовать некоторые сорта полиантовых, парковых, плетистых, ремонтантных и чайно-гибридных роз.

Сила роста и цветения у большинства сортов корнесобственных роз такая же, как и у привитых, причем встречаются сорта, которые вступают в период вегетации и цветения даже раньше привитых растений. Сорта корнесобственных роз, которые быстро укореняются и развивают глубоко залегающую систему корней, отличаются хорошим развитием и морозоустойчивостью.

Корнесобственные розы обладают таким качеством, как появление новых побегов из придаточных почек корневой шейки и корня, поэтому, если во время перезимовки отмирает надземная часть куста, растение остается живым, так как побеги возобновляются. У привитых роз такого свойства нет.
Особенности ухода за привитыми розами
В качестве подвоя для прививки чаще используют шиповник и его дикорастущие виды, на которые прививают благородные сорта роз. Самым легким способом прививки является прививка почкой, или окулировка, которую проводят с середины июля до начала сентября.

Растение можно прививать, если колючки на стебле хорошо обламываются. Для чего необходимо захватить часть коры и при помощи острого ножа срезать почку. Разрез выполняют сверху вниз, начиная его в 2 см над почкой, а заканчивая на расстоянии 1,5 см ниже глазка.

Перед работой с подвоем рекомендуется провести полив. В коре на стволе подвоя выше уровня земли следует сделать Т-образный надрез. Затем обратной стороной лезвия необходимо приподнять края коры и вставить туда подготовленную почку. Не затрагивая ее, нужно обвязать место прививки изолентой, пряжей или мочалом (рис. 16). Когда почка начнет набухать, обвязку удаляют.

Рисунок 16. Прививка почкой, или окулировка
После прививки важно правильно ухаживать за растением. В первую очередь это касается удаления диких отростков, которые начинают расти у подвоя ниже места прививки. Если обрезку не проводить, то привитая почка может не развиться. Срезать такие побеги надо у самого основания, так как при удалении на уровне почвы они опять начнут отрастать. Чтобы не допустить повторного появления диких побегов, нужно убрать землю от основания куста и оторвать побеги от корня. Идущие от корневой шейки отростки лучше срезать ножом, стараясь не оставить колец, которые способны стимулировать рост почек. На стволах штамбовых роз также вырастают побеги, которые удаляют таким же способом. Ухаживать за привитыми розами следует в соответствии с их принадлежностью определенному сорту. Причем важное место в уходе занимает обрезка. Основную обрезку проводят весной. Если привитый сорт цветет однократно, то куст обрезают сразу после цветения, чтобы крона не стала слишком густой, что снизит цветение в дальнейшем.

...

Лепестки роз используют в народной медицине, для чего их собирают с цветущего растения рано утром, так как в это время в цветах больше эфирных масел, чем днем.

Срезку цветущих роз рекомендуется проводить рано утром, после чего стебель сразу же следует поместить в воду. Махровые сорта роз надо срезать распустившимися, а полумахровые – раскрытыми не до конца. Крупноцветковые розы, как правило, срезают на больших стеблях, но при этом важно сохранить на кусте как можно больше листьев, что в дальнейшем повлияет на его рост. Таким образом, часть крупноцветковых роз рекомендуется срезать на высоких стеблях, а часть – на коротких. Так, цветки на слабых побегах можно срезать с 1–2 листьями на стебле, а красивые и нарядные цветы на сильных побегах – с более длинным стеблем, оставляя на стебле 2 развитых листа.

Устройство розария

Выращивать розу в качестве культурного растения впервые начали на территории современной Турции, о чем сохранились письменные свидетельства, найденные во время раскопок царских гробниц в городе Уру. В них говорится, что примерно 5000 лет назад шумерский царь Сарагон I привез из военного похода розу. Историки считают, что по прошествии времени из этого города кусты роз доставили в Грецию и на Крит, откуда по торговым путям цветок попал в Египет, Сирию и Закавказье.

Сохранилось мало свидетельств того, какие сорта и способы выращивания роз существовали в античном мире. Самые ранние из них относятся к Древней Греции. Современник Александра Великого, греческий писатель Теофраст в своей книге «Естественная история» весьма подробно рассказал о розе и способах ее выращивания.

От древних греков культура выращивания роз перешла к древним римлянам и достигла у них очень высокого уровня. Долгое время в Римской империи розы умели выращивать только в теплое время года, поэтому знатным горожанам приходилось выписывать из Египта целые корабли с этими прекрасными цветами. Однако через некоторое время их стали выводить в теплицах даже зимой. Древнеримский поэт Марциал писал, что римские розы не уступают египетским, хотя в последнем случае они и появляются благодаря природе, тогда как в Риме выращивание роз давно превратилось в искусство.

С падением Римской империи культура выращивания роз в Европе была практически забыта и их продолжали выращивать только в странах Востока. Крестовые походы помогли цветам вновь вернуться в Европу. В XIII в. Тибо VI, граф Шампани, привез из Крестового похода прованскую розу. Широкое распространение эти растения получили в Испании. Во времена правления мавров в садах Кордовы, Валенсии и Гренады было огромное количество роз. Однако наиболее популярными эти цветы были во Франции. Письменные источники указывают, что там даже существовали специальные люди, которые украшали розами правительственные здания.

Мировое распространение розы получили в XVII–XVIII вв., но европейским центром по-прежнему оставалась Франция. Именно в ее садах появились настоящие коллекции роз разнообразных сортов, например в саду Сен-Дени насчитывалось около 300 различных сортов. Также Франция славилась своими селекционерами и цветоводами-любителями.

В конце XVIII – начале XIX в. велись активные работы по выведению роз новых видов, которые позднее легли в основу современных групп. Именно тогда появились первые сорта чайно-гибридных, полиантовых, ремонтантных и других видов.

Во времена королевы Виктории розы в Англии в основном использовали в качестве фона при создании цветовых групп, но в 1-й половине XIX в. ситуация изменилась. Появились новые интересные сорта, и розы стали выращивать как самостоятельные цветы. В середине XIX в. они были настолько популярны, что розарии принялись разбивать в каждом саду. Одним из первых розариев в Англии стал розовый сад, созданный Хамфри Рептоном в саду Эшриджа. Сам розарий был круглым, а от его центра, словно лепестки, расходились небольшие клумбы, которые заканчивались арками. Таким образом, розарий как бы воссоздавал своим дизайном цветок розы.

Один из первых розовых садов Франции находился в Мальмезоне и принадлежал императрице Жозефине. В Париже в парке Багатель находится один из знаменитейших современных розариев, являющийся национальной гордостью Франции, площадь которого составляет 24,5 га. У него регулярная планировка и несколько цветников, центром каждого из которых являются розы. В розарии парка Багателя проводят международные конкурсы роз.

До сих пор Франция остается страной, известной своими великолепными розами. Здесь выращивают не только декоративные сорта, но и масличные, используемые в виноделии, парфюмерии и косметической промышленности. Цветочные культуры занимают во Франции значительную часть сельскохозяйственных угодий. Ежегодно там выращивают примерно 20 млн розовых кустов. Выращенные в грунтовых теплицах розы идут на срезку, поэтому круглый год во Франции есть свежие цветы.

Первое место в мире по экспорту роз занимает Голландия. Цветочная индустрия в этой стране получила огромный размах, под розовые насаждения заняты тысячи гектаров сельскохозяйственных площадей. Примерно 90 % выращенных цветов идут на экспорт.

Болгария также занимает одно из лидирующих мест по выращиванию роз. Ежегодно на экспорт в несколько десятков стран идут более 500 000 розовых кустов. Также Болгария известна своим розовым маслом, масличную розу для выработки которого выращивают на огромных плантациях. На получение 1 кг розового масла необходимо потратить примерно 3 млн цветков.

Первые письменные свидетельства о выращивании розы в России относятся к 1-й половине XVII в.; тогда в Москве культивировали махровые розы. Однако только в начале XIX в. они получили широкое распространение. В конце XIX в. благодаря стараниям ученых Н. И. Кичунова, И. В. Мичурина и Н. Д. Костецкого были выведены новые сорта роз, получившие большую популярность у цветоводов. Розовыми кустами стали озеленять улицы многих городов.

В XX в. специалисты Ботанического института им. В. Л. Комарова сделали очень много для развития отечественного розоводства. Они помогали распространять отечественные и зарубежные сорта роз, поддерживая связи с цветоводческими хозяйствами, ботаническими садами, питомниками, а также цветоводами-любителями. Именно в этом саду больше 40 лет существует и пополняется новыми сортами коллекция роз, составляющая 2 500 экземпляров, что является самой крупной коллекцией роз в стране.

Специалисты Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина не только отбирают лучшие сорта современных видов роз и производят их оценку, но также разрабатывают новые методы возделывания роз, которые подходят для различных климатических условий.

...

После выведения современных сортов роз старинные сорта на долгое время были забыты, и только в середине XX в. их вновь начали восстанавливать.

Виды розариев

Цветоводу-любителю трудно самостоятельно создать большой розарий, но, если хочется начать выращивать розы, можно выделить для них небольшой участок в 12–20 м2 и разбить розарий. Лучше выбрать солнечный участок, который защищен от ветров, причем это должно быть открытое место, лишенное других растений и построек, так как розы не цветут в тени; также необходима специально подготовленная почва.

Перед теми, кто решит выращивать розы, встанет вопрос о том, какому же виду отдать предпочтение, чтобы цветы отлично выглядели, гармонировали между собой и за ними было просто ухаживать.

Выбор цвета роз является сугубо индивидуальным. Можно просмотреть специальные журналы по интерьеру и дизайну садов и решить, каким вы хотите видеть свой небольшой розарий.

Сорта роз отличаются друг от друга по высоте. Если под розарий у вас выделена небольшая территория, то лучше отдать предпочтение низкорослым сортам. Кроме того, у них есть свои преимущества: они очень красивы, но при этом неприхотливы в уходе.

По требовательности к уходу и по интенсивности аромата розы делятся на старые и современные сорта. Старые садовые розы не нуждаются в особой заботе; также они обладают более сильным иммунитетом к различным болезням, их цветение продолжается несколько недель и они обладают очень сильным ароматом, поэтому не подходят людям с аллергией. В данном случае лучше выбрать кустарниковые розы, которые менее ароматны, но также имеют иммунитет к болезням и не требуют особого ухода.

Современные сорта превосходят некоторые сорта старых роз по красоте цветков и длительности их цветения, а также обладают довольно сильным и приятным ароматом. Однако современные розы имеют и недостатки: они сильнее подвержены болезням и им необходим тщательный уход.

Сад в романтическом стиле

При организации такого розария следует отдать предпочтение сортам с цветками изысканной формы и неярким окрасом, которые напоминают старинные сорта роз. Его можно не разбивать рядом с домом, потому что, как правило, романтический садик создают в глубине участка, чтобы он был закрыт другими деревьями и кустарниками, тем самым формируя интимную и романтическую атмосферу.

Сад в парадном стиле

Такой сад несложно осуществить при помощи композиций роз, имеющих ярко окрашенные цветки, которые выделяются на фоне зеленой листвы и газона. Парадную атмосферу помогут создать сорта с цветками контрастной окраски и бутонами пышной формы.

Розы в бордюре

Бордюр представляет собой участок, засаженный цветами, который можно обозревать с 1, 2 или 3 сторон. В бордюрах розы группируют исходя из высоты и ширины кустов, причем для посадки подойдут любые сорта.

Если розарий невелик по площади, обозревается с одной стороны, но при этом в нем собраны розы разных видов и сортов, можно использовать следующий тип посадки. На заднем плане располагаются парковые розы, затем следуют современные виды, например флорибунда, на ее фоне хорошо смотрятся чайно-гибридные розы, а самый низкий бордюр составляют из миниатюрных или почвопокровных роз. Такой тип размещения позволит любоваться богатством различных сортов на одном небольшом участке, при этом розы не будут закрывать друг друга, прекрасно гармонируя между собой.

Также можно создать розарий, обозреваемый с 2, 3 или 4 сторон. При создании композиции такого плана используют принцип свадебного торта: самые высокие сорта роз помещают в центре, затем идут средне-рослые кусты, а внешняя граница состоит из миниатюрных или почвопокровных роз.

Вертикальный розарий

Такой розарий формируют при помощи вьющихся и плетистых видов роз для украшения беседок, стен домов, оград, арок, трельяжей. Кроме того, благодаря им можно скрыть дефекты сада, например оплести ими сухое дерево.

При организации вертикального розария следует помнить о том, что розы не лианы, а потому не смогут самостоятельно виться по ограде и их стебли придется постоянно направлять по опоре и закреплять, чтобы они лучше держались.

Плетистыми розами лучше укрывать фасады домов и заборы. Вообще цветочные гирлянды плетистых роз, увивающие беседки и арки, выглядят весьма романтично и создают сказочную атмосферу.

Вьющиеся розы также используют для украшения беседок и других построек, а также их можно пускать по деревьям. В некоторых случаях вьющиеся розы применяют для поддержания других вьющихся растений.

...

Розы патио относятся к виду флорибунда, хотя включают в себя многие признаки миниатюрных роз, например величину и совершенную форму куста.

Розарий-альпинарий

Для создания альпинария используют, как правило, миниатюрные и почвопокровные виды роз, а также некоторые виды более высоких сортов. Почвопокровные розы ценны тем, что быстро растут, неприхотливы в уходе и обильно цветут. Даже если высадить их небольшой группой, то через некоторое время из них получится яркий ковер, который будет эффектно смотреться в композиции с природным или искусственным камнем.

Почвопокровными розами прикрывают бугорки в альпинарии или высаживают их на крутом склоне. При посадке необходимо располагать кусты на достаточном расстоянии, чтобы они впоследствии не мешали друг другу. Кроме того, между почвопокровными розами в альпинарии можно посадить миниатюрные, которые станут немного возвышаться над ними. Такие композиции смотрятся очень интересно и необычно.

Передвижной, или мобильный, розарий

Чтобы создать мобильный розарий, кусты высаживают в контейнеры или вазоны, которые потом выставляют на террасах, по краям дорожек, в беседках, около входов в дом, на открытых площадках и т. п.

В контейнеры высаживают низкорослые сорта, так как им не нужно столько пространства, как кустарниковым или высокорослым. Хорошо подходят для выращивания в вазонах розы патио. Важно учитывать, что размеры контейнеров и материалы, из которых они изготовлены, влияют на развитие роз и их цветение, а перед посадкой в них необходимо создать хороший дренажный слой.

Вазоны и контейнеры с розами ставят на хорошо освещенных участках, обильно поливают и подкармливают. Зимой контейнеры с розами хранят в подвальном помещении или уносят в зимний сад.

Клумбы из роз

Этот тип розария является одним из самых популярных. Для высаживания на клумбах лучше подходят розы флорибунда и чайно-гибридные, причем предпочтение отдают средне-рослым сортам с регулярным цветением.

Смешанный розарий

В данном случае вместе с розами высаживают и другие цветы, в основном незабудки, пионы, тюльпаны и крокусы.

Одиночные посадки

Для такого розария подойдут сорта роз с кустами красивой формы, цветками с необычными оттенками, душистым ароматом и обильным цветением. Красивый розовый куст может смотреться великолепно, даже если растет один, только нужно подобрать такую розу, которая будет идеально вписываться в окружающий пейзаж.

В качестве одиночного растения прекрасно себя чувствуют многие плетистые и кустарниковые розы, обладающие как крупными, так и мелкими цветками.

Групповые посадки

Безусловно, розы прекрасно выглядят и группами. На одной клумбе можно создать композицию из растений одного сорта, но различных цветов, или смешать несколько разных сортов, гармонирующих по цвету и форме бутона.

Выбор места для розария

Размеры розария на самом деле не так важны: он вправе занимать как маленькую, так и большую площадь. За маленьким садиком, без сомнения, легче ухаживать и проще оформить его в определенном стиле. Маленькие розарии, как правило, организуют в пейзажном стиле, тогда как большие – в регулярном, требующем достаточного пространства.

Кроме того, размеры розового садика оказывают влияние на выбор тех или иных сортов, ведь различные розы достигают разной величины. Если вы решили разбить небольшой розарий, то не сможете посадить в нем парковые виды, но вам подойдут небольшие кустарниковые розы. Причем их выбор настолько разнообразен, что их доступно использовать практически при любой планировке садика.

...

Впервые гибридный сорт роз был получен в первой половине XIX в. в Италии в результате случайного скрещивания сортов Autumn Damask и Rosa gallica officinalis.

Розарий лучше разбить на хорошо освещенном и защищенном от ветра участке, где розы не будут в тени от построек или деревьев. Из почв розам больше подходят суглинки со слабой кислотностью (pH = 6), которые необходимо хорошо дренировать. При подготовке грунта под разведение роз в него нужно внести органические вещества.

Планировка розария

Ландшафтный дизайн предлагает 2 типа планировки розария – пейзажный и регулярный. Регулярную планировку чаще выбирают на участке с большой площадью, который располагается на видном месте. Она предполагает, что розы будут высажены на участке, ограниченном покрытием, в качестве которого могут выступать галька, плиты, битый кирпич, камни и др.

При создании регулярной планировки придерживаются строгих геометрических форм. Например, очень эффектно смотрятся клумбы в виде квадрата, овала, треугольника, прямоугольника. Причем в регулярной планировке органичны как одиночные кусты, так и групповые посадки. Вокруг клумб могут раскинуться мощеные дорожки или иные покрытия либо газоны с зеленой травой и высаженными на них другими растениями.

Часто рядом с розами при такой планировке садика высаживают хвойные кустарники, например можжевельник, а также хвойные деревья – голубые ели или пихту, которым также придают четкую геометрическую форму, определенную дизайном в качестве основной. Также в регулярной планировке используют и плетистые розы, которыми оплетают арки, беседки, трельяжи, пристенные каркасы. Для них создают дуговидные опоры или маскируют ими старые деревья.

Пейзажная планировка имеет менее официальный вид, ведь такому розарию может быть придана произвольная форма. Таким образом, больше она подойдет для небольших участков. Ее выполняют так, чтобы создать впечатление, будто розы растут здесь самостоятельно, а не посажены специально, благодаря чему подобный розарий выглядит более воздушным и легким. Рядом с пейзажным розарием желательно разбить искусственный водоем, который придаст садику романтическую атмосферу, а внутри установить декоративное освещение, которое включать в вечернее время.

При организации розария любой планировки необходимо подобрать сорта роз, которые будут гармонично сочетаться между собой. Для создания групп можно выбрать как розы одного сорта, так и разных; здесь главное, чтобы у них совпадало время цветения и гармонировали цвета. А чтобы розы в группе выглядели максимально эффектно, при формировании групп берут по 3–5 кустов каждого вида.

Если композиции включают в себя различные сорта роз, то требуется добиться того, чтобы они идеально сочетались по цвету. Лучше сыграть на цветовых контрастах, а высаживать различные сорта роз с одинаковым окрасом в данном случае не рекомендуется. Розы с 2-цветными цветками располагают отдельно, а 1-цветные сорта сажают группами.

В розарии можно выращивать и другие цветы, например, весной эффектно станут смотреться пионы, тюльпаны и незабудки. Причем лучше отдать предпочтение сортам, имеющим необычные листья и ажурные лепестки, чтобы они выигрышно смотрелись в композиции, а их окрас не должен перебивать красоту роз, ведь в розарии именно они должны быть ведущими цветами, остальные лишь дополняют их.

В настоящее время существует огромное разнообразие цветовых оттенков роз, которые дополняют друг друга, создавая невероятные сочетания. Так, классические розовые цветки будут идеально смотреться в обрамлении цветков фиолетового, синего либо лилового цветов (лаванда, герань, колокольчики).

Высаживая рядом с розами другие цветы, можно сыграть на контрасте или использовать принцип ассоциации, посадив цветы такого же цвета, что и розы, но только другого оттенка.

При высадке роз с красными цветками рядом с ними будут идеально смотреться цветки с сиреневым, желтым, ярко-розовым, фиолетовым окрасом. Желтые розы красиво смотрятся в обрамлении персиковых, кремовых, лососевых или абрикосовых цветов. С белыми розами могут соседствовать персиковые, нежно-розовые и кремовые цветы.

Можно поиграть с цветовой гаммой, чтобы достичь невероятно красивого сочетания. Создавая цветовые композиции, подбирая для них цвета роз и других растений, нужно придать своему садику уникальность, яркий и неповторимый стиль, который станет отражением вашей индивидуальности.

При создании пейзажной или регулярной планировки необходимо учитывать размеры участка, стиль окружающего ландшафта и дома.

Розы в интерьере сада

Роза – это, пожалуй, наиболее самодостаточный цветок, который способен эффектно выглядеть в одиночной посадке или ярко выделяться среди других цветов в групповых садиках.

Чтобы розы смотрелись на приусадебном участке аккуратно, их можно высаживать в клумбы, партеры, бордюры или рабатки. Кроме того, сорта роз с кроной красивой формы высаживают и одиночно.

В большом по площади розарии несложно разбить несколько клумб и посадить в каждой по 1 сорту роз. Высаживая на одной клумбе разные сорта, необходимо подбирать их в соответствии с цветом, высотой куста и густотой кроны.

На крупных клумбах очень красиво смотрятся розы чайно-гибридные и флорибунда. На маленьких участках можно создать мини-клумбы, в которых будут уместны миниатюрные розы или низкорослый сорт патио, которые всегда выигрышно смотрятся в маленьких посадках.

Если вы решили укоренить розу в качестве одиночного растения, то лучше такой куст будет выглядеть на фоне изумрудного газона, на котором можно с легкостью рассмотреть королеву цветов во всей ее красе. Для одиночной посадки предпочтительнее использовать кусты с густой красивой кроной, которая покрывается множеством восхитительных цветков. Какой бы цвет в данном случае ни был выбран, куст все равно станет прекрасно смотреться, контрастируя с зеленым цветом газона. Несмотря на минимализм и строгость такого дизайна, он выглядит очень эффектно и стильно.

С помощью обрезки или пригибания нижних стеблей к земле кусту розы можно придать любую форму, что смотрится не только аккуратно, но и очень интересно.

Клумба – классическая форма посадки роз, которую использовали еще в давние времена. Однако она приобрела еще большую популярность после того, как были созданы сорта с повторным цветением, которые позволяют наслаждаться красотой роз весь сезон.

...

Первый сорт чайно-гибридной розы был выведен во Франции в 1867 г. Этот год считается, датой появления современных сортов роз.

Размеры клумбы зависят от размеров участка и той площади, которая отведена под розарий. Можно создать небольшие клумбы, в которых будут находиться как розы одного сорта, так и нескольких, подходящих друг другу по размерам и цветам. Если позволяет площадь, то разбивают огромные клумбы, на которых создают разнообразные цветочные композиции, включающие в себя различные сорта роз и другие растения, выступающие в качестве фона и дополняющие дизайн.

Другой вид высадки роз – бордеры. Если клумбы могут иметь разную форму и располагаться в любом месте сада, то бордеры, как правило, протягивают вдоль дорожек или оград. В последнем случае на заднем плане высаживают высокие сорта роз, а на переднем – более низкорослые.

Как правило, бордеры составляют из одного вида роз. Если же в них высажено несколько сортов, отличающихся высотой и формой кустов, окрасом цветков, или, кроме роз, в них растут и другие цветы, то их называют миксбордерами.

Если вы решили создать миксбордер, следует заранее спланировать его внешний вид и подумать о том, какие розы будут расти на заднем, а какие – на переднем плане. Миксбордер позволяет создать интересную композицию из разных сортов, благодаря чему он на протяжении всего сезона будет радовать своими цветками, ведь, когда отцветут розы одних сортов, в цветение вступят другие.

Чтобы регулировать высоту кустов в бордере и придать кустам необходимую форму, можно обрезать побеги или пригнуть их к земле. Благодаря чему бордеру несложно придать аккуратный и завершенный вид.

Подготовка почвы

Розы, как и любые другие садовые растения, для своего нормального развития нуждаются в тепле, воде, свете, воздухе и правильном питании. Немалое значение для них имеет и солнечный свет, так как затененные участки им не подходят: в тени они особенно подвержены болезням и плохо цветут. Таким образом, чтобы розы хорошо развивались и обильно цвели, рекомендуется выбрать для посадки открытое место. Лучше, если солнце будет освещать участок в 1-й половине дня; причем нельзя подвергать растения воздействию прямых солнечных лучей, которые очень вредны для сортов с темной окраской цветков, так как они выгорают, приобретают синеватый оттенок и быстро отцветают. Поэтому темноцветные розы в период яркого солнца рекомендуется притенять.

Также розы необходимо защищать от воздействия сильного ветра, так как от него лепестки и листья начинают опадать, а куст теряет свою форму. В первую очередь от ветра страдают штамбовые розы. Особенно пагубно его влияние в зимний период, поэтому участок, где растут розы, хорошо бы защитить также с северной стороны.

...

Многие поэты древности – Гораций, Анакреон, Плиний Старший – воспевали розу в своих произведениях.

Оптимальной температурой воздуха, при которой розы чувствуют себя комфортно, являются 15–22 °C. Температура почвы оказывает влияние на способность корней всасывать минеральные вещества из земли, и если она низкая, то корни теряют эту возможность. От высокой температуры почва пересыхает, и корни также не в состоянии взять из нее необходимые для жизни элементы. Лучшей температурой почвы для роз считаются 17–20 °C.

Розам не подходят ни сквозняк, ни застой воздуха, поэтому при выборе места для их посадки нужно удостовериться, что циркуляция воздуха находиться на должном уровне.

Нежелательны для посадки роз участки, находящиеся на заболоченных местах, потому что в этом случае грунтовые воды залегают близко к поверхности земли. Если корни постоянно находятся в воде, то к ним не поступает кислород, по причине чего начинается их загнивание и растение заболевает.

После выбора оптимального места для посадки рекомендуется разметить участок и подготовить посадочные ямы. Сделать это лучше заранее, примерно за 2–3 недели до начала высадки саженцев.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, нужно провести дренирование. Чтобы узнать, на какой глубине находятся грунтовые воды, достаточно выкопать яму глубиной примерно 100–120 см. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то вода заполнит яму за несколько дней.

Небольшие участки можно дренировать с помощью щебня, песка и гравия. Если выращивать розы на участках с близким залеганием грунтовых вод, но без дренажа, то после зимы многие кусты способны погибнуть, а оставшиеся станут болеть, плохо цвести и развиваться. При дренировании участка для роз создают рабатки, которые рекомендуется приподнять над уровнем дорожек на 10–12 см.

Чтобы розы обильно цвели, необходимо заранее позаботиться об обработке и окультуривании почвы. Как мы уже отмечали, лучшими для роз считаются суглинистые, среднесуглинистые или глинистые почвы с добавлением речного песка, которые надо удобрить перегноем, конским или коровьим навозом. Тем не менее розам может подойти любая почва, если ее перед этим правильно обработать и внести необходимое количество удобрений.

По своей структуре почва, в которую высаживают розы, должна быть влаго– и воздухопроницаемой, от чего зависит способность корней впитывать полезные вещества.

Сухие песчаные почвы розам не подойдут, потому что в жаркую погоду они сильно перегреваются, в холодную – промерзают, а также не в состоянии хорошо удерживать влагу. Также розы не любят болотистые, илистые и каменистые почвы с тонким плодородным слоем.

Перед тем как выбрать место для посадки роз, требуется узнать, какие растения росли здесь раньше. Благодаря чему можно определить тип почвы, ее плодородность, наличие в ней питательных веществ. Если на участке раньше росли такие растения, как вишня, лапчатка, абрикос, айва, то это не самый лучший вариант для выращивания роз. Дело в том, что этим растениям нужны те же вещества, что и розам, следовательно, почва уже обеднена.

Если прежде на выбранном участке в течение долгого времени росли розы, то он также не подходит для разбивки розария, поскольку почва бедна необходимыми веществами и, кроме того, в ней находятся насекомые-вредители и возбудители болезней, опасных для роз. Если вы все же решились посадить розы именно в таком месте, то для начала рекомендуется убрать верхний слой почвы и заменить его новым.

Найти идеальную почву для посадки роз очень сложно, так как практически на любом участке могут встретиться условия, препятствующие нормальному развитию растений. Тем не менее выход есть всегда. Так, если розарий планируется разбить в низине с сильно увлажненной почвой, в ней создают специальные дренажные канавки, посредством которых выводят лишнюю влагу.

Если на участке, где будет розарий, почва тяжелая, то в нее можно добавить торф, золу, песок, компост, известь, перепревший куриный или кроличий помет. Благодаря им она станет более легкой и рыхлой, возрастет ее воздухо– и водопроницаемость. Во время окультуривания участка такого рода дополнительные компоненты необходимо заделать в почву равномерно по всей площади. Если же при перекопке просто выбросить глину наверх, то после дождей она превратится в корку, которая станет препятствовать проникновению кислорода к корневой системе.

Легкие песчаные почвы можно улучшить, внеся способные задержать в ней влагу субстраты, к которым относятся компост с торфом, навоз, выветренная глина и дерновая земля. Глину вносят вперевал, одновременно смешивая ее с навозом и песчаной почвой. Причем важно учитывать, что для окультуривания легкой почвы не подходит красная глина, взятая с большой глубины, так как она малоплодородна и содержит вредные примеси оксидов железа и алюминия.

Используют только глину из верхних слоев почвы, для чего снимают ее слой толщиной 10–15 см. Собранную глину укладывают в штабеля и хранят в течение сезона. За данное время ее надо несколько раз перевернуть, смешивая при этом с известью, которая может быть как свежегашеной, так и использовавшейся до того при строительстве. В последнем случае необходимо проследить, чтобы она не была смешана с цементом.

Торфяную крошку и перегной также вносят вперевал. Причем кислый низинный торф рекомендуется сначала смешать с известью, тогда как верховой торф можно вносить сразу.

Нельзя использовать свежий неразложившийся навоз. Дело в том, что если внести весной неразложившийся навоз, особенно в больших количествах, то саженцы способны погибнуть. Подготавливая участок под розарий, лучше использовать перепревший навоз, который вносят в землю по осени.

Осенью выполняют капитальные работы по подготовке почвы к посадке роз. В это время не рекомендуется вносить минеральные удобрения, потому что при последующей перекопке участка труднорастворимые фосфорные удобрения уйдут в более глубокие слои почвы, а легкорастворимые калийные и азотные вымоются из нее. В результате саженцы не смогут использовать их полностью, поэтому минеральные удобрения заделывают непосредственно перед посадкой или при последующих подкормках.

На правильное развитие кустов также влияет кислотность почвы. Больше розам подходят слабокислые или нейтральные почвы. При необходимости понизить кислотность почвы в нее вносят золу, костную или доломитовую муку, известняк. Если же хотят повысить этот показатель, используют кислый торф, растительный перегной и суперфосфат.

У большей части роз развивается глубоко уходящая корневая система, которая позволяет забирать минеральные вещества и воду из глубоких слоев грунта, поэтому участок требует глубокой обработки.

Несмотря на то что внесение смеси удобрений на весь участок обходится дорого, эффект от этого – просто замечательный. Лучше заранее позаботиться о создании для роз идеальных условий, чтобы потом радоваться красоте выращенных кустов.

Посадка растений

Подготовка саженцев к посадке

При разведении розария нужно подготавливать не только почву, но и сами саженцы. Купить их можно в специализированных магазинах, хозяйствах или на рынках, но они готовы к посадке лишь частично. Дело в том, что продавцы по-разному обрабатывают саженцы, чтобы в их корнях сохранились влага и необходимые питательные вещества. Исходя из этого и производят подготовку посадочного материала.

Если вы купили саженцы в горшочках, то они почти готовы к непосредственной посадке. Это так называемые саженцы с закрытой корневой системой, так как вокруг них находится земля. В период хранения их корни постоянно развивались.

Чтобы высадить саженцы с закрытой корневой системой, надо заранее подготовить посадочную яму, аккуратно вынуть из горшка саженец вместе с комом земли, стараясь при этом не повредить корни, и поместить его в яму, а затем засыпать землей и утрамбовать. Чтобы саженцы лучше прижились, после посадки их требуется регулярно поливать.

...

В начале XVIII в. европейцы обнаружили в Китае неизвестный сорт роз с мелкими малиновыми цветками и без выраженного аромата. Теперь этот вид известен как китайские розы.

Существуют саженцы с открытой корневой системой. В данном случае подготовка к посадке зависит от того, каким способом они были упакованы. Так, купленные в магазине или присланные по почте саженцы, как правило, находятся в коробке с хорошо упакованными корнями, которые могут находиться в глиняной болтушке, запакованной в целлофан. В данном случае требуется сначала снять его с корней, а затем поместить их на несколько часов в холодную воду, чтобы глина размокла и смылась. Кроме того, таким образом корням удастся вернуть часть потерянной ими влаги.

Иногда каждый корень саженцев индивидуально упаковывают во влажный торф. Данный способ хранения получает в последнее время все большее распространение, потому что благодаря ему удается сберечь растение во время перевозки или пересылки. Для подготовки к посадке саженцев, упакованных таким способом, необходимо снять пленку и защитную сеточку, если она есть, а затем убедиться в том, что корни находятся в целом состоянии.

В некоторых случаях можно высаживать розы непосредственно в упаковочной сетке, но так поступают только тогда, когда корни саженцев не сгибали при пересылке или была использована сеточка, растворимая в земле. Тем не менее большинство опытных цветоводов все же советуют освободить корни от сетки, чтобы можно было их осмотреть и выявить повреждения.

Чтобы влага в тканях роз лучше сохранялась, их стебли нередко покрывают воском или парафином. Лучше перед посадкой аккуратно счистить его, чтобы растения получили возможность дышать. Снимать парафиновый слой рекомендуется мягкой щеточкой или тканью.

После покупки и распаковки саженцев надо внимательно осмотреть каждый корень. У хорошо развитых саженцев наличествуют 2–3 толстых стебля, разветвленная корневая система, много тонких корней. Если есть мелкие ослабленные или поврежденные корешки, их требуется срезать.

Как правило, перед упаковкой продавцы укорачивают стебли и корни до необходимых размеров. Перед посадкой нужно заново немного срезать корни, так как в этом случае они лучше смогут поглощать полезные вещества. Если на подвое есть почки, то их надо удалить, чтобы из них не начала развиваться дикая поросль.

Каким бы способом ни были упакованы саженцы, перед посадкой их обязательно нужно поместить в воду на несколько часов, чтобы корни восполнили потерю влаги. Также рекомендуется обработать саженцы бордоской жидкостью или 3 %-ным раствором медного купороса против грибковых болезней.

Во время посадки саженцы теряют много маленьких корешков, из-за чего растение не в состоянии нормально питаться. По этой причине после посадки рекомендуется немного подрезать стебли роз, чтобы они стали практически таких же размеров, как и корни, причем длина стеблей и корней должна составлять примерно 30 см. Также во время посадки необходимо подкормить розы или внести под них стимуляторы роста.

Оптимальное время посадки

Трудно ответить на вопрос, какое же время нужно считать лучшим для посадки саженцев. Во многом это зависит от предпочтений и привычек самого цветовода. Если соблюсти все условия, то саженцы хорошо приживутся и будут правильно развиваться вне зависимости от того, посадили их весной или осенью. Однако если саженцы высаживают ранней весной, требуется поддерживать оптимальную влажность почвы и следить, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. После посадки растения обязаны прижиться, затем у них формируется корневая система, и лишь потом развивается надземная часть.

Если соблюсти все правила осенней посадки и хорошо утеплить саженцы для перезимовки, то к первым заморозкам корни уже должны вырасти и развиться. У роз, высаженных осенью, ранней весной начинают развиваться корневая и надземная части, благодаря чему они быстрее растут и вступают в пору цветения уже в первый год посадки.

Посаженные весной саженцы развиваются не так быстро, как осенние, и способны отставать в развитии примерно на 2 недели или даже больше.

Осенняя посадка предпочтительнее для южных регионов, отличающихся мягким климатом. В северных регионах лучше сажать розы весной.

Осенняя посадка

Для осенней посадки нужно выбрать подходящий момент. Дело в том, что в различных климатических зонах время прихода зимы разнится. Итак, рекомендуется высаживать розы не позднее, чем за месяц до наступления зимы. В северных регионах для осенней посадки подойдет конец августа, причем место для посадки надо подготовить еще раньше. В средней полосе сажать розы рекомендуется в середине сентября – начале октября; для южных регионов лучшим временем будут конец сентября – середина октября.

Непосредственно во время осенней посадки нежелательно вносить в землю удобрения. Если почва обеднена, необходимо обогатить ее за некоторое время до посадки. Дело в том, что из-за внесения подкормки способны развиться молодые побеги, которые погибнут от холодов, а вместе с ними может погибнуть и весь саженец. Кроме того, побеги станут отнимать питательные вещества у корней, которые обязаны развиться в первую очередь.

Глубина ямки для посадки роз должна составлять 50–60 см, а диаметр – примерно 40 см. Возможно, после этого придется произвести некоторое улучшение почвы. Если она песчаная, то в яму рекомендуется насыпать глину до 10 см высотой, чтобы у корней задерживалась влага. Если же почва глинистая, то на такую же высоту надо насыпать песка, тогда лишняя вода будет уходить лучше. Затем в яму насыпают плодородную почву, которую заготовили за несколько недель до посадки. В нее и высаживают саженцы роз.

Если розы сажают рядами, то вместо ям роют траншеи, а землю подготавливают таким же способом.

...

Родиной широко известной сейчас чайной розы является Китай. Именно оттуда ее завезли в Великобританию, где скрещивали с местными сортами для получения более морозоустойчивого вида.

Посадку можно осуществить одним из следующих способов.

1.  Сухая посадка. Почвенную смесь высыпают на дно посадочной ямы, опускают в нее саженец розы и постепенно присыпают его землей, при этом утрамбовывая ее. Обратите внимание, что саженец помещают на такую глубину, чтобы место прививки находилось на 3–5 см ниже поверхности земли. После того как почва засыпана и утрамбована, саженец обильно поливают.

2.  Мокрая посадка. В ведре воды растворяют гумат натрия и выливают эту воду в посадочную яму, в которую опускают саженец, а затем постепенно насыпают сухую почвенную смесь. При таком способе посадки почва лучше охватывает корни, не оставляя воздушной прослойки. Место прививки также должно находиться на 3–5 см ниже поверхности земли, иначе могут появиться побеги шиповника или роза заболеет.

Расстояние между кустами парковых роз должно составлять 75—100 см, потому что во взрослом состоянии они имеют раскидистую крону. Полиантовые, чайно-гибридные и розы флорибунда следует сажать на расстоянии 30–60 см. При посадке плетистых роз необходимо заранее подумать о месте, на котором их предстоит укрывать на зиму, поэтому расстояние между кустами желательно увеличить до 1 м.

В северных регионах лучше располагать саженцы на максимальном отдалении друг от друга. От этого зависят хорошее прогревание земли и свободная циркуляция воздуха между кустами, что благоприятно для профилактики болезней.

При осенней посадке саженцы рекомендуется дополнительно заглубить на 3–4 см больше нормы, так как это поможет предохранить корни от промерзания. Обычно место прививки в южных регионах заглубляют на 2–3 см, а в северных – на 3–5 см. Плетистые и парковые розы можно сажать глубже других видов, потому что они быстро образуют собственные корни.

Во время посадки саженцев необходимо следить за тем, чтобы корни не были загнуты. Каждый корень следует выровнять рукой и постепенно присыпать землей. После чего почву у саженца мягко уплотняют, чтобы земля лучше легла на корни и не образовала полостей с воздухом, а корни быстрее приживались. Под каждый саженец нужно вылить 1–2 ведра, внося воду в несколько приемов. Когда вся вода впитается, можно присыпать почву вокруг саженца сухой землей. При окучивании вокруг кустиков создают насыпь высотой 15–20 см, а когда наступят холода, саженцы требуется укрыть.

В северных регионах осенью трудно выбрать подходящий момент для посадки роз. Саженцы можно прикопать в тазу или ведре и поставить в подвал на хранение. В этом случае необходимо, чтобы к ним не поступал свет, а температура окружающей среды была постоянной и на уровне 0 °C. Если эти условия не соблюсти, то саженцы начнут расти.

Высаживать таким образом в зимний период можно и на участке. Для чего надо выкопать траншею глубиной от 40 до 70 см (зависит от суровости зимы), уложить в нее саженцы под углом 45° и закопать их. Требуется следить за тем, чтобы при закапывании почва легла равномерно и в ней не было пустот. Траншею затем укрыть рубероидом или пленкой, чтобы саженцы не намокли, а сверху положить лапник для защиты от холодов.

Весенняя посадка

Во время весенней посадки у саженцев укорачивают корни, обрезая засохшие и поломанные, и оставляют почки. Затем выкапывают ямы, глубина которых на 10–15 см превышает длину корней и, как правило, составляет 45–50 см, а ширина – 50 см.

Для подготовки почвенной смеси для весенней посадки роз используют верхний слой, который сняли при выкапывании ям. Для быстрой приживаемости корней и правильного развития роз необходимо подготовить хорошую почвенную смесь. В нее могут входить следующие компоненты: плодородная почва с грядок, торф, костная мука, перегной, дерновая земля, доломитовая мука, песок, комплексное минеральное удобрение, зола и выветренная глина.

Перед тем как приступить к непосредственной посадке, корни саженцев окунают в заранее приготовленную болтушку, состоящую из свежего коровьего навоза и глины, помещают в посадочные ямы, постепенно засыпают приготовленной смесью, постоянно утрамбовывая ее, и поливают водой. Причем для весенней посадки роз также можно использовать сухой и мокрый способы.

Уход за розарием

Полив

Одно из главных условий успешного выращивания роз – правильный полив. Он необходим для того, чтобы кусты роз многократно и обильно цвели. Если им не будет доставать влаги или же ее окажется слишком много, то бутоны начнут хуже развиваться, а цветы – мельчать.

Полив необходимо проводить не реже 1 раза в неделю, а если лето засушливое – то чаще. Вновь посаженные саженцы и пересаженные кусты роз нуждаются в более частом и обильном поливе, так как благодаря воде они способны быстрее прижиться на новом месте.

Регион произрастания и условия, в которых вегетируют розы, также влияют на частоту и обильность полива. Например, в частом поливе не нуждаются розы, если почву под ними хорошо замульчировали, так как хороший слой мульчи не только дает дополнительную подкормку растению, но и помогает задержать влагу у корней.

Как правило, на 1 куст в период вегетации нужно 15–20 л воды в неделю, так как в это время распускаются почки и появляются листья. То же самое относится к периоду после 1-го цветения, когда начинают расти первые побеги. При жаркой и сухой погоде необходимо поливать 2 раза в неделю.

Ближе к осени розы начинают меньше нуждаться во влаге. При продолжении обильного полива у них будут интенсивно расти молодые побеги, которые за осенний период не успеют окрепнуть и погибнут зимой. Поэтому с наступлением осени рекомендуется прекратить полив вообще, а особенно если стоит дождливая погода. При теплой и сухой погоде осенью можно поливать розы 1 раз в неделю, расходуя на каждый куст 10–12 л воды. При этом надо удостовериться, что с наступлением заморозков почва под розами не осталась сухой.

Перед приходом заморозков рекомендуется обильно полить кусты, что является одним из этапов подготовки роз к зимовке. В данном случае под каждый куст выливают в среднем 30 л воды.

...

Некоторые садоводы растворяют в воде для полива роз удобрения. На их упаковках написано, в каком количестве воды их растворять.

При поливе необходимо также исходить из размеров куста и помнить, что маленькие кусты нуждаются в меньшем количестве воды, чем большие. Нельзя заливать розы, так как в результате могут погибнуть корни. Чтобы избежать этого, нужно хорошо дренировать почву. Кроме того, можно понаблюдать за розой, чтобы понять, сколько воды ей надо в условиях, в которых она развивается. Если к ней поступает чрезмерное количество влаги, то корни станут страдать от недостатка кислорода, в результате листья пожелтеют и начнут опадать. Если же влаги поступает мало, то растение выглядит слабым, а листья – увядшими.

Чтобы корни хорошо питались, вода должна проникать на глубину примерно 20–30 см. Если она будет оставаться только в верхних слоях, то корни начнут развиваться близко к поверхности земли, что способно привести к их отмерзанию в зимний период. Если же обеспечить правильный полив, то примерно через 2–3 года у роз сформируется устойчивость к засушливой погоде, потому что их корни хорошо развились и проникли глубоко в почву. Для улучшения поступления кислорода к корням рекомендуется после полива рыхлить почву вокруг куста.

Лучше поливать розы утром, когда солнце еще не такое жаркое. В этом случае капли воды на листьях и лепестках успеют высохнуть и лишняя влага не станет причиной появления грибковых заболеваний. Если проводить полив вечером, то влага так и останется на листьях и лепестках, от чего способна образоваться плесень. Если же делать это жарким днем, то через оставшуюся на листьях воду от солнечных лучей могут появиться ожоги. Растение, на котором постоянно присутствует излишняя влага, более восприимчиво не только к различным болезням, но и сильнее страдает от насекомых-вредителей.

Для полива необходимо использовать теплую отстоянную воду. Ни в коем случае нельзя применять холодную воду, потому что это может стать причиной развития болезней. Если полив осуществляется с помощью лейки, то с нее следует снять разбрызгиватель и лить воду прямо под куст, чтобы влага не попала на листья и цветы (рис. 17). Сверху розы увлажнять вообще не стоит, поэтому если вы поливаете из шланга, то напор не должен быть сильным.

Лучше для полива роз подходит капельный способ, при котором вода не попадает на листья и лепестки и впитывается в почву постепенно, а значит, и корни впитывают ее медленно, поэтому риск появления болезней сводится к минимуму. Также капельный полив идеально сочетается с использованием контактных препаратов против вредителей и заболеваний, которые в этом случае более безопасны и не будут смываться с растения водой. Кроме того, такой полив позволяет экономить время и расход воды. Для его осуществления прокладывают вдоль кустов специальные шланги с отверстиями по всей их длине и пускают на несколько часов воду.

Рисунок 17. Полив розы из лейки

Прополка

Во время ухода за розами не стоит пренебрегать прополкой, ведь если сорняки разрастутся, то они будут вытягивать из почвы питательные вещества и воду. Кроме того, некоторые сорняки достигают достаточно больших размеров и способны затенять цветы, что особенно вредно для карликовых роз. Сорняки же могут стать причиной появления многих вредителей и болезней. С некоторыми сорняками очень трудно бороться, особенно это касается пастушьей сумки, пырея, вьюнка или полыни.

Обычно прополку проводят при помощи мотыги, но зачастую ее бывает недостаточно: в почве остаются части корней сорняков, из которых затем развивается новое растение. Лучше начать бороться с сорняками еще до посадки роз. Для чего нужно просеять землю или использовать химические средства борьбы (гербициды). А уже после посадки роз проводить регулярную прополку с помощью мотыги или вручную.

На количество прополок влияют погодные условия и предварительная подготовка почвы. Так, чем лучше почва подготовлена к посадке, тем меньше сорняков на ней вырастет в дальнейшем, а при мульчировании частая прополка вовсе не обязательна.

Во время прополки роз рекомендуется придерживаться нескольких простых правил.

1. Большая часть сорняков, появляющихся в цветниках, представляет собой однолетние растения, которые размножаются семенами. Удалять такие сорняки необходимо до того, как у них появятся семена, тогда в будущем их прорастет значительно меньше.

2. При использовании мотыги или другого инструмента для прополки рекомендуется избегать контакта со стеблями роз и не проникать в почву глубже, чем на 2–3 см, чтобы не повредить их корни.

3. Прополку лучше проводить в сухую погоду, так как в этом случае сорняки быстрее засохнут. Во влажную погоду выполотые сорняки способны стать очагами появления вредителей или болезней.

4. Пропалывать сорняки желательно даже осенью.

Рыхление

Рыхление также жизненно необходимо для правильного развития роз, так как оно повышает воздухопроницаемость почвы. Часто рыхление сопровождают прополкой почвы, что помогает решить сразу 2 важные проблемы.

Как правило, рыхление проводят после полива растений, когда вода хорошо впитается в почву. Тогда в случае на поверхности почвы не будет образовываться корка, препятствующая проникновению кислорода к корневой системе. Однако глубоко рыхлить почву у кустов роз не рекомендуется, так как есть вероятность повреждения их корней, от чего растения могут заболеть.

...

В Древней Греции лепестками розы устилали брачное ложе, так как этот цветок считался символом красоты и любви.

Задача рыхления состоит в том, чтобы не позволять сорнякам расти. Прополка часто уничтожает только верхнюю часть сорняка, тогда как регулярное рыхление направлено на полное уничтожение его подземной части.

Необходимо проводить систематическое рыхление, чтобы верхний слой вокруг куста был лишен сорняков и оставался рыхлым. Благодаря чему почва будет более воздухо– и водопроницаемой, что, в свою очередь, приведет к росту корней и правильному развитию надземных побегов.

Молодые розы надо рыхлить 1 раз в месяц, от чего будет настоящая польза. Рыхление же взрослых растений проводят в следующих случаях:

– ранней весной, когда оттает почва;

– весной и летом после удобрения почвы;

– осенью после проведения обрезки;

– в октябре перед укрытием роз на зиму;

– регулярно после каждого полива или дождя, чтобы вода испарялась быстрее.

Рыхлить почву рекомендуется не глубже, чем на 3–6 см, так как в противном случае вероятно повреждение корней растения.

Для поверхностного рыхления применяют мотыгу-кошку, полольник, скребок. Более глубокое рыхление проводят при помощи разных мотыг (рис. 18). Учтите, что пропалывать розы вилами не рекомендуется. Ими можно лишь немного взрыхлить землю весной и осенью, но для глубокого рыхления они не годятся.

Рисунок 18. Рыхление роз мотыгой

Подкормка

Любые садовые растения, и розы в том числе, нуждаются в высоком содержании в почве питательных веществ. Если им будет не хватать одного или нескольких элементов, то они начнут отставать в росте, ухудшится их декоративный вид, так как признаки голодания розы часто появляются на листьях и лепестках цветов. Таким образом, ежегодная подкормка необходима для того, чтобы растение правильно развивалось, радовало продолжительным цветением и красивыми цветками.

Существует ряд принципов внесения удобрений, которым нужно следовать, чтобы добиться наилучшего эффекта.

Выбор типа удобрения

От типа удобрения зависит многое. Лучше для роз подойдет комплексная смесь, состоящая из калия, фосфора и азота, взятых в соотношении 1: 2: 1. Как можно заметить, в фосфоре розы нуждаются больше, чем в калии или азоте, так как именно от него зависят обильное цветение и быстрый рост новых побегов. Калий укрепляет стебли, в результате чего повышается зимостойкость роз, а благодаря азоту лучше растут новые побеги.

Из органических удобрений розам больше подходят птичий помет и навоз. Однако в свежем виде эти удобрения не применяют, так как они способны вызвать ожоги, от чего растение запросто может погибнуть. Поэтому навозу и птичьему помету необходимо подсохнуть в течение нескольких недель, тогда они станут безопасны и принесут много пользы. Затем их разводят водой в соотношении 1: 4 и дают настояться около 2–3 дней. После чего 1 л полученной жижи разбавляют 10 л воды и удобряют розы.

Неплохим удобрением для роз является компост. Его можно внести осенью, а в течение зимнего периода он станет разлагаться и обогащать полезными веществами почву. Кроме того, он способствует улучшению ее структуры, которая становится более рыхлой.

Сроки подкормки роз

При посадке куста розы необходимо внести 1-е удобрение, что позволит обогатить почву недостающими веществами. После внесения комплекса минеральных удобрений под посаженный куст следует замульчировать вокруг него почву.

Для первой подкормки хорошо подойдет препарат «Цитовит», так как в нем содержатся все необходимые для успешного роста куста вещества. Кроме того, микроэлементы в этом удобрении находятся в наиболее усвояемой для молодого растения форме. Чтобы получить хорошие результаты, нужно смешать «Цитовит» с «Цирконом», который является стимулятором корнеобразования, благодаря чему у молодого куста быстрее начнут развиваться корни, что приведет к более интенсивному развитию всего растения.

Перед посадкой можно вымочить корни саженцев в препарате «Корневин», но его применяют только весной, в противном случае саженцы способны погибнуть. При использовании стимуляторов необходимо тщательно следить за дозировкой, так как ее превышение может привести к гибели растения: корни и стебли станут черными и начнут загнивать.

Первую подкормку производят примерно в апреле, через 2 недели после покрытия кустов листьями. В это время вносят комплексные удобрения, которые обеспечивают растения самыми необходимыми элементами, благодаря чему их корневая система начинает хорошо функционировать, а розы – лучше развиваться. Можно использовать жидкие удобрения; коровий навоз и птичий помет, разведенные водой, также дают положительный результат.

Жидкие удобрения для роз рекомендуется применять чаще сухих, так как они обеспечивают корневой системе лучшую подкормку. Кроме того, растения из почвы легче усваивают именно жидкие удобрения, а не сухие. В качестве жидкого удобрения допустимо использовать как химические препараты, так и органические вещества (навоз и птичий помет). Причем именно последним опытные садоводы отдают предпочтение, так как они менее опасны для корней растения. Если же под розу вносят жидкое химическое удобрение, то предварительно надо хорошо полить куст, чтобы не допустить ожога корней.

Второе внесение жидких удобрений происходит примерно в середине мая – начале июня, т. е. где-то через 3–4 недели после первого. Эта подкормка становится стимулятором повторного цветения для некоторых сортов роз.

Жидкое удобрение применяют раз в месяц в течение всего периода развития розы. Последнюю подкормку производят осенью: в конце августа – начале сентября, – примерно за 2 месяца до наступления холодов. Это позволит замедлить рост новых побегов, куст начнет вызревать и готовиться к зимнему периоду.

Влияние питательных веществ на розы

Если вовремя не вносить удобрения, то розы могут перестать расти вовсе, поэтому для активного роста и обильного цветения надо обеспечивать их необходимыми питательными веществами.

Нехватка минеральных элементов приводит к болезням, но и чрезмерное внесение удобрений также губительно сказывается на растении. Поэтому следует знать, в каких именно элементах нуждается роза, чтобы не внести те, которых и так хватает.

Влияние таких микроэлементов, как бор, магний, марганец и железо, взаимосвязано. Все они необходимы для нормального развития роз, поэтому для улучшения состояния растения требуется вносить комплексные удобрения. Если листья у розы деформированы или опадают, то это указывает на нехватку какого-либо микроэлемента, однако такого можно избежать, если регулярно и в нужном количестве вносить удобрения.

Азот

В период весеннего роста и после обрезки наблюдается особенно сильная потребность роз в этом элементе, ведь он необходим для развития листьев и бутонов. Достаточно азота содержится в жидких органических удобрениях, мочевине и гумате натрия.

Если розам не хватает азота, то побеги замедляют рост, листья теряют цвет, а бутоны уменьшаются. От избытка же азота растения начинают испытывать солевой стресс.

В начале августа подкормки азотом рекомендуется прекратить.

...

Роза относится к одним из самых влаголюбивых растений, поэтому нуждается в обильном и регулярном поливе.

Фосфор

Этот элемент обеспечивает богатое и продолжительное цветение, именно благодаря ему побеги начинают хорошо развиваться и успевают вызреть к зимнему периоду. В конце августа фосфор рекомендуется внести последний раз – это поспособствует укреплению роз перед наступлением морозов.

Фосфор вносят под кусты осторожно, так как от его избытка другие минеральные вещества (например, кальций, железо, медь и цинк) усваиваются намного хуже. Если розы испытывают избыток фосфора, то их листья начинают опадать, а в результате нехватки этого элемента корни хуже развиваются, листья и побеги уменьшаются в размерах.

Калий

Особенно необходим он розам в период образования бутонов и во время подготовки к зиме. Если регулярно вносить этот элемент в почву, то кусты роз станут крепнуть.

От недостатка калия замедляются рост и развитие бутонов, а его избыток приводит к увяданию молодых побегов.

Кальций

В этом элементе особенно нуждаются почвы с повышенной кислотностью, так как от кальция кислая почва становится более щелочной, что благотворно влияет на деятельность микроорганизмов, которые перерабатывают минеральные вещества и позволяют корням лучше их усваивать.

Если в почве ощущается избыток кальция, то розы начинают хуже усваивать такие важные элементы, как железо и фосфор, отчего кусты медленнее развиваются и растут. Из-за нехватки кальция корневая система начинает отмирать, что проявляется в первую очередь в измельчании листьев, их деформации и потере цвета. Кроме того, недостаток кальция приводит к снижению сопротивляемости болезням, в первую очередь серой гнили.

Варианты внесения удобрений перед посадкой

1. На 1 м2 вносят следующее количество удобрений: 8—10 кг торфокомпоста или торфонавозного компоста, 0,5–1 кг любого цветочного почвогрунта, подходящего для роз, 2 ст. л. нитрофоски, 350 г древесной золы, 1 ст. л. «Агриколы для цветущих растений», 1 ст. л. суперфосфата. После внесения удобрений необходимо перекопать почву на глубину 40 см.

2. На 1 посадочную яму используют следующее количество удобрений: 2–3 кг растительного перегноя или торфонавозного компоста, 200 г органического удобрения «Раскислитель», 2 ст. л. сульфата натрия, 2 ст. л. суперфосфата. Удобрения смешивают с землей и оставляют до посадки.

3. На 1 м2 используют следующее количество удобрений: 8—10 кг разложившегося навоза, 300 г «Раскислителя», 2 ст. л. сульфата калия, 3 ст. л. суперфосфата, 2 ст. л. «Агриколы для цветущих растений». Затем перекапывают почву на глубину 40 см.

4. На 1 посадочную яму используют следующее количество удобрений: 2 кг навозного перегноя, 250 г органического удобрения «Цветочек», 200 г древесной золы, 2 ст. л. «Агриколы для цветущих растений». Удобрения смешивают с землей и оставляют до посадки.

Мульчирование

Все типы роз нуждаются в такой важной и полезной процедуре, как мульчирование. Это достаточно новый прием, который начали активно применять только в последние годы, но польза от него очевидна. Главное – проводить мульчирование правильно, тогда розы будут хорошо развиваться, обильно цвести и противостоять болезням.

Не всегда удается посадить розы в идеальную для них почву, богатую всеми необходимыми минеральными веществами, и подкормка, к сожалению, не всегда оправдывает себя. Мульчирование помогает исправить недостатки почвы, обогатить ее питательными элементами. Так, на глинистых грунтах оно позволяет значительно улучшить дренаж почвы, а на песчаных – задержать влагу, чтобы корни в полной мере насытились водой, что упрощает полив.

Благодаря мульчированию у корней роз можно сохранить примерно 50 % влаги. Кроме того, мульча понижает температуру почвы на несколько градусов, что особенно ценно в жаркий и засушливый период, так как позволяет воде дольше задерживаться в почве, а не быстро испаряться из нее. Также мульча помогает предотвратить уплотнение верхнего слоя почвы.

Хороший слой мульчи способствует борьбе с сорняками, поэтому прополку приходится проводить реже. Дело в том, что сквозь толщу мульчи семена многих сорняков не в состоянии прорасти, потому что находятся слишком глубоко. А даже если некоторые и вылезут рядом с розами, убрать их намного проще, чем густые заросли. Кроме того, при помощи мульчирования можно предотвратить поражение роз рядом заболеваний и контролировать появление вредителей. Так, слой мульчи способствует уменьшению пагубного воздействия на розы некоторых почвенных грибов, и уменьшает распространение грибковых спор.

Создать мульчирующий слой достаточно просто, необходимо проделать всего несколько операций.

1. Для начала удаляют все сорняки из-под кустов роз и пропалывают землю.

2. Почву покрывают слоем мульчи, толщина которого в зависимости от ее вида составляет 4–6 см.

3. Затем ждут, когда слой мульчи превратится в перегной, и смешивают его с верхним слоем почвы.

4. Снова покрывают почву слоем мульчи.

Существуют специальные виды мульчирующего слоя для роз. В специализированных магазинах можно приобрести уже готовые, преимущество которых заключается в том, что они дополнительно насыщают почву азотом и понижают вероятность того, что она станет плотной.

Также мульчирующий слой можно изготовить в домашних условиях. Самый простой вариант – кусочки бумаги или картона. В этом случае нужно просто разложить вокруг куста листы газеты или другой бумаги, а сверху насыпать слой влажной почвы. Однако эффективность такого мульчирующего слоя невысока.

Также для этих целей подойдут опилки, но только не свежие, а те, что пролежали больше года. При использовании свежих опилок в почве будет наблюдаться недостаток азота, что станет причиной ослабления растения, проявляющегося в пожелтении листьев.

Некоторые цветоводы в качестве мульчи применяют тонкий слой сухой травы. Однако она для этой цели должна быть зрелой, и, кроме того, необходимо убедиться, что на ней не осталось гербицидов, так как это может причинить вред розам. Мульчирующий слой из сухой травы имеет еще один недостаток: у него небольшая плотность, поэтому он не так хорошо задерживает влагу.

...

Чтобы решить, каким именно вы хотите видеть свой розарий, полистайте журналы по дизайну садового участка, которые в последнее время представлены в продаже в большом количестве.

Один из лучших материалов для мульчирования – компост, который готовят из различных компонентов, имеющихся в любом хозяйстве. Например, подойдут скошенная трава, кофейная гуща, опавшие листья, обрывки газет и даже обычные пищевые отходы. Перед созданием слоя мульчи материалы необходимо рассортировать, чтобы убедиться, что в них нет вредных веществ.

После сортировки компостирующий материал выдерживают, чтобы он немного перегнил, и выкладывают его на почву вокруг розового куста. Если для компоста используют остатки овощей или фруктов, важно убедиться, что они не содержат семян, ведь из которых могут начать развиваться растения, что не пойдет розам на пользу.

Птичий навоз и помет применяют не только в качестве удобрения, но и как мульчирующий слой. Таким образом, они выполняют двойную функцию. Этот материал используют в вызревшем виде и выкладывают как мульчу в конце зимы или ранней весной. Осенью использовать его не рекомендуется, чтобы не подогреть корни в зиму. Недостатком такого материала является то, что в помете и навозе могут содержаться семена различных растений, в том числе и сорняков, поэтому при использовании их в качестве мульчи требуется дополнительно следить за прорастанием лишних растений.

Также для мульчирования роз можно применять сено. Оно позволяет в жаркие дни сохранить прохладу вокруг розовых кустов, правда, их вид при этом не очень привлекателен.

Насыпать слой мульчи допустимо в любое время года, но чаще розы мульчируют ранней весной, а в конце лета повторяют процедуру. Можно, конечно, мульчировать почву 1 раз в год, внося двойную дозу, однако эффект от этого несколько ниже, чем от мульчирования 2 раза в год.

Хороший слой мульчи препятствует росту сорняков, защищает корневую систему роз, удерживает влагу, регулирует температуру почвы и, кроме того, обогащает ее дополнительными питательными веществами. Дело в том, что мульча, медленно разлагаясь, отдает почве полезные микроэлементы постепенно. Таким образом розы практически всегда получают дополнительную подпитку.

Обрезка

Многие цветоводы не любят обрезать розы, потому что приходится бороться с колючими стеблями. Тем не менее, если грамотно провести обрезку, то улучшится развитие растения, оно станет обильнее и красивее цвести. У молодых саженцев обрезка улучшает формирование корневой системы, которая начинает быстрее развиваться.

Также благодаря обрезке активнее появляются и вегетируют молодые побеги. Удаление сухих и старых частей кустов позволяет обеспечить правильное распределение питательных элементов по растению. Также обрезка способствует поступлению ко всем частям куста свежего воздуха, что помогает предотвратить развитие болезней, в частности черной гнили.

На проведение этой операции требуется много времени, кроме того, она подразумевает наличие некоторой практики и специальных инструментов.

Инструменты для обрезки

Чтобы провести обрезку роз, в первую очередь необходимо вооружиться секатором (рис. 19) и перчатками, которые помогут избежать повреждения рук. Для того чтобы добраться до труднодоступных стеблей, а также избавиться от отцветших бутонов с плетистых роз, используют сучкорез с длинными ручками (рис. 20).

Рисунок 19. Секатор

Рисунок 20. Сучкорез

Все инструменты должны храниться в чистоте, а после каждой обрезки их необходимо тщательно мыть и высушивать. Также рекомендуется мыть инструменты после обрезки каждого отдельного куста: в таком случае можно предотвратить распространение болезни, если один из них был заражен. Правила обрезки роз

Перед тем как начать операцию, нужно оценить состояние куста и решить, какой способ обрезки выбрать, ведь последнее зависит от вида розы и целей, с которыми проводят эту манипуляцию. Так, осеннюю обрезку осуществляют более жестко, в результате чего куст может укоротиться до 40 см в высоту. Весеннюю обрезку проводят с целью обеспечения проникновения свежего воздуха и солнечных лучей к стеблям и листьям.

Рекомендуется делать срезы под углом 45°, причем они должны быть аккуратными, без рваных или жеваных краев (рис. 21). При обрезке следует удалять сухие, сломанные и пораженные части кустов, а также тонкие и слабые побеги. Если у саженцев после хранения есть побелевшие и тонкие ростки, их также необходимо обрезать, иначе растение погибнет. На привитых розах надо срезать поросль, появляющуюся ниже подвоя, так как в противном случае культурная часть растения способна погибнуть.

После обрезки места среза следует обработать антисептиком, который поможет предотвратить вероятное заражение. В качестве такого антисептика допустимо использовать раствор зеленки.

Рисунок 21. Обрезка роз
Виды обрезки роз

Существуют следующие типы обрезки, которые зависят от времени их проведения и вида роз.

1.  Длинную обрезку применяют при посадке саженцев и после уборки зимнего укрытия. Подходит для чайно-гибридных и парковых роз.

2.  Среднюю обрезку используют после того, как розы отцвели. Во время ее проведения побег отрезают над первой развитой почкой, благодаря чему происходит стимуляция роста новых побегов. Кроме того, с помощью средней обрезки формируют куст.

3.  Короткую обрезку осуществляют во время весенней посадки саженцев. Она подходит для вьющихся роз, если надо стимулировать рост новых побегов, чтобы они зацвели на следующий год.

4.  Комбинированную обрезку используют при необходимости сформировать кусты некоторых сортов роз (в первую очередь вида флорибунда). Благодаря этому виду обрезки куст в период цветения выглядит более изящным.

5.  Санитарная обрезка нужна в качестве профилактической меры для борьбы с различными болезнями. При ее проведении удаляют пораженные, слабые, сухие и тонкие стебли.
В зависимости от времени года обрезка может быть весенней, летней и осенней. Весеннюю обрезку выполняют с целью омоложения кустов, стимуляции роста новых побегов и цветения, а также с ее помощью формируют куст. Ее проводят ранней весной, когда морозы уже миновали, а почки еще не начали просыпаться. Во время летней обрезки удаляют отцветшие бутоны. Осеннюю обрезку осуществляют для подготовки куста к зимнему периоду перед укрытием.

...

Самой древней из садовых является французская роза, которую завезли в Британию крестоносцы.

Способы обрезки роз

От вида розы и климата, в котором она произрастает, зависят интенсивность обрезки и сроки ее проведения. Большая часть сортов нуждается в весенней обрезке, перед тем как начнется сокоток.

Розы вида флорибунда весной обрезают сильно, удаляя примерно половину или две трети от высоты куста, а также старые и сухие побеги. В итоге оставляют 3–5 сильных стеблей, обрезанных на разной высоте, чтобы во время непрерывного цветения кусты выглядели особенно эффектно.

Грандифлору и чайно-гибридные виды роз также подвергают сильной обрезке весной, благодаря чему происходит формирование основного стебля. Однако в данном случае необходимо принимать во внимание тот факт, что цветение сортов чай но-гибридных роз происходит на прошлогодних ветвях.

Во время обрезки плетистых видов роз необходимо удалить только поврежденные части куста, а после цветения – и отцветшие бутоны. Благодаря чему такие розы покроют большую часть беседки или ограды. Почвопокровные розы обрезают таким же образом.

При обрезке миниатюрных видов удаляют лишь тонкие или поврежденные стебли, а после цветения обрезают отцветшие бутоны, потому что у большей части сортов миниатюрных роз цветение происходит на прошлогодних побегах.

Чтобы розы были сильными и здоровыми и радовали вас обильным и продолжительным цветением, нужно соблюдать сроки обрезки и придерживаться ее правильных способов.

Зимнее укрытие

Начать заботиться о зимовке роз требуется еще задолго до прихода осени, причем способы укрытия и сроки его выполнения в разных регионах различны. Так, в местностях с мягким климатом и не особо холодными зимами бывает достаточно просто окучить кусты землей; а некоторые виды, например парковые розы, вообще способны обойтись без укрытия. При этом в средней полосе и северных регионах подготовка роз к зиме занимает важное место в агротехнических мероприятиях.

Большинство новичков-цветоводов после снятия с роз зимнего укрытия обнаруживают, что кусты заплесневели и стали черными. Дело в том, что хотя на утепление кустов и тратится много усилий, но при этом допускаются определенные ошибки, в результате чего розы выпревают. Главная ошибка состоит в том, что кусты укрывают преждевременно, а убирают зимнее укрытие слишком поздно. Часто садоводы-любители начинают укрывать розы еще при первых заморозках, но когда они проходят и температура опять повышается, появляется риск того, что растения могут выпреть. Аналогичным образом дело обстоит и с поздним открытием роз, так как весенние оттепели так же опасны, как и вернувшееся осенью тепло.

Подготовка к зимнему укрытию роз начинается еще во время высадки саженцев: размещать их следует на таком расстоянии друг от друга, чтобы потом можно было без труда укутать. Поэтому лучше высаживать кустики в ряд. Флорибунду, чайно-гибридные и парковые виды роз рекомендуется сажать на расстоянии 30–40 см друг от друга. Почвопокровные и миниатюрные розы размещают на расстоянии 20–30 см. Перед посадкой плетистых сортов роз необходимо заранее продумать, с какой стороны вы будете укрывать стебли на зиму а при посадке нужно придать им небольшой наклон, чтобы на зиму кусты можно было проще пригнуть.

Если розы ослабли за лето, то они плохо переживут зиму. По этой причине надо следить за состоянием роз, предупреждая появление вредителей и развитие болезней. Причем лучше проводить профилактические меры по защите роз от насекомых и болезней, чем потом лечить растения.

Для хорошей зимовки имеет значение и правильная подкормка роз. Когда растения вступают в пору роста, их следует подпитывать азотными удобрениями, а летом под них вносят разведенную жижу из вызревшего помета или навоза. Ближе к осени розы больше нуждаются в калийно-фосфорных удобрениях, благодаря которым происходит вызревание побегов.

В различных регионах непосредственная подготовка роз к зиме наступает в разное время, что объясняется различием в климатических условиях. В южных регионах с начала сентября начинают работы по торможению роста роз. В северных регионах лучшим временем для этого является 2-я половина августа.

Для того чтобы уменьшить количество влаги в почве в дождливую погоду, над розами можно создать укрытие из пленки, на которой будут скапливаться осадки. С этой же целью нужно вырыть неглубокие канавки, по которым лишняя вода станет вытекать из розария.

Если у роз начался поздний интенсивный рост побегов, то их следует прищипнуть. Таким образом удастся замедлить их развитие и сохранить необходимые для перезимовки питательные вещества. Если этого не сделать и позволить розам расти в осенний период, то это способно привести к их истощению. Затормозить рост побегов можно, если согнуть бутон у основания также это помешает пробудиться боковым почкам.

Если саженцы куплены в питомнике, то, скорее всего, их выращивали в открытом грунте. В отличие от тепличных это более крепкие розы, потому они лучше переносят зимовку. Привитые на шиповник розы также отличаются хорошей зимостойкостью, но в любом случае необходимо создать все условия для успешной перезимовки.

Укрытие роз на зиму следует проводить в несколько этапов. Прежде всего до первых заморозков рекомендуется оборвать листья с нижней части куста до высоты окучивания, так как они способны стать причиной появления болезней. С плетистых роз перед их укрытием листья также обрывают, причем делают это в несколько этапов, начиная с нижней части растения. К тому же надо удалить невызревшие и тонкие побеги, так как под укрытием они могут начать загнивать. Данные мероприятия позволят защитить розы от болезней и гибели. После того как листья оборваны, а лишние побеги срезаны, необходимо дать ранкам подсохнуть, а затем провести окучивание.

...

Для успешной зимовки розам желательно закалиться в естественных условиях, поэтому не стоит сразу же укрывать кусты при первых заморозках.

Перед укрытием нужно обрезать кусты в последний раз за сезон, срезав стебли кустовых роз на высоту укрытия и учтя, что их длина должна быть не менее 15–25 см.

Перед укрытием роз также рекомендуется выполнить профилактическую обработку почвы вокруг кустов, что позволит предотвратить появление грибных заболеваний. Для этой цели используют 3–4 %-ный раствор бордоской жидкости или медного купороса.

Окучивать розы следует в сухую погоду после наступления первых заморозков. Причем нельзя сгребать землю вокруг самого куста, а лучше принести ее с другого места, чтобы не оголить и не повредить корни. Молодым розам понадобится ведро земли, взрослым (3–4 года) – 2–3 ведра. Землю рассыпают вокруг куста вплотную к стеблям и формируют холмик высотой примерно 15–20 см. Для окучивания рекомендуется использовать именно землю, так как она помогает защитить розы от холода и растение не будет промерзать. Песок не подходит, так как проводит холод; опилки способны вызвать появление плесени и грибковых заболеваний, а торф не в состоянии защитить стебли от жгучих морозов.

Обрезанные розы, почва вокруг которых опрыскана и окучена, уже почти готовы к перезимовке. Для южных регионов этих мероприятий вполне достаточно для того, чтобы растения пережили зиму. Однако в средней полосе России и в северных регионах необходимы дополнительные меры.

...

В Древнем Китае лепестки роз и розовое масло использовали для защиты от злых духов.

Зимой розам часто вредят грызуны, поэтому для их отпугивания вокруг кустов нужно уложить лапник. Причем известны случаи, когда даже лапник не спасал растения от голодных мышей, которые устраивали свои гнезда прямо в укрытии, питаясь корой растений. Чтобы обеспечить розам безопасность, надо пропитать комочки опилок керосином или креолином и разложить их вокруг кустов. Также для этой цели подойдут таблетки нафталина, а можно использовать и обычную отраву для грызунов. Укрыть розы необходимо до того, как земля окончательно промерзнет.

Снег и воздух – лучшие естественные укрытия, поэтому многие цветоводы создают вокруг кустов роз специальные каркасы. Их высота должна быть такой, чтобы розы не касались их, – это поможет избежать повреждения стеблей. В качестве каркаса допустимо использовать деревянные ящики, что особенно хорошо для цветников, где мало роз. Если же у вас большие их насаждения, то каркасы можно сделать из брусьев и досок, металлических труб или проволоки (рис. 22).

Рисунок 22. Вариант укрытия для роз на зиму

После прихода постоянных морозов в 5—10 °C на построенный каркас рекомендуется уложить рубероид, затем специальный укрывной материал или лапник, а поверху еще и полиэтиленовую пленку, которая будет защищать укрытие от осадков, благодаря чему влага не проникнет к розам. Пленку способен сдуть ветер, поэтому такое укрытие необходимо закрепить по краям. Когда выпадет снег, кусты роз окажутся в надежном укрытии и смогут хорошо перенести зиму. На укрытии несложно сделать специальные щитки, чтобы снег с него не сдувало ветром.

Описанным выше способом укрывают на зиму кустовые розы, а вот с плетистыми видами дело обстоит несколько сложнее. Еще при посадке плетистых роз требуется заранее подумать о том, как вы будете укрывать их на зиму. Дело в том, что у них надо сохранить плети, чтобы на них на следующий год образовались новые цветки.

Перед подготовкой плетистых роз к укрытию с них обрывают листья, а затем каждую плеть аккуратно снимают с ограды, по которой вились розы, и укладывают на заранее приготовленное место. Чтобы предотвратить контакт стеблей роз с промерзшей землей, на нее укладывают рубероид, который также защищает от влаги, а затем лапник.

Плетистые розы имеют сильные побеги, поэтому зачастую их очень сложно уложить на землю и закрепить на ней. С этой целью в землю вбивают колышки, к которым привязывают согнутые плети, а также сгибают в дугу проволоку, под которой и закрепляют их (рис. 23). Когда все плети роз уложены на выбранном месте, над ними создают укрытие, аналогичное тому, которое описано выше для кустовых сортов.

Рисунок 23. Закрепление плетей плетистой розы

Борьба с вредителями и болезнями роз

Вредители

Паутинный клещ

Это насекомое встречается практически в каждом саду и поражает любые растения: фруктовые деревья, виноград, цветы, ягоды, овощи; не являются исключением и розы. Таким образом, из всех насекомых-вредителей паутинный клещ наиболее распространен. Он становится причиной ослабления растения. Из-за чего оно начинает терять листья и в результате становится более уязвимым перед болезнями.

...

Бороться со многими вредителями в саду помогают воробьи и другие птицы, для которых эти насекомые являются пищей.

Паутинный клещ – очень мелкое насекомое, поэтому его очень сложно обнаружить на растении. Длина особей доходит лишь до 2 мм, наиболее крупные из них – самки. На листьях они выглядят как движущиеся черные точки (рис. 24). Паутинный клещ имеет овальное тельце и 8 ног, которые усеяны многочисленными щетинками. Насекомое откладывает яйца, похожие на прозрачную каплю, которая становится кремовой, когда наступает пора вылупления.

Рисунок 24. Паутинный клещ на листе розы

Паутинный клещ обитает колонией, численность которой способна составлять более 100 особей. Чаще всего вредителя можно обнаружить на нижней стороне листьев растения, где образуется густая паутинка, под которой и бегают мелкие насекомые.

Чтобы надолго избавиться от паутинного клеща, необходимо бороться с ним на всех стадиях его жизненного цикла. Паутинный клещ питается зелеными листьями растений, поэтому будет обитать в саду и размножаться практически все лето. По данной причине избавиться от него очень сложно.

Когда наступают холода, паутинный клещ перебирается в опавшую листву и зимует в ней, потому так важно проводить осеннюю уборку листвы в саду, а потом сжигать ее. Так можно избавиться от спрятавшихся вредителей, а также уничтожить споры многих грибковых заболеваний. Если листву не убирать, то весной с наступлением тепла паутинный клещ выползет из своего зимнего жилища и вновь поселится на зеленых листьях, причиняя вред растениям.

Когда численность паутинного клеща невелика, можно не беспокоиться. Однако это насекомое быстро размножается, что приводит к пагубным последствиям. Паутинный клещ устраивает жилище на листьях роз и питается их соком. Когда растение находится в стадии активного роста, ему необходимо укреплять корни, но если оно теряет из листьев питательные соки, то быстро слабеет, поэтому ему приходится восполнять их потерю в ущерб корням. Появляются точки на пораженных паутинным клещом листьях, которые желтеют и опадают (рис. 25).

Паутинный клещ поражает не только листья, но и стебли, а также бутоны роз (рис. 26). Если лето засушливое и растению не хватает влаги, то ущерб от насекомых-вредителей становится еще больше. Особенно страдают от истощения молодые саженцы. Очень важно контролировать численность путинного клеща, иначе способны погибнуть целые кусты роз.

Рисунок 25. Листья, пораженные паутинным клещом
Профилактика. Когда у вновь посаженных саженцев и кустов начинается пора активного роста, рекомендуется проводить регулярный полив, так как это повышает защиту растения от поражения паутинным клещом. Также требуется обрабатывать кусты мыльным раствором – это защитит листья не только от паутинного клеща, но и от других насекомых-вредителей. Использования препаратов широкого спектра действия, напротив, следует избегать, потому что таким образом можно уничтожить насекомых, которые являются естественными врагами паутинного клеща, в результате чего нашествие этого вредителя в состоянии только усилиться. Чтобы контролировать численность паутинного клеща, лучше отказаться от частого применения препаратов, которые убивают врагов этого насекомого.

Рисунок 26. Бутоны, пораженные паутинным клещом
Меры борьбы. Хотя паутинный клещ весьма мал, вред от него очень велик. Из-за размеров вредителя его сложно заметить на кусте, пока не появится паутина и не начнут желтеть листья. Здесь следует порекомендовать лишь часто проверять нижнюю сторону листьев на предмет обнаружения на ней паутины. Правда, тут важно убедиться, что это именно паутинный клещ, а не его враг – паучок, отлавливающий этого вредителя. Кроме паучков в борьбе с паутинным клещом помогают некоторые жучки и личинки мух, которые не причиняют розам никакого вреда и предоставляют возможность реже использовать химические препараты.

Как правило, численность паутинного клеща начинает расти после применения инсектицидов против других насекомых-вредителей. Кроме того, некоторые препараты, содержащие пиретрины и фосфаты, повышают уровень азота на листьях, что идет только на пользу паутинному клещу.

Если численность его невелика, то от него можно избавиться, обмыв листья водой или акарицидами. Химические препараты против паутинного клеща рекомендуется применять лишь в тех случаях, когда имеет место вспышка его численности.

Хорошо помогают мыльные или инсектицидные растворы, практиковать которые рекомендуется в прохладную погоду. При обработке необходимо следить за тем, чтобы препарат попал на все листья, а в особенности на их нижнюю сторону. Также можно использовать фитоверм. Повторно провести обработку против паутинного клеща рекомендуется через 2 недели.
Листовертка розанная
Это небольшая невзрачная бабочка, имеющая коричневый окрас, размах крыльев около 2 см и продолжительность жизни примерно 2 недели (рис. 27).

Рисунок 27. Листовертка розанная
В начале осени листовертка откладывает желтоватые яйца на гладкой стороне коры дерева, где они переживают зимовку. В кладке могут насчитываться до 200 яиц, имеющих в диаметре примерно 5 мм. К концу весны из них появляются зеленовато-коричневые гусеницы, достигающие в длину 25 мм (рис. 28) именно они в основном и вредят розам. Гусеницы поедают мякоть листьев почти на всех кустарниках и деревьях сада.

С начала мая гусеницу листовертки можно обнаружить на листьях растений. Продолжительность ее жизни составляет 1–1,5 месяца, поэтому к середине лета численность этого вредителя снижается.

Рисунок 28. Гусеница листовертки

...

Листовертка получила свое название из-за того, что в процессе плетения паутины на нижней стороне листа она сворачивает его в трубочку.

Гусеницы листовертки питаются мякотью листьев и почками роз, после чего остаются дырочки на листьях и они деформируются (рис. 29). Дыры на листьях создают препятствия, которые не позволяют питательным веществам поступать в нужном количестве, поэтому листья не просто испорчены внешне – их деформация ведет к ослаблению растения.

Когда роза вступает в пору цветения, гусеница поедает пестики, тычинки и лепестки, бутоны оказываются окутанными паутиной. На нижней стороне листа гусеница плетет паутину, при этом лист сворачивается в трубочку. В июле в этой трубочке находится уже окукленная гусеница, а в августе из нее рождается бабочка. Чтобы гусеница превратилась в бабочку, достаточно 2–2,5 недель.

Рисунок 29. Повреждение листьев розы гусеницами листовертки

Профилактика. Бороться с листоверткой достаточно просто. Для профилактики можно использовать ранней весной раствор нитрофена, который убережет почки роз от повреждения. Необходимо развести 200–300 г этого средства в 10 л воды и опрыскать листья растения.

Меры борьбы. Борьбу с этим вредителем рекомендуется проводить во все периоды его жизненного цикла. Для начала надо следить за появлением на листьях розы дырочек, а затем удостовериться, что их оставляет гусеница листовертки. Далее следует установить численность гусениц. Если она невелика, нужно просто собирать и уничтожать отдельных особей, но если гусениц много, необходимо опрыскать растения инсектицидами. Например, использовать с этой целью препарат «Актара».

Кроме сбора и уничтожения гусениц, важно также отлавливать бабочек листовертки, чтобы они не успели отложить яйца, из которых на следующий год появятся новые насекомые. Для чего применять специальные ловушки, например, склеить из листа бумаги треугольный домик, внутрь которого поместить липкое вещество, содержащее феромоны. Достаточно сделать несколько таких ловушек и развесить их по кустам, чтобы избавиться от большого количества бабочек.
Трипсы
Этих маленьких и шустрых насекомых черного цвета, взрослая особь которых достигает в размере всего лишь 2–3 мм (рис. 30), очень сложно обнаружить. В основном они обитают в бутонах роз, поэтому увидеть их можно на лепестках цветов.

Рисунок 30. Трипс
В жаркую и сухую погоду розы больше страдают от трипсов, которые проникают в ткани растения и питаются их соком. Если края лепестков потемнели или на листьях и лепестках появились обесцвеченные пятна, то роза, скорее всего, поражена именно трипсами (рис. 31). Также это насекомое наносит вред почкам розы, которые плохо развиваются, а цветы из-за него становятся не такими пышными и красивыми. Трипсы ослабляют растение, в результате чего оно становится более подверженным заражению грибковыми болезнями.

Жизненный цикл трипсов состоит из нескольких периодов, в некоторые из которых эти вредители фактически не восприимчивы к воздействию химических препаратов, поэтому уничтожить их очень трудно.

Рисунок 31. Бутон розы, пораженный трипсами
Практически невозможно бороться против трипсов химическими препаратами в самой первой фазе их жизни – стадии яйца. Опрыскивая розы препаратами, удается уничтожить лишь взрослых насекомых, которые в это время питались растением, но они уже успели отложить под кожицу листьев яйца.

Прежде чем стать взрослой особью, личинка трипса прячется в почву у корней растения. В этот период она перестает питаться, а земля скрывает ее, поэтому ни системные, ни контактные инсектициды не подействуют. Кроме того, трипсы быстро привыкают к химическим препаратам, в итоге бороться с ними еще сложнее. Чтобы получить эффект от борьбы с этими вредителями, рекомендуется чередовать препараты с разными активными веществами, а также увеличивать степень концентрации инсектицидов.
Профилактика. Чтобы результативно справляться с трипсами, нужно отслеживать их появление и чередовать способы борьбы. Особенно быстро развиваются вредители в жаркую и сухую погоду – проходят всего 2 недели, в течение которых из яиц развиваются взрослые особи. В холодную погоду этот цикл занимает примерно месяц. Поэтому полезно повышать влажность воздуха, поливать розы и опрыскивать их листья холодной водой.

...

Одной из самых древних болезней роз является мучнистая роса, первое упоминание о которой встречается в 300 г. до н. э.

Меры борьбы. Можно провести опрыскивание роз химическими препаратами, но повторную обработку следует проводить через некоторое время, чтобы растение окрепло и не погибло. За этот период успевает появиться новое поколение трипсов, которые также откладывают яйца. Чтобы предотвратить это, рекомендуется между химическими опрыскиваниями использовать раствор хозяйственного мыла. Им промывают или опрыскивают листья, а через некоторое время его смывают чистой водой, чтобы розы вновь начали дышать.

От трипсов кусты опрыскивают системными инсектицидами, в которые иногда добавляют шампунь от блох.

Во время обработки необходимо уничтожить пораженные части растения, так как в них, как правило, и отложены яйца насекомых, а также удалить цветоносы, чтобы трипсам нечем было питаться.

От личинок и яиц трипсов, отложенных в почву, помогает рыхление земли у корней, что позволяет поднять вредителей из глубины. Затем почву необходимо опрыскать инсектицидами.

Обработки роз рекомендуется проводить несколько раз. Интервал между ними должен составлять примерно 10 дней.

Щитовки на розах

Щитовка относится к тому типу насекомых-вредителей, которые поражают и садовые, и домашние розы. От нее очень сложно избавиться, так как взрослая особь покрыта прочным панцирем, который защищает ее от воздействия химических препаратов. Щитовка заводится на розах, за которыми неправильно или недостаточно ухаживали, на больных и слабых растениях, при излишнем или недостаточном поливе.

Насекомое питается соком растения и выделяет нектар, который остается на листьях и стеблях роз; именно по этим следам и можно заметить присутствие вредителя в первую очередь (рис. 32). Нектар представляет собой липкий налет, который нужно удалять, так как он становится причиной появления сажистого грибка.

Рисунок 32. Нектар щитовки на листьях роз

Еще один признак поражения растения щитовкой – наличие чешуек на побегах (рис. 33) и листьях роз (рис. 34). На самом деле это взрослая щитовка. В данной стадии развития насекомое прикрепляется к растению и покрывается своеобразным щитком, из-под которого его очень сложно достать, а химические препараты оказываются недейственными. Взрослая щитовка ведет неподвижный образ жизни.

Рисунок 33. Щитовка на стеблях роз
Рисунок 34. Щитовка на листьях роз

Профилактика. В конце зимы – начале весны необходимо позаботиться о том, чтобы кусты роз хорошо проветривались и воздух свободно циркулировал между стеблями. Для этого важно провести весеннюю обрезку. Также в качестве профилактики надо регулярно осматривать растения, особенно снизу, чтобы вовремя обнаружить признаки поражения. Кроме того, кусты роз нужно часто опрыскивать водой, но делать это утром, чтобы она успевала испариться за день.

Меры борьбы. Легче избавиться от этого вредителя на ранних стадиях его появления, поэтому так важно проводить осмотр стеблей и листьев роз на выявление признаков поражения щитовкой. Если обнаружены липкий налет или твердые чешуйки, необходимо незамедлительно начинать борьбу с вредителем.

Специальных химических препаратов против щитовки нет, поэтому избавиться от нее можно, счищая ее с растения. Для чего применяют смоченные в мыльном растворе тряпочки, палочки или щеточки. Причем лучше использовать все-таки тряпочку или мягкую губку, которые не повреждают растения. Такая мера не только поможет избавиться от щитовки, но и сделает розы непривлекательными для других вредных насекомых.

Если численность щитовки велика, можно провести опрыскивание кустов мыльным раствором, добавив в него машинное масло или керосин из расчета по 5–6 капель на 1 л воды. В этом случае насекомому нечем станет дышать.

Не рекомендуется применять инсектициды, так как они способны уничтожить полезных насекомых. Однако если численность щитовки такова, что в состоянии привести к гибели растений, можно обработать их препаратами широкого спектра действия или системными, например «Актарой».
Под панцирем щитовка откладывает яйца, которые остаются зимовать на растении, поэтому во время осенней уборки необходимо провести профилактическую борьбу с этим вредителем, смыв его.

Болезни

Черная пятнистость роз

Возбудитель черной пятнистости – грибок Marssonina rosae, покрывающий листья и стебли розы коричневыми и черными пятнами (рис. 35), которых может быть одно или несколько, причем они часто объединяются.

Листья, пораженные черной пятнистостью, начинают желтеть и опадать, поэтому если оставить растение без лечения, то через 2–3 сезона оно способно погибнуть.

Рисунок 35. Черная пятнистость роз

Профилактика. Правильный уход, своевременная подкормка, обрезка, укрытие на зиму помогут уберечь розы не только от черной пятнистости, но и от многих других болезней. Вот несколько профилактических советов:

– покупать саженцы следует только у проверенных поставщиков;

– во время осенней уборки важно собирать и сжигать все опавшие с роз листья, а также срезать и уничтожать пораженные побеги;

– необходимо регулярно вносить удобрения, но в разумных количествах, иначе стебли роз станут толстыми, а цветки не образуются;

– под зиму рекомендуется проводить рыхление почвы около кустов роз, чтобы поднять на поверхность споры черной пятнистости, которые погибнут от морозов.

Селекционеры выводят сорта роз, устойчивые к черной пятнистости, в первую очередь это сорта вида флорибунда.

Меры борьбы. Начало болезни приходится на конец весны. После таяния снега и прогрева почвы споры черной пятнистости начинают поражать растение. Если розу не лечить, то осенью она скинет зараженные листья, а весной заражение произойдет повторно.

Если роза поражена черной пятнистостью, в конце весны ее требуется опрыскать фунгицидами – препаратами, содержащими цинк и манкоцеб. Повторное опрыскивание проводят через 14 дней. В борьбе с черной пятнистостью неплохо зарекомендовали себя такие препараты, как «Топаз» и «Ридомил голд».

Иногда опрыскивание проводят, даже если растение не заражено болезнью, чтобы предотвратить возможное поражение саженцев. С этой целью их опрыскивают в конце весны, когда уже установилось тепло. Повторное опрыскивание следует провести в том случае, если на растении начали проявляться признаки заражения.
Ржавчина роз
Очень часто причиной возникновения большинства болезней роз является жизнедеятельность насекомых-вредителей. Поражая растение, они ослабляют его, от чего роза становится подвержена различным грибковым заболеваниям.

Одна из таких болезней – ржавчина роз, возбудителем которой является грибок Phragmidi um mucronatum . Он поражает бутоны, стебли и листья розы, в результате чего на стеблях и верхней части листьев появляется нарост, а на нижней – образуются пустулы, похожие на пятна ржавчины. Из этих пустул выделяются споры грибка, которые заражают здоровые части розы и соседние кусты. В результате болезни листья начинают бледнеть и опадать, растение становится слабым и без лечения способно погибнуть за 1–2 сезона.

На первой стадии болезни, наступающей в середине весны после того, как почки начинают раскрываться, образуются наросты. В этом периоде развитие болезни наиболее активно, так как повышена влажность воздуха. Потом она поражает листья, на которых образуются желтые пятна, постепенно покрывающие всю листовую пластину (рис. 36). Побеги роз становятся толстыми, на них появляются трещины.

Рисунок 36. Ржавчина роз
Ближе к концу лета наросты становятся темными и остаются на растении всю зиму. На опавших листьях также сохраняются споры ржавчины, которые весной вновь поражают кусты.

Ранней весной болезнь развивается также активно, тогда как в жаркую и сухую погоду летом ее развитие замедляется.

Профилактика. Для профилактики ржавчины роз необходимо вовремя убирать опавшие листья и делать это не только во время осенней уборки, но и в летний период, чтобы споры не поражали здоровые части растений.

Больше подвержен ржавчине шиповник, поэтому при его наличии в саду надо следить за появлением признаков болезни. Споры грибка ржавчины разносятся с помощью ветра, поэтому нужно вовремя уничтожать пораженные части растений.

Меры борьбы. Если на розах появились признаки болезни, необходимо удалить и сжечь пораженные части. Также рекомендуется проредить кусты роз, что позволит воздуху свободно циркулировать и предотвратит повышенную влажность. Опрыскивать против болезни можно фунгицидами, повторное опрыскивание проводят через 1–1,5 недели после 1-го. Против ржавчины роз подойдут такие препараты, как «Абига-пик», «Топаз», а также медный купорос и бордоская жидкость.
Мучнистая роса
Мучнистая роса – одно из самых распространенных заболеваний, причем не только роз. Ее возбудителем является грибок Sphaerotheca pannosa , обладающий огромным количеством разновидностей, потому от этой болезни страдают как розы, так и другие цветы, а также ягоды, плодовые и овощные растения.

На пораженных мучнистой росой розах появляются специфические порошкообразные пятна белого или серого цвета (рис. 37). Как правило, в первую очередь от болезни страдают стебли, листья и почки.

Рисунок 37. Мучнистая роса на розе
Мучнистая роса появляется как во влажную, так и в сухую погоду. Однако наилучшие условия для ее развития – теплая погода и тень. При этом грибок не терпит высокой температуры и прямых солнечных лучей, которые оказываются для него губительными.

Если своевременно не начать бороться с мучнистой росой, то она нанесет растению серьезные повреждения, в результате чего роза станет хуже расти и развиваться, ухудшится и ее внешний вид.

Все виды грибка мучнистой росы способны выжить только на живом растении. На розах грибок обитает на почках и стеблях, на зиму он может перейти на некоторые сорняки, а весной вновь перекинуться с них на розы. Чтобы мучнистая роса развилась на розах, необходимы температура воздуха 20–25 °C и его влажность 40–90 %. Если растение находится в тени, то это также может повлиять на развитие грибка. От начала развития болезни до появления новых спор обычно проходит около 2–3 дней, а если погода нестабильна, то этот период способен длиться 1–1,5 недели.

Профилактика. Чтобы избежать мучнистой росы, бывает вполне достаточно проводить профилактику и контролировать правильное развитие роз. Это же облегчает борьбу с мучнистой росой, если болезнь все же поразила растения.

В затененных местах рекомендуется высаживать сорта, устойчивые к мучнистой росе. Остальные сорта лучше высаживать на хорошо освещенных участках. Перед посадкой необходимо провести дренирование почвы.
Также большое значение имеет расстояние между кустами роз. Если к ним есть доступ свежего воздуха, то это препятствует появлению мучнистой росы.

...

Красивейшая женщина из индийских легенд, богиня красоты Лакшми, родилась из распустившегося бутона розы.

Она быстро развивается на растениях, произрастающих на почвах, богатых азотом, поэтому рекомендуется вносить минеральные удобрения в строго указанных количествах. Причем лучше отдать предпочтение органике.

Полив рекомендуется проводить в утренние часы, тогда за день влага на стеблях и листьях испарится. Это поможет предотвратить появление мучнистой росы и других грибковых заболеваний, например черной пятнистости.

Меры борьбы. Необходимо регулярно удалять и уничтожать пораженные болезнью части растений, причем таким образом можно не только бороться с мучнистой росой, но и усиливать приток свежего воздуха ко всем частям растений. Если куст розы сильно поражен болезнью, то его нужно выкопать и сжечь – лучше пожертвовать одним растением, чтобы спасти все остальные.

После уничтожения пораженных мучнистой росой частей роз рекомендуется провести опрыскивание. Для этой цели можно использовать такие препараты, как «Скор», «Фитоспорин», «Бактофит», «Топаз». Если на розах появились первые признаки поражения мучнистой росой, нужно опрыскать растения фунгицидами с содержанием серы, а через 1–2 недели при необходимости повторить опрыскивание. Большое количество серы находится в чесноке, поэтому надо высаживать его рядом с кустами роз, чтобы препятствовать развитию мучнистой росы. Также можно создавать растворы против мучнистой росы в домашних условиях, используя выжатый сок чеснока. Если вовремя провести опрыскивание роз, несложно предотвратить развитие мучнистой росы, а также упростить борьбу с ней, если грибок все же поразил растения.

Кроме серы, помогает бороться с мучнистой росой раствор пищевой соды, который следует распылять 1 раз в неделю. Сода способствует повышению pH поверхности листа розы, что препятствует развитию на нем порошкообразных спор. При обработке роз препаратами с серой или пищевой содой необходимо удостовериться, что обработаны как верхняя, так и нижняя часть листьев.

Для приготовления раствора пищевой соды в домашних условиях 1 ч. л. соды разводят в 1 л воды, а затем добавляют несколько капель жидкого мыла. Перед тем как опрыскать розы этим раствором, надо удостовериться, что растение хорошо перенесет подобную процедуру. Для чего следует нанести раствор на несколько листьев и понаблюдать за ними в течение пары дней. Если не будет никаких изменений, можно смело опрыскивать розы.

Антракноз

Возбудитель антракноза – грибок Sphaceloma rosarum . Данная болезнь пока еще мало изучена, но представляет для роз серьезную опасность, особенно в условиях прохладной и влажной весны. Причем антракноз может повредить как дикие, так и культурные сорта роз.

При антракнозе на листьях появляются мелкие черные пятна, по которым трудно распознать болезнь, так как симптомы похожи на черную пятнистость. По мере развития болезни характер пятен меняется. Молодые пятна в основном имеют красный окрас, иногда могут быть фиолетовыми или коричневыми (рис. 38). Они образуются на верхней стороне листьев и способны составить в диаметре примерно 50 мм. Центр пятен становится белым или серым, иногда в нем образуются дырки.

Болезнь развивается на листьях и стеблях роз. Маленькие черные точки в центре пятен являются спорами грибка, вызывающего антракноз. По мере развития болезни на месте пятен образуются дыры, питательные вещества не в состоянии нормально перемещаться по частям розы, что приводит к ослаблению растения. Пораженная антракнозом роза в дальнейшем плохо развивается, листья деформируются, и растение погибает. Активное развитие болезни приходится на весну, особенно в дождливый и прохладный период, когда присутствует избыточное количество влаги.

Рисунок 38. Антракноз

Профилактика. Чтобы добиться успеха в борьбе с антракнозом, необходимо учитывать жизненный цикл грибка и то, как он переносит зиму. Он сохраняется зимой на зараженных стеблях и листьях роз, а с наступлением первого тепла весной из старых ран начинают развиваться новые споры.

Споры антракноза переносятся на здоровые части растения с помощью ветра и дождевых брызг. Влажная и прохладная погода способствует активному развитию болезни.

Чтобы избежать поражения роз антракнозом, рекомендуется обрезать и уничтожать поврежденные части, стебли и листья. Эти меры помогут воспрепятствовать размножению спор и поспособствуют сохранению растения. Осенью требуется срезать все поврежденные части кустов, убрать и сжечь опавшую листву, на которой могут сохраниться споры антракноза. Тогда весной снизится вероятность повторного заражения растений.

Меры борьбы. Если своевременная образка, весенние работы и осенняя уборка не помогли, бороться с антракнозом нужно теми же способами, что и с черной пятнистостью.
Ложная мучнистая роса
Возбудителем является грибок Pseudoperonospora sparsa. Данная болезнь опасна практически для всех растений, и с ней приходится бороться большинству садоводов. Поражает она и розы. Болезнь похожа на ожоги от химикатов, поэтому ее не всегда можно распознать. Весной, когда влаги особенно много, появляются первые симптомы болезни, которые выражаются в мелких пятнах красно-бурого цвета, покрывающих листья и побеги (рис. 39).

Рисунок 39. Ложная мучнистая роса
Листья приобретают сливочно-белый цвет, перестают развиваться, со временем происходит их деформация и они опадают. Стебли начинают трескаться, лепестки цветов теряют естественный цвет, не развиваются и опадают. Как правило, ложную мучнистую росу обнаруживают уже на стадии опадения листьев. Если не принять меры, то розы могут погибнуть. Особенно опасна болезнь во влажную погоду, в сухую и жаркую погоду развитие болезни прекращается. Профилактика. Ложная мучнистая роса появляется от воздействия переувлажненной почвы и холодного влажного воздуха. Если саженцы хранятся в подвале, то не следует часто увлажнять их стебли, потому что это способно погубить растение. Чтобы не развивалась болезнь, надо обеспечить доступ свежего воздуха к саженцам. В качестве профилактики в период вегетации нужно вовремя вносить калийные и фосфорные удобрения, чтобы у роз появилась сопротивляемость ложной мучнистой росе.

...

В эпоху Возрождения роса на лепестках розы считалась символом богини Венеры, так как обладала невероятной красотой и пленяющим ароматом, а шипы розы символизировали раны и страдания от любви.

Меры борьбы. Если обнаружили на розах симптомы болезни, необходимо срезать и сжечь пораженные части растений. Затем следует провести опрыскивание их фунгицидами, такими как бордоская жидкость, «Беномил», «Купроксат», «Топаз». Опавшие листья и лепестки, пораженные ложной мучнистой росой, требуется собирать и сжигать. Болезнь прекрасно переносит зимовку на опавших пораженных участках листьев, поэтому нужно избавляться от них.

Серая плесень

Возбудитель болезни – грибок Botrytis . Причинами появления серой плесени являются низкая температура и избыток влаги. На растении образуются светлые пятна, развивается пушистая гниль (рис. 40).

Рисунок 40. Серая плесень

Весной риск заражения роз серой плесенью особенно велик, так как еще не настала теплая погода и часто моросят дожди. Также растение способно заболеть серой плесенью после зимовки в подвале. Существует много разновидностей грибка серой плесени. Необходимо вовремя начать лечение розы, чтобы болезнь не распространилась на остальные растения в саду.

Профилактика. В помещении, где хранятся саженцы или зимуют розы, надо уменьшить влажность и обеспечить приток свежего воздуха. На участке вовремя провести весеннюю обрезку кустов, чтобы воздух свободно циркулировал между стеблями.

Меры борьбы. Если на розах обнаружена серая плесень, следует немедленно удалить и сжечь пораженные части кустов и опрыскать их фунгицидами на основе серы («Беназол», «Беномил», «Бенорад», «Фундазол»). Повторное опрыскивание можно провести спустя 2 недели. Также рекомендуется произвести санитарную обрезку роз. Чтобы растения не заболели повторно на следующий год, нужно убирать и сжигать опавшую листву.
Тля
Одним из самых распространенных насекомых-вредителей в саду является тля. Это мелкие бескрылые насекомые с мягкими тельцами зеленого цвета (рис. 41).

У взрослых особей появляются крылья. Тля живет колониями, поэтому на розах большое нашествие этого насекомого сразу заметно. Тля может быстро перемещаться на соседние растения, поражая весь сад. Особенно опасны жаркие весенние дни примерно в середине апреля. Личинки тли, зимовавшие в ко ре растений и в опавшей листве, перебираются на молодые побеги. По прошествии 10–14 дней численность тли значительно увеличивается. Одновременно с ней розы поражают еще и такие вредители, как паутинный клещ и розовая цикадка.

Рисунок 41. Тля на розе
Небольшое количество тли на розах не доставит много неприятностей, но этот вредитель очень быстро размножается, поэтому над его численностью необходим контроль, иначе розы способны погибнуть. Требуется бороться с тлей после появления первых особей.

Каждая самка в состоянии отложить несколько сотен яиц, из которых появляются новые вредители. В первую очередь тля поражает побеги и бутоны, высасывая из них сок, в результате чего листья деформируются и погибают, бутоны не раскрываются. Сама тля редко приводит к гибели растения, но многочисленные ее колонии обесцвечивают листья, делают кусты неприглядными, к осени розы сильно слабеют, от чего плохо переносят зимовку. Также в результате ослабления растения оно более уязвимо для воздействия грибков, вызывающих болезни.

Тля оседает на розах и выделяет липкую жидкость, покрывающую стебли и листья роз. Этой сладковатой жидкостью питаются муравьи. Если замечено большое количество муравьев на розах, значит, они, скорее всего, поражены тлей. Муравьи защищают тлю от ее естественных врагов. Отсутствие муравьев сказывается на пораженных тлей розах не самым лучшим образом, так как некому поедать нектар и в результате все кусты роз могут оказаться покрытыми продуктами деятельности тли. Это ведет к повышению угрозы возникновения черной плесени. Внешний облик роз также страдает.

Профилактика. Профилактику, как и борьбу с тлей, желательно проводить без применения химических препаратов. Будет даже лучше отказаться от них вообще. Такие естественные враги тли, как насекомые и птицы, справятся с задачей успешнее любой химии. Если же применять токсичные средства, то можно погубить жучков, паучков и мушек, которые питаются тлей. Например, осы и божьи коровки обожают тлю. Последние вообще способны за день уничтожить примерно 250 особей тли. Применение химикатов в состоянии отпугнуть от роз птиц и ящериц, которые также питаются тлей.

Меры борьбы. Тля обладает очень нежным и мягким тельцем, поэтому избавиться от нее можно, просто проведя по пораженным ею участкам мягкой тканью. Таким образом несложно регулировать численность насекомых. Также следует некоторое время не подкармливать розы, если на них замечена тля, в результате молодые побеги перестанут развиваться, а следовательно, для тли не будет дополнительного источника питания.

Вместо химических препаратов можно опрыскивать розы струей воды из шланга. При поливе роз тлю уничтожат брызги воды, а остальных особей съедят птицы или насекомые. Поливать розы таким образом рекомендуется в течение недели через день, что поможет значительно снизить численность тли и сдержать ее распространение по участку.

Если вода не помогает, а насекомых, поедающих тлю, в саду мало, то можно использовать для опрыскивания мыльный или керосиновый раствор.

Для приготовления мыльного раствора против тли рекомендуется растворить 200–300 г жидкого или хозяйственного мыла в 10 л горячей воды. Раствор должен остынуть, так как горячая вода способна принести кустам вред. Данный метод безопасен как для самих роз, так и для окружающей среды.

Также можно приготовить в домашних условиях керосиновую эмульсию. В 100 мл воды растворить 100 г хозяйственного мыла, довести до кипения, разогреть 200 мл керосина и добавить в мыльную воду. Полученную эмульсию требуется развести в 10 л воды и этим раствором проводить опрыскивание. Обрабатывать рекомендуется несколько раз в день в течение примерно недели. После опрыскивания керосином рекомендуется вымыть розы чистой водой, чтобы листья дышали.
Тело тли настолько мягкое, что при борьбе с этими насекомыми можно обойтись слаботоксичными препаратами, которые окажутся для них смертельными. Если же применять сильно токсичные средства, то несложно уничтожить или отпугнуть естественных врагов тли, а следовательно, через некоторое время способна произойти вспышка размножения тли, потому что некому будет бороться с ней.

Приложение. Календарь работ

Январь

Хорошо, если январь выдался снежным, снег покрыл розарий, защищая его от холодов, и можно не беспокоиться. Однако, если снега мало или нет вообще, розу необходимо укрыть 2–3 слоями бумаги, старых газет, хворостом или древесными опилками.

Укрытие должно получиться рыхлым и пропускать воздух, чтобы розы под ним не задохнулись. Нельзя использовать для этих целей плотные материалы, не пропускающие воздуха, потому что растения в результате могут сгнить.

Если прошел снегопад, надо стряхнуть с веток снег, чтобы они не сломались под его тяжестью. У плетистых сортов следует проверить надежность крепления веток к опорам.

Февраль

С наступлением февральских оттепелей нужно позаботиться о том, чтобы под зимним укрытием розы хорошо проветривались. Чтобы к растениям поступал свежий воздух, требуется проделать отверстия в укрытиях, но оставить их на розах.

Март

Когда снега начнут интенсивно таять, необходимо проверить, не затопила ли вода кусты под укрытием. Чтобы этого не произошло, в снегу под укрытием нужно прорыть небольшие канавки, по которым будет вытекать скопившаяся влага.

С веток плетистых роз следует снять веревки, которыми их связали осенью.

После наступления теплой погоды у кустовых и штамбовых роз проводят первую прореживающую обрезку. У зимовавших без укрытия роз следует срезать промерзшие побеги, а также проредить кусты.

Если не ожидается заморозков, то после обрезки следует внести 1-ю подкормку минеральными удобрениями. Если земля хорошо оттаяла, можно сажать новые саженцы или пересаживать взрослые розы.

Апрель

Если земля оттаяла и нет угрозы новых заморозков, нужно полностью снять зимнее укрытие. Почву вокруг кустов рекомендуется разрыхлить на глубину 10 см, а встретившиеся сорняки тут же удалить.

Настало время провести основную обрезку штамбовых и кустовых роз, после которой следует внести минеральные удобрения, а затем замульчировать почву.

Май

Пора провести внимательный осмотр кустов роз, чтобы выявить возможное появление вредителей или заболеваний. Больные части растений надо немедленно срезать и сжечь. При поражении вредителями следует провести опыление или опрыскивание.

Если обнаружены растения с задержкой развития, можно использовать внекорневую подкормку.

Важно регулярно удалять сорняки и срезать растущие от подвоя побеги (дикие отличаются от культурных более светлым окрасом листьев и стеблей, большим количеством шипов и мелкими листьями).

Июнь

Грунтовые розы вступают в пору цветения. После того как они отцветут первый раз, под них вносят минеральные удобрения. Для этой цели лучше использовать жидкое удобрение, чтобы оно смогло глубоко проникнуть в почву и достичь корней. Сухое удобрение при знойной погоде, скорее всего, останется в верхних слоях почвы, из-за чего корни растения не смогут усвоить его. После чего внекорневую подкормку можно вносить 1 раз в 2 недели.

Чтобы розы дольше цвели и лучше выглядели, после цветения следует тут же удалять цветки. У повторно цветущих роз нужно срезать соцветия и одиночные цветки, чтобы на них вновь появлялись бутоны.

Если розы цветут только раз, обрезать их не следует, так как в противном случае осенью у них не появятся плоды.

По мере необходимости надо регулярно проводить полив растений, а также рыхление почвы.

Июль

В это время большинство сортов грунтовых роз вступают в пору цветения, поэтому требуется планомерно срезать отцветшие цветки, а также по мере необходимости поливать розы и рыхлить почву. Продолжать отслеживать появление на кустах признаков заболеваний и вредителей.

Со второй половины июля следует увеличить подкормку роз калийными и фосфорными удобрениями, помогающими им подготовиться в зиме. Азотосодержащие удобрения вносить не надо. После каждой волны цветения продолжать подкормку роз жидким удобрением.

Август

Настала пора приобрести новые сорта роз. Кроме того, если вы планируете сажать розы, необходимо приступить к разбивке цветника и подготовке почвы к посадке.

У многоцветковых плетистых роз следует провести легкую обрезку, у остальных сортов – летнюю профилактическую обрезку, в ходе которой нужно удалить пораженные побеги и увядшие цветки.

Сентябрь

В начале сентября надо внести в почву калийные удобрения. Если на участке есть розы, продолжающие цвести и осенью, продолжать удалять с них увядшие цветки, чтобы продлить их цветение.

Рыхление почвы следует прекратить, иначе содержащийся в ней азот может освободиться, тогда как он необходим для того, чтобы розы хорошо перенесли зимовку.

Октябрь

После того как температура установится на отметке –5–7 °C, требуется провести обрезку штамбовых и высокорослых роз, имеющих длинные побеги. Осеннюю обрезку проводят с целью подготовки роз к зимнему периоду.

В конце октября после наступления устойчивых холодов необходимо начать утеплять розы. Кусты окучивают рыхлой землей, песком или размельченным торфом, стебли нужно укрыть хворостом, лапником или каким-нибудь утепляющим материалом. Также можно соорудить специальные зимние укрытия.

Ноябрь

В начале месяца, до того как почва окончательно промерзнет, следует замульчировать ее навозом или компостом.

Если кусты еще не в укрытии, то за первую неделю ноября надо создать укрытие для всех видов грунтовых роз. Выносливые парковые и дикорастущие сорта роз можно оставить без укрытия.

Перед тем как укрыть розы для перезимовки, кусты следует окучить рыхлой землей, создав холмик высотой 15–20 см. После чего на них укладывают еловые или древесные ветки либо мешковину.

До наступления морозов необходимо очистить весь участок от опавшей листвы и мусора. Все это следует сбросить в компостные ямы или сжечь, чтобы избежать распространения болезней и появления насекомых-вредителей.

Декабрь

К началу первого зимнего месяца все культурные розы должны находиться в зимнем укрытии. Если на участке остались опавшие листья или другой мусор, его нужно уничтожить.

Требуется также провести окучивание роз снегом. Уплотните его вокруг кустов – это помешает грызунам проникнуть к корням растений и повредить их.

Заключение

До того как маленький саженец превратится в великолепный куст розы, поражающий своей красотой и совершенством, он должен пройти долгий путь. Если вы хотите, чтобы ваши розы хорошо росли, правильно развивались и радовали вас обильным цветением, необходимо заботиться о них, помогая им на каждом этапе.

Вполне возможно, что и без особого ухода розы способны выжить и даже начать цвести, но как культурным растением им нужна поддержка, чтобы они смогли полностью раскрыть свой потенциал. Без этого многие кусты погибнут, а оставшиеся рискуют быть поглощенными дикой порослью подвоя или зачахнуть без надлежащего ухода.

А какое наслаждение пройтись по розовому саду, выращенному своими руками, и вдыхать аромат прекрасных цветов! Роза по праву считается самым ярким цветком в саду, она всегда привлекает к себе внимание. Есть поговорка, что не существует подарка лучше, чем тот, который создан своими руками. К розам, выросшим на вашем участке, это также относится. Так приятно подарить близким людям букет роз, которые вы холили и лелеяли. Кроме того, выращенными самостоятельно розами можно украшать свой дом, перенося в него частичку природы.

Говоря о садовых цветах, в первую очередь вспоминают именно розы. Благодаря своим красоте и чарующему аромату они стали первыми среди садовых цветов. Это не удивительно, ведь они обладают аристократическим изяществом, изысканной формой и утонченным совершенством. Их благоухающий аромат подобен запаху роскошных духов.

Роза ассоциируется с земным воплощением всего прекрасного и стала олицетворением искрометного счастья, настоящей любви, вечной красоты и молодости, мудрости, таинственности и истинного совершенства. В течение многих веков она остается символом прекрасного. Красоту розы часто сравнивают с красотой женщины, подчеркивая тем самым таинственность, совершенство и непостижимость как цветка, так и представительницы прекрасного пола.

Роза – это абсолютный символ, она вправе олицетворять как чистоту юности, так и мудрость зрелости, истинную любовь и необузданную страсть, искреннюю скорбь и всепоглощающую радость.

В розах присутствуют некие магия, мистика, ощутить которые доступно только на подсознательном уровне, но трудно выразить словами, как невозможно описать и истинную любовь. О розе следует говорить языком искусства, вот почему так много великих поэтов и композиторов разных эпох воспевали эти прекрасные цветы и по этой же причине в честь них устраивали пышные праздники.

Как и много веков назад, роза и ныне сопровождает жизнь общества. На данный момент существует огромный ассортимент различных ее сортов, который постоянно пополняется новыми. Раньше традиционными поставщиками роз были такие страны, как Голландия, Франция, Болгария, а теперь к ним добавились Германия, Польша и Финляндия.

Во многих странах существуют питомники роз, получившие широкую известность, например питомник «Кордес» в Германии или «Мейян» во Франции.

Усилия современных селекционеров направлены в первую очередь на такие практические характеристики роз, как устойчивость их к различным болезням, хорошая переносимость ими морозов и засухи. Новые сорта роз испытывают в течение долгого времени, чтобы удостовериться в успешности проделанной работы. Помимо этого, большое значение имеет и эстетическая сторона вопроса.

Вряд ли интерес людей к самому прекрасному цветку когда-нибудь иссякнет. Символ чистоты и красоты навсегда останется рядом с нами как олицетворение всего лучшего, что есть в человеке.

Content

Власенко Елена Алексеевна Выращиваем любимые розы

Елена Власенко Выращиваем любимые розы

Введение

Виды и сорта роз

Полиантовые розы (r. polyantha hybrida; r. multi flora nana)

Розы флорибунда (r. polyantha flaribunda)

Розы миниатюрные, или лауренса (r. indica minima, или r. lawrentiana)

Полуплетистые розы (modern shrub roses)

Плетистые розы (rose climbing)

Чайная роза (tea rose)

Чайно-гибридные розы (r. thea-hybrida)

Ремонтантные розы (r. hyhrida bifera)

Парковые розы (old garden roses)

Корнесобственные и привитые розы

Устройство розария

Виды розариев

Выбор места для розария

Планировка розария

Розы в интерьере сада

Подготовка почвы

Посадка растений

Уход за розарием

Полив

Прополка

Рыхление

Подкормка

Мульчирование

Обрезка

Зимнее укрытие

Борьба с вредителями и болезнями роз

Вредители

Болезни

Приложение. Календарь работ

Заключение