Артмузей 2010

Немецкая «утятница»

В области охотничьего оружия, как и в любой области техники, встречается немало курьёзов. Один из таких «курьезов» был встречен в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС) в Петербурге. Это чудо инженерной мысли представляет собой двуствольное ружьё с барабанным питанием 4-го калибра. О нём и пойдет речь в данной статье.

Замечательным даром обладает человек – творческим мышлением. А уж если приложить его к технике, да приправить смекалкой, то порой получаются такие дивные механизмы, что глядя на них и не знаешь – то ли плакать, то ли смеяться. В области оружейной техники таких курьёзов встречается немало, но самое большее их количество, бесспорно, было создано не для широкой публики, а только в качестве экспериментальных образцов. Результат одного из подобных экспериментов немецких оружейников и удалось увидеть в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

Для людей незнакомых или слабо знакомых с охотничьим оружием сразу следует разъяснить несколько моментов. Ружьё – это огнестрельное оружие, не имеющее нарезов в стволе (гладкоствольное), стреляющее дробью (кучка свинцовых шариков) или пулей. В настоящее время четвёртый калибр в охотничьем оружии практически не применяется ввиду большой отдачи и веса (4,5-6 кг) ружья. Согласно немецкой классификации 4-му калибру соответствует диаметр канала ствола 23,4-23,8 мм (для сравнения, примерно такой калибр имеют некоторые авиационные и зенитные автоматические пушки). Предназначались же такие охотничьи «мини-пушки» всего лишь для охоты на гусей и уток из засад или лодок. Видимо, в то время дичи в лесах было много, и её можно было отстреливать «стадами». Назвать «гуманной» стрельбу по птичкам 100 граммами свинцовых шариков язык как-то не поворачивается.

Но вернёмся к немецкому ружью. Ружьё двуствольное, стволы неподвижные, расположены один над другим в вертикальной плоскости. Патронники выполнены в виде своеобразного барабана – четыре патрона располагаются в одной плоскости. Барабан фиксируется в определённом положении поперечным запором, имеющем рычаг для облегчения отпирания. Поворот барабана осуществляется вручную.

Решение экспериментировать с 4-м калибром в плане двуствольного ружья для того времени было весьма смелым. Ведь примерно в то же время М. Журне в книге «Мемуары о стрельбе из охотничьих ружей» (СПб., 1895) пишет, что: «Отдача ружья 8-го калибра причиняет действительно страдание и делает стрельбу из него неточной. Вес ружья 4-го калибра чересчур обременителен, а отдача его опасна для стрелка. Если произвести выстрел из ружья прямо по вертикали вниз, тогда стрелок, весящий 65 кг, будет подброшен вверх на 23 см. Удар при этом будет весьма опасен, может сломать ключицу».

Утверждение о подбросе стрелка оставим на совести автора, но в целом комфортной стрельбу из ружья такого калибра назвать нельзя, и здесь с ним можно согласиться.

Тем не менее, ружьё представляет несомненный интерес с технической точки зрения. При этом достаточно оригинальной является не только общая компоновка ружья, но и его ударно-спусковой механизм.

Ударно-спусковой механизм ружья одинарного действия, не имеющий шептал и работающий самовзводом. Состоит из спускового крючка с тягой, зубчатого колеса, двух курков с пружинами и сигнализатора очерёдности следующего выстрела. Рассмотрим его работу.

При нажатии на спусковой крючок сдвигается планка с установленным на ней треугольным подпружиненным выступом. Последний при движении цепляет зубчатое колесо за один из выступов и проворачивает его. Это зубчатое колесо имеет три уровня – на правом (если смотреть вдоль ствола), взаимодействующем со спусковым крючком, 8 фигурных зубов, на среднем и левом уровнях по 4 зуба. Средний уровень взаимодействует с правым курком, бьющим по нижнему бойку, а левый – с левым курком, который бьёт по верхнему бойку. Особенного внимания требует тот факт, что взаимодействие зубчатого колеса с курками осуществляется поочередно – то с левым, то с правым и т. д. Данное техническое решение весьма элегантно, да и применено к месту. На боевом оружии оно было бы весьма неуместным, ввиду интенсивного обращения с боевым огнестрельным оружием, что приводило бы к стиранию зубьев колеса и, следовательно, к неисправностям. На охотничьем же ружье, тем более на крупнокалиберном, это нескоро послужит причиной для огорчения владельца.

Установить принадлежность данного ружья именно к немецкому производству удалось исключительно по проверочным клеймам. Только немецкие оружейники клеймят стволы и ствольные коробки на различных этапах производства подобным образом. Дата изготовления по клеймам соответствует январю 1905 года. Несмотря на это, ружьё полностью исправно, все детали и механизмы в прекрасном состоянии, и можно с уверенностью сказать, что это ружьё будет в столь же прекрасном состоянии ещё не одну сотню лет – творить оружие в то время умели достойно.

Для расфиксации барабана нужно нажать на рычаг

При фиксации барабана, фиксирующий выступ рычага (1) входит в гнездо барабана (2)

Казённая часть блока стволов. Стрелкой показан паз для оси барабана

Клейма на ствольной коробке

В барабане могли размещаться четыре патрона 4-го калибра

Нумерация патронов в барабане

Ударно спусковой механизм ружья. Стрелки указывают на планку (1) и зубчатое колесо (2)

Детали неполной разборки ружья

Стволы 12-го (слева) и 4-го калибров. Разница впечатляет

Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2010. №3

Небоевая пневматика

Оружие из коллекции Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге

Пневматическое оружие известно достаточно давно. Сейчас, конечно, им никого не удивишь – пневматическое страйкбольное и пейнтбольное оружие стало одним из самых успешных тренировочных средств современных сил специального назначения, а также это оборудование потихоньку проникает и в обевойсковую среду. Пневматическое пружинно-поршневое и газобаллонное оружие может купить практически каждый, без каких-либо разрешений и лицензий. Но представьте себе пневматическое оружие в качестве тренировочного или развлекательного средства около 120 лет назад… Кажется неправдоподобным, но это факт.

В очередной раз вниманию читателя представляется необычный образец из запасников Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС) в Петербурге. Сегодня это пневматическая пружинно-поршневая винтовка, внешне имитирующая знаменитую «берданку». При первом знакомстве с ней логично предположить, целью её создания было обучение бойцов пехоты обращению с винтовками системы Бердана образца 1870 г. в помещениях. Однако, если поподробнее разобрать устройство образца, то окажется, что в конструкции винтовки есть ряд моментов, которые заставляют ещё раз задуматься о её назначении, но об этом чуть позже.

Какие-либо данные по производителю, году производства и количеству произведённых винтовок отсутствуют. Известен серийный номер – «6» – судя по которому (а также, учитывая специфику оружия), можно предположить, что выпущено таких винтовок было мало. Теперь перейдём к конструкции.

Винтовка состоит из четырёх основных узлов – пружинно-поршневой группы, спускового механизма, ствола в сборе и ложи. Пружинно-поршневая группа, в свою очередь, состоит из цилиндра, пружины, штока, манжеты штока с кожаными уплотнениями и задней крышки. На цилиндре, выполняющем функции корпуса пружинно-поршневой группы, сверху спереди установлен целик в креплении типа «ласточкин хвост». Шток имеет конусовидную проточку, создающую упор для фиксации штока в крайнем заднем положении шепталом. В манжете зажато уплотнение из кожи, имеющее в средней части углубление для обтюрации воздуха и уменьшения его потерь при выстреле. Задняя крышка представляет собой цилиндр с отверстием в нижней части. Через это отверстие шептало взаимодействует со штоком, а точнее – с упором на штоке.

Спусковой механизм винтовки состоит всего из двух деталей – спускового крючка и шептала. При этом функции пружины, прижимающей шептало в направлении штока, выполняет передняя часть самого же шептала. Ствол в сборе состоит из непосредственно ствола, кожуха и рукоятки. Рукоятка крепится к стволу винтами, двигается в фигурном пазе кожуха и позволяет перемещать ствол относительно кожуха в продольном направлении. Кожух ствола крепится к цилиндру пружинно-поршневой группы винтами. Ложа деревянная, крепится к пружинно-поршневой группе винтом и дополнительно фиксируется кольцом.

Заряжание винтовки осуществляется в следующем порядке. Для заряжания ствол за рукоятку проворачивается вокруг оси против часовой стрелки и сдвигается вперёд. После установки снаряда в заднюю часть ствола, последний за рукоятку двигается назад и запирается поворотом вокруг своей оси по часовой стрелке. При отведении поршня назад сжимается пружина, и при достижении поршнем крайнего заднего положения он фиксируется шепталом. В таком положении винтовка заряжена и готова к стрельбе.

Работа механизмов винтовки при осуществлении выстрела, также как и её заряжание, достаточно проста. При нажатии на спусковой крючок, он упирается своим выступом в стенку задней крышки цилиндра и, изгибая часть шептала, освобождает шток поршня. Под действием пружины поршень движется вперёд, нагнетая воздух в цилиндре. Воздух толкает снаряд в стволе, и происходит выстрел.

При замере параметров пружинно-поршневой группы выяснилось, что длина хода штока составляет 73 мм, при диаметре 28 мм. С учётом жёсткости пружины примерная дульная энергия винтовки оценивается в 1,5-2 Дж. С учётом потерь воздуха (в связи с отсутствием уплотнений в цилиндре и качеством компрессии воздуха манжетой с кожаными уплотнениями), можно смело уменьшить энергию до 1 Дж. Эти оценки косвенно подтверждаются и конструкцией прицельных приспособлений винтовки. Высокий целик при достаточно низкой мушке указывает на большую крутизну траектории и, соответственно, низкую начальную скорость полёта пули.

При подобной дульной энергии необходимо полностью исключить вероятность использования свинцовых пуль, так как они, в лучшем случае, просто будут выкатываться из ствола, а в худшем – застрянут в нём. Соответственно, наиболее вероятными являются деревянные или другие лёгкие снаряды или пули.

Конечно, возможность боевого применения оружия с подобными характеристиками исключается практически полностью, но для осуществления тренировочного процесса эта винтовка является не лучшим вариантом. Операции по заряжанию винтовки более сложны, нежели у боевого образца, и выполняются в несколько других направлениях и последовательностях, что также указывает на некоторое несоответствие требованиям, предъявляемым к тренировочным средствам.

В противовес возможности применения винтовки как тренировочного оружия говорит ещё один момент: при взведённом штоке охватить ложу большим пальцем не представляется возможным. Даже если просунуть палец под шток, то при выстреле есть большая вероятность повредить руку. Судя по форме ложи, винтовка рассчитана на людей с небольшими размерами рук, вероятнее всего – детей. Это подтверждается и малыми размерами винтовки. Отсюда напрашивается логический вывод – винтовка, скорее всего, является не тренировочным, а развлекательным и/или военно-прикладным образцом.

Вероятнее всего, эта пружинно-поршневая винтовка являлась прародителем современных пневматических винтовок с малой дульной энергией, предназначенных для обучения основам стрелкового дела, военно-патриотического воспитания и развлекательной стрельбы.

Тактико-технические характеристики винтовки:

Длина – 985 мм

Высота (по выступающим деталям) – 150 мм

Ширина (по выступающим деталям) – 65 мм

Калибр – 8 мм

Тип ствола – гладкий, без нарезов

Длина ствола – 420 мм

На штоке выполнена конусовидная проточка, создающая упор для шептала

Для заряжания винтовки необходимо открыть канал ствола и установить в него пулю (1), после чего канал ствола запирается (2). Перед производством выстрела шток винтовки нужно оттянуть назад (3), после чего винтовка готова к выстрелу

При нажатии на спусковой крючок (1) шептало (2), понижаясь, освобождает шток и происходит выстрел

На винтовку нанесён серийный номер «6»

Отверстие, через которое шептало взаимодействует со штоком

Прицельные приспособления винтовки косвенно свидетельствуют о высокой крутизне траектории полёта пули. При открывании ствола его дульная часть выдвигается из кожуха

Детали и механизмы пружинно-поршневой пневматической винтовки: 1- цилиндр, 2 – шток с пружиной, манжетой с кожаными уплотнениями и задней крышкой, 3 – спусковой механизм, 4 – кожух ствола, 5 – ствол, 6 – рукоятка, 7 – ложа, 8 – кольцо, 9 – предохранительная скоба

Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2010. №4

Пистолет Бергмана №2

В формировании современногооблика автоматических пистолетовнемалую роль сыграли работыразличных инженеров и конструктороввековой давности. Сегодня мыпривыкли к виду пистолетного патронас проточкой в нижней части гильзы.Также вполне привычна схема свободногозатвора – когда при выстреле затворсвободно движется назад под действиемпороховыхгазов, давящих на дно гильзы.Но в 90-х годах XIX века, когда множествоконструкторов-оружейниковработали над самой идеейавтоматики пистолета,встречались довольнооригинальные техническиерешения. Об одном из нихпойдёт речь в данной статье.

Пистолет Bergmann М-1896 N°2, вид справа. «Светящийся гномик» на рамке – клеймо завода Бергмана в городе Гагенау

Технический прогресс огнестрельного оружия можно представить в виде дерева. Есть несколько ветвей этого дерева – пистолеты, винтовки, пулёметы, пистолеты-пулемёты и автоматы или автоматические винтовки. Но перед их становлением имелись и маленькие веточки-побеги – те технические решения, из которых в процессе естественного отбора отмирали менее жизнеспособные и укреплялись, становясь сильнее, более жизнеспособные.

Одной из таких маленьких, отмерших со временем веточек, является конструкция пистолета Бергмана. Основной особенностью этих пистолетов являлось отсутствие на гильзах патронов к ним проточек или закраин (фланцев), за которые стреляная гильза извлекалась бы из патронника. Сама эта идея была достаточно оригинальной и свежей в то время, но не «конкурентно-способной» в отношении гильз с проточками или фланцами. Потому пистолеты Бергмана не получили широкого распространения, однако до сих пор вызывают интерес у всех любителей стрелкового оружия. Один из этих пистолетов и предоставил для обзора Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС).

В первую очередь, хотелось бы отметить, что сам Теодор Бергман был не столько конструктором, сколько фабрикантом-оружейником или предпринимателем. Он использовал труд наёмных инженеров. Так, настоящим создателем конструкции пистолетов Бергмана являлся Луис Шмайссер. Просто пистолеты патентовались совместно Бергманом и Шмайссером, а производились на заводах Бергмана в городах Гагенау и Зула. Но, даже несмотря на тот факт, что Теодор Бергман не являлся конструктором, он оставил достаточно яркий след в истории стрелкового оружия.

Итак, пистолет Bergmann М-1896 №2, «старая модель». Это была усовершенствованная модель пистолета Bergmann 1894 года. Всего было создано шесть моделей пистолетов Бергмана, различавшихся калибром, формой гильзы и конструкцией пистолета. Bergmann М-1896 №2 – это автоматический пистолет со свободным затвором. Основной особенностью пистолета был принцип извлечения стреляной гильзы из ствола – она выталкивалась остаточным давлением пороховых газов на её дно и отражалась зубом-отражателем в затворной раме. При этом она не была сколь либо жёстко связана с затвором. Этот принцип работы приводил к появлению задержек – гильза не успевала удалиться из пистолета и защемлялась затвором, либо её распирало и она не извлекалась из патронника.

Но кроме этой особенности, в конструкции был ещё ряд оригинальных технических решений. Пистолет имел складной спусковой крючок. Это позволяло переносить его свободно в карманах жилета или штанов – достаточно сложить спусковой крючок и можно не бояться, что пистолет случайно выстрелит или зацепится за край кармана при извлечении. Вкупе с малым калибром пистолета этот факт становился очень приятным для любого пользователя, надеющегося использовать пистолет в качестве средства самообороны. Но складной спусковой крючок присутствовал только на первых моделях, а в дальнейшем, после выпуска примерно 500 пистолетов, он был перенесён ближе к рукояти и закрыт спусковой скобой.

Следующей особенностью пистолета Bergmann М-1896 № 2 было пачечное заряжание. Была разработана обойма-пачка на 5 патронов. Для заряжания пистолета нужно было открыть крышку приёмника, вставить пачку с патронами и закрыть крышку. Пружинный подаватель, установленный в крышке приёмника, толкал патроны вверх и, тем самым, обеспечивал подачу. Предполагалось, что после установки пачки в пистолет саму металлическую обойму можно извлечь движением вниз. Но на практике, в случае извлечения обоймы, патроны начинали слегка болтаться в приёмнике, что приводило к перекосу патрона и задержкам при стрельбе.

Кроме этого, пистолет был снабжён небольшим отверстием в боковой стенке патронника. Это отверстие служило для стравливания пороховых газов на случай, если патрон разорвался бы под их давлением. Неизвестно, насколько часто это отверстие служило по своему прямому назначению. Но сама идея подобного предохранителя заслуживает внимания.

В завершение хотелось бы отметить, что Теодор Бергман совершенствовал конструкцию пистолетов на протяжении почти десяти лет. При этом он смог добиться того, что его модель «Марс» 1903 г. оказалась наиболее удачной из всех моделей пистолетов Бергмана, и её приняли в армии Испании. Но, к сожалению, в 1910 году из-за компаньонов он вынужден отойти от дел, а его фирма в городе Зула становится под начало Хуго Шмайсера и в дальнейшем первой выпускает серийный пистолет-пулемёт, но это уже другая история.

Предохранитель флажкового типа пистолета BergmannМ-1896 N°2

Работа складного спускового крючка пистолета. Видно, как спусковой крючок взаимодействует с толкателем

Для взведения пистолета необходимо оттянуть затвор назад. После чего, откинув спусковой крючок, можно произвести выстрел

При открытой крышке приёмника видна пружина подавателя

Пистолет Bergmann М-1896 N°2, вид слева

Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2010. №6

Чудо-револьвер

В истории развития оружейно-конструкторской мысли было немало интереснейших, порой абсурдных решений. Одна из значимых, но не слишком широко известных фигур в оружейной истории – британский полковник Джордж Фосбери. Именно он в 1890 г. запатентовал первый в мире образец нового типа стрелкового оружия – автоматический револьвер. С одним из таких револьверов мы познакомились в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи(ВИМАИВиВС) в Петербурге.

Интересным является не только сам образец автоматического револьвера, но и его изобретатель. Полковник британской армии Джордж Винсент Фосбери был известным путешественником и заядлым охотником, но также прославился и как изобретатель. Именно он первым получил 20 июня 1885 года патент за номером 7568 на дульное сужение, имеющее штуцерную нарезку, для гладкоствольного охотничьего оружия. Все охотники знают это приспособление под названием «нарезной чок». Он же назвал его Rifled Chock. Практически через год полковник Фосбери уступил свой патент известной лондонской оружейной компании Holland-Holland, которая 27 апреля 1886 г. выпускает в продажу первое ружьё 12-го калибра с нарезным чоком под торговой маркой Paradox. Эта торговая марка известна до сих пор (статья «Собрание парадоксов» Олега Лаврухина, «КАЛАШНИКОВ» № 6/2006 г.).

Именно этот незаурядный изобретатель и придумал совместить два столь различных образца как револьвер и автоматический пистолет. Взяв за основу револьвер Webley Scott Mk IV (Mark IV) калибра .455, стоявший на вооружении с 1899 г., он добавил к нему оригинальную систему, обеспечивающую автоматический поворот барабана за счёт действия пороховых газов. В револьвере появились фигурные проточки на барабане и специальном упоре на рукоятке, с которым эти проточки взаимодействовали, и возвратная пружина, толкающая ствольно-барабанный узел вперёд. При выстреле из этого револьвера ствольно-барабанный узел под действием отдачи двигался назад, сжимая возвратную пружину. В это время упор, взаимодействуя с фигурным пазом на барабане, проворачивал последний на 30° вокруг своей оси. После достижения ствольно-барабанным узлом крайнего заднего положения он, под действием возвратной пружины, двигался вперёд, а упор в это время проворачивал барабан ещё на 30°, обеспечивая тем самым расположение очередной каморы напротив ствола.

Собственно, прародитель этого автоматического револьвера – револьвер Mk IV – и определил его дальнейшую участь. Джордж Фосбери обратился со своим детищем в компанию Webley Scott, а именно к Филиппу Веблей. Этот в то время известный английский оружейник всегда отличался интересом ко всему новому и, естественно, заинтересовался новым техническим решением. В 1901 году выпускается первый автоматический револьвер Webley-Fosbery M-1901 калибра .455. Револьвер унаследовал максимальное количество деталей и ствол длиной 6 дюймов от револьвера Mk IV. Также выпускалась специальная версия со стволом длиной 7,5 дюймов и переменными прицельными приспособлениями, вероятно предназначавшаяся для спортивной стрельбы. Меньшая отдача и, соответственно, более высокая точность автоматического револьвера послужили причиной его широкой распространения среди спортсменов и любителей пулевой стрельбы. В этом же году была выпущена версия автоматического револьвера под калибр .38. Благодаря меньшему размеру патрона он имел не шести-, а восьмизарядный барабан.

Ещё через год были выпущены доработанные версии автоматического револьвера – Webley-Fosbery M-1902 калибров .455 и .38. Основным их отличием являлось перемещение проточек на барабане с задней части на переднюю.

И модель 1901 г., и модель 1902 г. безуспешно пытались продвинуть в войска. Нельзя сказать, что армия не заинтересовалась новинкой: армии Великобритании и США испытывали эти образцы, но отказались от них. Дело в том, что автоматический револьвер был более сложен, чем его неавтоматический прародитель и, как следствие, имел большую стоимость, больший вес (примерно на 170 г), был более требователен к подготовке стрелка (требовалось правильное удержание оружия при стрельбе) и был менее устойчив к загрязнениям. При таких недостатках плюсы автоматического револьвера, заключающиеся в точности и малой отдаче, блёкли.

Однако отдельными офицерами достоинства автоматического револьвера Фосбери были оценены. Благодаря особой системе вооружения, распространённой в то время в армиях мира, практически любой офицер мог за свой счёт приобрести себе оружие по нраву. Вот британские офицеры и приобретали в частном порядке автоматические револьверы Webley-Fosbery. Так что, несмотря на отказ в постановке на вооружение, повоевать этим револьверам всё же пришлось.

В 1914 г. выпускается Webley-Fosbery M-1914 – последний из автоматических револьверов Джорджа Фосбери. Особых отличий от первых двух у модели 1914 года не было. Были выпущены версии со стволом длиной 7,5 дюймов и 6 дюймов, а по специальному заказу – со стволом длинной 4 дюйма. Остаётся только догадываться, кто и для чего мог заказать такой вариант этого револьвера. Однако именно такая версия, с четырёхдюймовым стволом, и попала в наше поле зрения в Артиллерийском музее.

Дальнейшее производство этих револьверов продлилось до 1915 года и было прекращено в связи с первой мировой войной. Компания Webley-Scott занималась выполнением огромного количества военных заказов, и на работу с автоматическими револьверами просто не хватало сил и ресурсов. Даже несмотря на то, что эти револьверы всегда выпускались малыми сериями, трудоёмкость и дороговизна изготовления не позволили продолжить их выпуск.

Окончательную точку в истории автоматического револьвера Webley-Fosbery поставил один интересный факт. В 1918 г. он, весьма, кстати, полюбившийся стрелкам-спортсменам, был исключён из списков моделей, разрешённых для использования в соревнованиях по стрельбе из служебного оружия. Причина достаточно оригинальна – считалось что этот револьвер давал стрелку «несправедливое преимущество» перед другими. Вот таким интересным, но неприятным для самого револьвера Webley-Fosberyсобытием и завершается история этого «чудо-оружия».

Автоматический револьвер Webley-Fosbery M-1914:

Калибр – .455

Длина револьвера – 8,5 дюймов

Длина ствола – 4 дюйма

Ствол – нарезной

Масса – ок. 950 г

Вместимость барабана – 6 патр.

В момент накола капсюля патрона ствольно-барабанный узел револьвера находится в крайнем переднем положении

После выстрела ствольно-барабанный узел под действием силы отдачи движется назад. Одновременно с этим барабан проворачивается на 30° и взводится курок

Под действием возвратной пружины ствольно-барабанный узел возвращается вперёд. Одновременно с этим барабан проворачивается ещё на 30° и очередная камора с патроном располагается напротив ствола

После нажатия на рычаг блокировки револьвер переламывается пополам а экстрактор выдвигает стреляные гильзы

Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2010. №7

Ружье Lefaucheux

Может показаться, что в заголовке статьи стоитнепонятное, труднопроизносимое слово. На самом делеэто фамилия человека, известного, пожалуй, каждомуоружейнику или охотнику – Казимира Лефоше. А речьв этой статье пойдёт о ружье с затвором Лефоше,хранящемся в Военно-историческом музее артиллерии,инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС)в Петербурге.

Казимир Лефоше трудился в Париже в середине XIX в. Основной след в истории огнестрельного оружия он оставил изобретением шпилечного патрона. Но это изобретение далеко не единственное. В 30-х годах XIX в. Лефоше предложил весьма интересный и новый на тот момент способ запирания стволов у переломных ружей. Сам принцип переламывания ружья был известен под названием drop-down с середины XVIII в., но все первые системы были весьма ненадёжными: имели такой серьёзный недостаток, как неплотное запирание стволов. Лефоше предложил использовать для запирания стволов специальный эксцентрик с рычагом, установленный в ложе, и один или два крюка с пазами, приваренные к стволам. При повороте рычага эксцентрик заходил в пазы крюков и благодаря небольшим скосам на поверхности плотно прижимал стволы к коробке. Впоследствии эту систему так и называли – система Лефоше (рычаг Лефоше).

Данная система получила широкое распространение в мире охотничьего оружия, но со временем уступила место более надёжной системе с верхним рычагом.

Рычаг Лефоше в начальном его исполнении был недо статочно надёжен, поэтому очень многие оружейники его дорабатывали. Пиком использования этой схемы стали 50-70-е года XIX века. Многие оружейники, в том числе и в России, использовали рычаг Лефоше вплоть до начала XX века.

Примерно в это же время появились патроны центрального боя. Над разработкой таких патронов трудились не только военные, но и гражданские оружейники. Среди известных оружейников, работавших в этом направлении, встречаются – Дрейзе, Нидхем, Ланкастер, Шатовилье, Дау. Работали в этом направлении и некоторые отечественные специалисты. Патроны центрального воспламенения получили широкое распространение в охотничьем оружии. Многие мастера выпускали не только ружья, но и патроны специально под них. Пожалуй, единственной вещью, стандартизованной на тот момент, оставался только калибр, да и тот иногда имел отклонения.

Собственно, зачем мы обо всём этом говорим? Просто ружьё, из фондов ВИМАИВиВС, о котором идёт речь, поражает богатством интереснейших технических решений, но в то же время имеет и один не менее интересный секрет.

В первую очередь следует отметить, что замок ружья выполнен с запиранием рычага Лефоше. При этом он практически неотличим от изначального варианта исполнения, предложенного самим Лефоше.

Следующим интересным фактом являются характери стики ружья. Это ружьё 4-го калибра, так называемая утятница. Ружьё курковое двуствольное, стволы располагаются в горизонтальной плоскости. Курки открытые, взводятся вручную. Спусковых крючков два, передний для правого ствола, задний для левого. Длина оружия около 1,5 м, вес примерно 10-11 кг – своего рода такая не большая пушка для стрельбы по уткам.

Не менее интересным является исполнение крепления ствола. Он крепится с помощью рычага, аналогичного рычагу Лефоше. Вероятнее всего, это сделано для быстрой разборки ружья и его последующей транспортировки. Рычаг запирания и рычаг крепления стволов выполнены весьма гармонично. В закрытом состоянии они создают своеобразное цевье, при этом качество подгонки деталей выполнено на достаточно высоком уровне.

Для этого ружья использовались патроны центрального боя, об этом говорит центральное расположение бойков. Судя по длине хода бойков, могли использоваться шпилечные патроны с расположением шпильки в центральной части патрона, но это только предположение. Всё дело в загадке этого ружья – на нём отсутствуют клейма. Нет ни указания года выпуска, ни производителя, ни номера, нет даже поверочных клейм или указания калибра. Единственное, по чему можно судить о дате изготовления, – это конструкция ружья, которая позволяет предположить, что оружие было изготовлено в 1870-1890 годах. Но, возможно, оно появилось на свет раньше, так как работы над патронами центрального боя некоторые оружейники вели начиная с 1840 г.

Вся информация о происхождении этого ружья, приведённая в его формуляре, ограничивается лаконичным: «Ружьё было передано в ВИМАИВиВС из бутафорского склада в начале XX века». Не правда ли, маловато? Но, тем не менее, это прекрасный пример сочетания двух известных технических идей, одна из которых используется в огнестрельном оружии и в наши дни.

Для отпирания стволов необходимо нижний запирающий рычаг отвести вправо

Для отделения стволов необходимо сначала открыть ружьё, после чего повернуть рычаг разборки влево и отделить стволы

Для безопасности обращения рычаг отпирания ружья и рычаг разборки поворачиваются в разные стороны

Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2010. №8

Охотничий пистолет

Читатель, взглянувший на фото, может возмутиться и сказать, что это никакой не пистолет, а обыкновенный «обрез». И он будет неправ, ведь этот образец отечественного оружейного производства, предоставленный для написания данного материала Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС), является именно пистолетом. Притом охотничьим пистолетом.

В середине XIX в. в городе Ижевске появился молодой оружейник – Адриан Никандрович Евдокимов. Родился он в 1845 г., где именно – информация не сохранилась. Поначалу он занимался изготовлением охотничьего оружия «на дому» – в те годы это было вполне законное занятие, в отличие от нынешних времён. В 1867 г. в наследство от одного из ижевских оружейников ему досталась маленькая мастерская, в которой Адриан Евдокимов и открыл своё собственное оружейное производство. В дальнейшем дело пошло на лад, и к концу XIX в. его предприятие стало уже достаточно большой фабрикой с почти 200 рабочими.

Фабрика Евдокимова выпускала в основном охотничье оружие. Среди всего богатого ассортимента ружей и винтовок для охоты особо выделялись «Сибирские винтовки». Это нарезное ружьё снабжалось складными сошками, а на прикладе имелась выемка для просаленных пыжей. Кроме охотничьего оружия фабрика Евдокимова выпускала также детали для боевых винтовок. В частности, среди продукции фабрики были детали к винтовкам системы Мосина.

Но вернёмся к нашему пистолету. Пистолетом этот образец является по определению. Например, аналогично травматическая «Хауда» – тоже пистолет. Вообще пистолетная история достаточно интересна. Сам термин «пистолет» появился от названия города Пистойя, в котором в 1540 г. Камиллио Ветелли первым выпустил короткоствольное ручное огнестрельное оружие. Новинка весьма полюбилась кавалеристам за свою компактность и возможность держать оружие одной рукой. А применение пистолетов для охоты известно с 1600 г. В то время экипировка охотника включала в себя дробовое ружьё, ружьё для стрельбы пулей и один или два пистолета. Притом пистолеты могли заряжаться как пулей, так и дробью.

Итак, охотничий пистолет производства Н. А. Евдокимова. Пистолет гладкоствольный, двуствольный, дульнозарядный, курковый, с ударной системой воспламенения. Система воспламенения характерна тем, что перед выстрелом стрелок должен поместить в курки специальные колпачки из мягкого металла или бумаги со специальным составом внутри. Состав внутри колпачков в основном представлял собой смесь серы с селитрой или с бертолетовой солью и гремучей ртутью. При ударе курков этот состав воспламенялся и через специальное затравочное отверстие воспламенял пороховой заряд. Подобная система получила название ударной, а ружья с таким воспламенением назывались ударными ружьями. Распространена такая система была среди охотничьего оружия достаточно широко в начале ХIХ в., когда кремниевый замок уже умирал, а унитарный патрон ещё не родился.

Стволы пистолета Евдокимова располагаются в горизонтальной плоскости один рядом с другим. Внутренний диаметр стволов 13,5 мм. Вероятнее всего, это особый калибр производителя. Такое безобразие в отношении унификации и стандартизации наблюдалось в середине ХIХ в. повсеместно. Многие производители комплектовали свои ружья своими же пулелейками. Дульных сужений в стволах нет. Длина пистолета 470 мм, ширина 55 мм, высота 160 мм, длина ствола 290 мм. Следует отметить, что длина шомпола – 260 мм, а это на 30 мм короче стволов.

Спусковых крючков два: передний производит выстрел из правого ствола, задний – из левого. Особенно следует отметить курки. В передней части ударного конца в каждом курке сделан небольшой пропил. По-видимому, они предназначались для стравливания лишнего давления при детонации колпачков в случаях, когда затравочные отверстия засорены. Тем самым эти пропилы предохраняли курки от обратного хода в момент выстрела.

Ложа с рукоятью у пистолета деревянные. После более тщательного осмотра на рукояти обнаружилось клеймо – лук со стрелой. Клеймо соответствует Ижевскому оружейному заводу, но на стволах клеймо только мастера. По-видимому, рукоять с ложей были сделаны на заводе, а сам пистолет собран Евдокимовым. Притом следует отметить, что больше на пистолете клейм нет, нет также и даты изготовления. Это, в свою очередь, указывает на то, что данный пистолет был изготовлен мастером до открытия собственной фабрики – до 1867 г. А это значит, что Адриану Никандровичу Евдокимову на момент изготовления было около 20 лет. Очевидно, что занятие изготовлением оружия было для него делом всей жизни.

Адриан Никандрович Евдокимов был известен в Ижевске не только как мастер-оружейник и основатель одной из крупных оружейных фабрик, но и как меценат. Именно он электрифицировал Базарную улицу и финансировал электрификацию Свято-Михайловского собора. Умер мастер в октябре 1917 г. Фабрику унаследовал старший сын Александр, но новая власть конфисковала фабрику и всё имущество потомков Адриана Евдокимова. Это послужило причиной их эмиграции. Сыновья уехали в Китай, а жена младшего сына, Матвея, в Сан-Франциско. В настоящее время потомки Адриана Никандровича Евдокимова живут в Чили и США.

Хорошо видны пропилы на ударных концах курков

На нижней части рукояти нанесено клеймо Ижевского оружейного завода

Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2010. №9

Револьверная винтовка

В течение XIX века многие оружейники по всему миру немало экспериментировали с конструкцией и принципами работы огнестрельного оружия. Старание сделать что-либо новое буквально захлестнуло оружейный мир. Стремление к инновациям было характерно и для малоизвестных сегодня мастеров-«штучников». Произведение одного из таких мастеров и хранится в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС) в Петербурге.

Принцип револьверного питания известен достаточно давно. Но самое широкое распространение он получил в начале XIX века с появлением револьверов системы Кольта. Оружейники по достоинству оценили идею придания многозарядности оружию с помощью размещения патронов в барабане. Многие оружейники экспериментировали с применением барабанного принципа и в области длинноствольного оружия. Но в отличие от револьверов, в длинноствольном оружии этот принцип не прижился. Результаты экспериментов с применением барабана в длинноствольном оружии сохранились и до наших дней.

Один из таких нетривиальных образцов, хранящийся в ВИМАИВиВС, представляет собой винтовку, притом достаточно крупного калибра, внешне весьма похожую на крупный револьвер с прикладом и удлинённым стволом. Винтовку изготовил мастер Lambert Ghaye, бельгийский оружейник, работавший с 1855 по 1872 год, который не был включен в объединение оружейников Льежа – Bench of test of LIEGE. Тем не менее, этот мастер являлся весьма известной для своего времени фигурой. Lambert Ghaye имел 13 патентов на изобретения и усовершенствования различных узлов огнестрельного оружия. Одним из самых известных является патент на винтовку с продольно-скользящим стволом, датированный 1865 г.

Свидетельством авторства мастера является надпись на верхней рамке «L. Ghaye Brevete 174» в овале. «L. Ghaye» – не что иное, как клеймо мастера; «174», вероятнее всего, номер образца, а надпись «Brevete» ставилась на всех револьверах (изредка на других видах огнестрельного оружия), производимых в Европе, в конструкции которых были использованы два и более патента Кольта.

При первом знакомстве с образцом сначала несколько смущал витиеватый рычаг перед скобой спускового крючка. На поверку это оказался рычаг для перезаряжания оружия. Впоследствии выяснилось, что при перезаряжании этот рычаг, взаимодействуя с внутренними механизмами, одновременно взводит курок, перемещает ствол вдоль его продольной оси вперёд и проворачивает барабан на 1/5 оборота. К слову, винтовка оказалась пя тизарядной, что также есть явление отнюдь не частое. Согласитесь, не то что изготовить, но даже точно отчертить пятизарядный барабан – уже проблематично, не говоря уже о технологичности изготовления. Но в данном случае оружие явно штучное, судя по гравировке и покрытию металла, а это совсем другое дело…

Итак, витиеватый рычаг – это рычаг перезаряжания оружия. На заряженном оружии и в походном положении он стопорится специальным фиксатором, а снимается с фиксатора нажатием на клавишу внутри кольца. При этом специально нажимать и искать эту клавишу не нужно – просто при движении рычага вперёд большим пальцем левой руки клавиша нажимается сама собой. Оказалось, что оружие имеет ещё одну оригинальную особенность – во время перезаряжания и запирания казённая часть ствола входит в патронник барабана на 2-3 мм. Это обеспечивает дополнительную «герметичность» ствола при выстреле.

Но это не все оригинальные технические решения этой винтовки. Весьма примечательны, например, прицельные приспособления, а точнее целик. Он представляет собой планку, закреплённую на оси в передней части и изогнутую в задней. В задней части сделан пропил для осуществления прицеливания. Подобное решение сегодня выглядит вполне привычно – достаточно представить себе прицел у автомата Калашникова. Оригинальным в данном случае является способ фиксации планки на определённой высоте, которая осуществляется винтом, вкручиваемым в рамку и проходящим через фигурную прорезь. Винт сделан удобным для закручивания вручную, а прорезь выполнена в виде дуги. Следует отметить, что такие же прицелы использовались и на других ружьях и винтовках Lambert Ghaye.

На барабане обнаружилась надпись «Рerfection par F. Wishnewski 1873», что с французского переводится как «Совершенство (усовершенствовано) от Ф. Вишневский 1873». Вот тут встает вопрос, кем же усовершенствована эта винтовка? Дело в том, что в Санкт-Петербурге второй половины XIX в. был весьма известен мастер Флориан Вишневский. Но по сохранившимся ружьям его работы, а их, к слову, сохранились единицы, он ставил личное клеймо «F. Wischnevski. St. Petersburg». Казалось бы, одна буква – «w» или «v», а уже заставляет задуматься. Да и шрифт, используемый им для клеймения своих ружей, был иной. Но с другой стороны, судить о Флориане Вишневском, его манере изготовления и клеймения оружия по трём ружьям и револьверу, сохранившимся до наших дней, тоже несколько опрометчиво. Так что вопрос об авторстве усовершенствований остается открытым.

Но вернёмся к винтовке. Её общая длина составляет 1800 мм, длина ствола 635 мм. Ствол нарезной, калибр около 12-13 мм, вероятно 0,5 дюйма, имеет 6 прямоугольных нарезов. На стволе имеется маркировка «Acier Fondu» – это говорит о том, что ствол выполнен из литой стали. Во французском языке этот термин известен и сейчас, он означает «тигельная сталь». Длина гильз этой винтовки, судя по длине барабана, была примерно 50 мм.

Прекрасная отделка винтовки поражает. Это оружие явно было сделано не для простых смертных. Но ещё больше поражает история этой винтовки. Её существование тесно связано с историей и жизнью двух мастеров-оружейников, а конструкция представляет собой кладезь оригинальных технических решений. Пусть многие из этих технических решений не дожили до наших дней, но зато сама револьверная винтовка жива.

При перезаряжании рычаг, взаимодействуя с внутренними механизмами, одновременно взводит курок, перемещает ствол вдоль его продольной оси вперёд и проворачивает барабан на 1/5 оборота

В винтовке применён оригинальный способ фиксации прицельной планки на определённой высоте, которая осуществляется винтом, вкручиваемым в рамку и проходящим через фигурную прорезь

Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2010. №11

Пистолет «высокого разбора»

XIX век вполне может считаться революционным в оружейном деле. Ведь большинство конструкционных особенностей, применяемых в оружии сегодня, были изобретены именно тогда. Но помимо технической стороны, в этом же веке весьма популярной становится и эстетическая составляющая оружия. Немалую роль в этом сыграло развитие охотничьего огнестрельного оружия. Именно в области охотничьего оружия можно встретить настоящие шедевры. Но оружейные шедевры не всегда выглядят таковыми, они могут быть и невзрачными на первый взгляд, и только при детальном рассмотрении показать свою необыкновенную сущность.

Сегодня речь пойдёт о незаурядном образце огнестрельного оружия, хранящемся в фондах Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС). Причём если раньше мы знакомили вас с образцами необыкновенными в техническом плане, то сегодня это будет пистолет, который по своему устройству может показаться банальным. Однако если изучить его историю, а также детально рассмотреть пистолет, то выяснится, что он вовсе не так прост, как кажется.

Но давайте по порядку. Пистолет одноствольный, курковый, с гладким стволом. Пистолет казнозарядный, для отпирания ствола служит верхний рычаг – весьма привычный элемент современных ружей. Пистолет выполнен весьма скромно, не слишком богат гравировкой, не украшен вычурной резьбой по дереву и инкрустацией драгоценными металлами, но в то же время выглядит не просто рабочей машинкой, а в первую очередь дорогим, выполненным с особым подходом, оружием. На это, например, указывает наличие окантовки – тонкой, изящной гравировки на основных деталях пистолета, а также особенные «цветастые» разводы (как бензин на воде) на колодке и высококачественное покрытие ствола.

На верхней части ствола выполнена надпись: «J. LARDERET ARQr DE S.M.L EMPEREUR A St PETERSBOURG FAIT PAR AUGUSTE LEBEAU A LIEGE». Эта надпись говорит о том, что пистолет был заказан Дж. Лардере, придворным оружейником из Санкт-Петербурга, у бельгийской оружейной фирмы «Август Лебо» в Льеже. «Август Лебо» – достаточно известная марка бельгийского оружия. Считается, что эта фирма появилась в 1865 г. В 1885 г. она публикуется в официальном списке оружейных фирм Бельгии. Впоследствии название фирмы, в связи с многочисленными реорганизациями, часто менялось, но слово «Лебо» (Lebeau) сохранилось в названии фирмы по сей день. Основным направлением деятельности этой компании является изготовление высококачественных охотничьих ружей. В конце XIX в. эта фирма производила ружья для императорских и королевских дворов России, Испании, Германии и многих других.

«J. LARDERET» – это имя Жана Лардере. Этот мастер-оружейник работал в Санкт-Петербурге во второй половине XIX в., в объявлениях он именовал себя как «оружейник его Имп. Величества». Он не только производил охотничье оружие, но также торговал им под заказ. По-видимому, описываемый пистолет как раз и относится к одному из таких заказов для Российского императорского двора.

Тогда почему же он не имеет хотя бы красочной гравировки? Дело в том, что особенно дорогим и престижным бельгийским оружием иногда было не красиво украшенное, а максимально качественно выполненное. Все детали подгонялись вручную, закаливались в животном угле (уголь, получаемый из кожи, а ещё лучше костей животных), а внешние поверхности полировались и потом отделывались либо цветной калкой, либо специальной обработкой под цвет «старого серебра». Материалы для подобного оружия отбирались только лучшие. Для стволов использовались особые марки сталей. В то время подобные бельгийские ружья вполне могли конкурировать с престижными английскими. Неудивительно, что подобное оружие, несмотря на скромный внешний вид, пользовалось спросом у королевских особ.

В конструктивном плане пистолет выполнен по достаточно распространённой среди ружей Лебо схеме. Цевьё выполнено с наконечником Энсона (так называлось в то время цевьё с кнопкой в передней части). После нажатия на эту кнопку цевье легко отделялось, а при последующем отпирании ствола отделялся и он сам. Подобное устройство позволяет легко и быстро разобрать пистолет без инструментов. Запирание ствола осуществляется на два крюка, приваренных к нижней части ствола. Особо можно отметить эжектор, выполненный под половину окружности закраины гильзы. Фирма Лебо уделяла весьма большое внимание эжекторам.

После отделения цевья обнаружились клейма. Выясняется, что пистолет имеет 20-й калибр, а в стволе выполнено чоковое сужение. По всей вероятности, этот пистолет предназначен для стрельбы дробью и применения в качестве охотничьего оружия. Это подтверждает и его укомплектованность кожаной кобурой. Она выполнена из качественной кожи, под верхним клапаном кобуры имеется небольшой патронташ на четыре патрона, а сбоку выполнен карман для шомпола. Вероятнее всего, кобура является сёдельной, ведь не очень удобно таскать на поясе кобуру длиной в полметра.

Пистолет весьма удобен в удержании и имеет прекрасный баланс. При желании можно средним пальцем удерживать специальный рычаг на скобе спускового крючка. В этом случае, лично мне, прицеливаться из пистолета было удобней. Вообще, когда держишь в руках подобное произведение искусства, испытываешь особенные чувства. Среди современных образцов оружейного мастерства тоже есть такие, до которых приятно хотя бы дотронуться. Но старинное оружие, пусть и со всего вековой историей, всё же обладает особенной аурой. А современному оружию для этого нужно «пожить» хотя бы полвека.

Отделение цевья пистолета Лебо. Хорошо видна работа наконечника Энсона – кнопки фиксации цевья

Эти клейма на стволе пистолета Августа Лебо, они обнаружились лишь после того, как мы сняли цевьё

Надпись на верхней части ствола пистолета

Вид спереди на замок пистолета Августа Лебо. Пистолет центрального боя, а курок расположен справа от оси канала ствола, поэтому ударник располагается в косом наклонном канале

Отпирание ствола в пистолете осуществляется, привычным сегодня, верхним рычагом. Хорошо видна тонкая гравировка по краям деталей пистолета

Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2010. №12

При оформлении материала использованы изображения образцов, хранящихся в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

Content

Артмузей 2010

Немецкая «утятница»

Небоевая пневматика

Пистолет Бергмана №2

Чудо-револьвер

Ружье Lefaucheux

Охотничий пистолет

Револьверная винтовка

Пистолет «высокого разбора»